Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Exemple d'environnement mixte de retour sur opérateur téléphonique et bidirectionnel

Processus décisionnel du modem câble pour savoir si le système est un chemin de retour Telco-Return ou bidirectionnel

Modes de commutation dans un modem à deux retours téléphoniques automatiques

Modes de commutation du modem câble double à partir de Telco-retour vers les modes bidirectionnels manuellement

Utilisation du fichier de configuration DOCSIS

Utilisation de SNMP

Réinitialisation des paramètres d'usine par défaut

Informations connexes

Introduction

Ce document explique comment effectuer une coupure entre un scénario de retour Telco-Return (one-way) et un chemin de retour RF (Radio Frequency) bidirectionnel. Dans un scénario bidirectionnel, les modems câble utilisent une RF en amont au lieu d'un chemin de retour PPP (Point-to-Point Protocol) asynchrone via le réseau téléphonique public commuté (RTPC) (voir Figure 1). Ce processus de coupure est généralement effectué après la mise à niveau des amplificateurs unidirectionnels par une installation de câblage vers le mode bidirectionnel et peut donc prendre en charge une transmission RF dans les chemins avant et retour. Le défi pour les opérateurs multiservices (MSO) consiste à effectuer la coupure avec un impact minimal sur le paiement des abonnés dans un réseau hybride fibre-coaxial (HFC).

Figure 1 - Schéma de retour Telco

La capacité à effectuer une telle coupure semble complexe physiquement et peut potentiellement interrompre le service en perdant la connectivité Internet pendant des périodes plus longues que souhaitables. Cependant, cela ne devrait pas être le cas si l'exécution est correcte. En effet, un système CMTS (Cable Modem Termination System) Cisco uBR7246 peut prendre en charge les deux modes : Le mode Telco-Return et le mode de retour bidirectionnel simultané sur la même tête de réseau et la même carte de ligne de câble.

Remarque : Il est important de savoir que, avant de convertir tous vos modems en bidirectionnel, vous devez sélectionner soigneusement la fréquence en amont (l'exemple utilise 24000000 MHz). Vérifiez également que le chemin de retour est disponible et propre à l'aide d'un analyseur de spectre. Pour savoir comment mesurer l'amont, reportez-vous à la FAQ sur les câbles. Lors d'une coupure de Telco-Return à bidirectionnelle, il est recommandé d'essayer d'abord la coupure avec quelques modems câble à l'intérieur de la tête de réseau de câblage et un petit échantillon sur le terrain. Ceci peut être effectué initialement comme test pour vérifier s'il y a des problèmes de chemin de retour avant le déploiement de la coupure.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document utilise les versions logicielles et matérielles suivantes :

- uBR7223 avec le logiciel Cisco IOS® 12.0(5)T

- Cisco Network Registrar (CNR) version 3.5.3

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Exemple d'environnement mixte de retour sur opérateur téléphonique et bidirectionnel

Cette partie d'une configuration CMTS affiche les commandes nécessaires qui sont pertinentes pour Telco-Return.

interface Cable2/0

ip address 10.10.169.1 255.255.255.0 secondary

ip address 10.10.168.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

cable helper-address 172.16.135.20

no ip route-cache

no ip mroute-cache

no keepalive

cable insertion-interval automatic 25 500

cable dhcp-giaddr policy

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 117000000

cable upstream 0 frequency 24000000

cable upstream 0 power-level 0

cable upstream 0 range-backoff 0 6

no cable upstream 0 shutdown

cable Telco-Return enable

cable Telco-Return spd 1 factory-default

cable Telco-Return spd 1 threshold 255

cable Telco-Return spd 1 dial-timer 1200

cable Telco-Return spd 1 manual-dial

cable Telco-Return spd 1 dhcp-authenticate

cable Telco-Return spd 1 dhcp-server 172.16.135.20

cable Telco-Return spd 1 ppp-authenticate pap

cable Telco-Return spd 1 phonenum 2489888

cable Telco-Return spd 1 username test

cable Telco-Return spd 1 password test

!

