Contenu

Introduction

Comment changer votre référentiel local d'Apache à Nginx ?

Introduction

Ce document décrit comment modifier un référentiel local pour utiliser Nginx au lieu d'Apache.

Comment changer votre référentiel local d'Apache à Nginx ?

1. Créez une sauvegarde d'Apache pour pouvoir la réutiliser à Nginx avec :

- mkdir /usr/local/cliqr/bundle-backup

- cp -rf /var/www/html/* /usr/local/cliqr/bundle-backup

2. Arrêtez le service Apache avec la commande apachectl stop.

3. Confirmer qu'Apache s'est arrêté avec ps -ef | grep apache ou ps -ef | grep httpd.

4. Déplacez les éléments vers le dossier /tmp avec la commande mv var/www/html /tmp.

5. Supprimez Apache avec la commande yum erase httpd.

6. Installez Nginx avec le commandyum install nginx.

7. Déplacez la sauvegarde vers le nouveau Nginx installé avec la commande cp -rf /tmp/html/* /usr/share/nginx/html/.

8. Redémarrez Nginx server avec la commande service nginx restart.

9. Vérifiez que Nginx fonctionne avec la commande ps -ef | grep nginx.

10. Vérifiez qu'il fonctionne avec :

- wget http://127.0.0.1/index.html

- wget http://localhost/bundle****/cliqr-bootstarap.py
Si télécharge le script python, alors tout devrait être opérationnel.

Assurez-vous que vous n'avez aucun paramètre de proxy. Si les paramètres de proxy continuent à s'afficher, vous pouvez émettre ces commandes pour les annuler :

- annuler la définition de http_proxy

- unset https_proxy