Contenu

Introduction

Comment le prix de l'instance est-il défini dans Cloud Center ?

Où le Cloud Center stocke-t-il le coût de chaque type d'instance ?

À quelle fréquence ces données sont-elles mises à jour ? Le même coût de CLE ou le même coût général, un client non CLE le verrait-il ?

Introduction

Ce document décrit les questions et les réponses relatives au prix de l'instance et à sa définition dans Cloud Center.

Comment le prix de l'instance est-il défini dans Cloud Center ?

Le coût de CloudCenter est conforme à la tarification générale du contrat de licence d'entreprise (CLE). En outre, si le coût de chaque type d'instance n'est pas conforme à votre tarification, vous devez modifier manuellement le coût de chaque type d'instance à partir de l'interface utilisateur.

Où le Cloud Center stocke-t-il le coût de chaque type d'instance ?

Le coût de chaque type d'instance pour chaque cloud est stocké dans l'un des référentiels cliqr (cloud.packages.url=http://repo.cliqrtech.com/cloud-packages/version/4.6.0/), dont l'URL se trouve dans le fichier mgmt.properties situé sous le dossier /usr/local/apache-tomcat-8.0.29/webapps/ROOT/WEB-INF/ dans Cisco Call Manager (CCM).

À quelle fréquence ces données sont-elles mises à jour ? Le même coût de CLE ou le même coût général, un client non CLE le verrait-il ?

Le prix change uniquement lorsqu'un nouveau type d'instance est ajouté ou que vous apportez manuellement les modifications au type d'instance.