Pour une configuration complète de Telco-Return et une explication des commandes utilisées dans l'exemple précédent, référez-vous à Telco-Return pour le routeur haut débit universel de la gamme Cisco uBR7200.

L'exemple suivant est le profil show cable qos et la sortie show cable modem en ce qui concerne la configuration de travail. Le résultat montre un exemple d'environnements mixtes Telco-Return et bidirectionnel dans le même CMTS. Notez que tous les modems câble présentés ici se trouvent dans la même interface de câble (Cable2/0).

Remarque : Les modems qui ont un T sont pour Telco-Return et ceux qui ont un U0 sont pour les modems bidirectionnels utilisant le port en amont 0. Les deux modes sont sur la même interface de carte MC16C Cable2/0.

ubr7223#show cable modem

Interface   Prim Online    Timing     Rec       QoS    CPE IP address      MAC address

Sid   State    Offset     Power

Cable2/0/T  94   online     0          0.00     3      2   10.10.169.151     0020.4066.b6b0

Cable2/0/T  95   online     0          0.00     3      1   10.10.168.18      0020.4061.db5e

Cable2/0/T  96   online     0          0.00     3      1   10.10.169.240     0020.4066.b644

Cable2/0/U0 97   online    307         0.25     4      1   10.10.168.108     0020.4002.fc7c

Cable2/0/T  98   online     0          0.00     3      1   10.10.169.245     0020.4003.65fe

Cable2/0/U0 99   online    332         0.25     4      0   10.10.168.110     0020.400b.9b40

Cable2/0/U0 100  online    277         0.25     4      1   10.10.169.114     0020.4002.ff42

Cable2/0/T  101  online     0          0.00     3      1   10.10.169.175     0020.4066.b6c8

Cable2/0/U0 102  online    272         0.25     4      1   10.10.168.115     0020.400b.9b84

Cable2/0/T  103  online     0          0.00     3      1   10.10.168.204     0020.4003.6788

Cable2/0/T  104  online     0          0.00     3      1   10.10.168.66      0020.400b.9af6

Cable2/0/T  105  online     0          0.00     3      1   10.10.169.107     0020.4065.d75e

Cable2/0/T  106  online     0          0.00     3      2   10.10.168.193     0020.4065.9148

Cable2/0/T  107  online     0          0.00     3      2   10.10.168.96      0020.4066.d2b0

Cable2/0/T  108  online     0          0.00     3      1   10.10.169.118     0020.4003.7110

Cable2/0/T  109  online     0          0.00     3      1   10.10.168.202     0020.4003.6b22

Cable2/0/U0 111  online    227         0.25     4      1   10.10.169.117     0020.4002.fd0e

Cable2/0/T  112  online     0          0.00     3      0   10.10.169.127     0020.4062.1ba0

Cable2/0/T  113  online     0          0.00     3      1   10.10.169.109     0020.400b.9a22

Cable2/0/T  114  online     0          0.00     3      1   10.10.168.229     0020.4061.65ee

Cable2/0/T  115  online     0          0.00     3      1   10.10.169.173     0020.4002.ffb4

Cable2/0/T  116  online     0          0.00     3      1   10.10.169.38      0020.407e.a54c

Cable2/0/T  117  online     0          0.00     3      1   10.10.168.77      0020.4084.1780

Il est intéressant de noter que les deux modes (Telco-Return et bidirectionnel) utilisent des fichiers de configuration DOCSIS différents, comme le montre le résultat show cable qos profile par rapport à la commande show cable modem. Tous les modems Telco-Return en ligne utilisent la QoS #3 et les deux sens utilisent la QoS #4.

Dans cet exemple, il existe deux fichiers de configuration DOCSIS. Un fichier utilise Telco-Return avec QoS #3, l'autre utilise bidirectionnel avec QoS #4.

ubr7223#show cable qos profile

Service Prio   Max         Guarantee   Max         Max tx     TOS   TOS    Create     B

class          upstream    upstream    downstream  burst      mask  value  by         priv

bandwidth   bandwidth   bandwidth                                      enab

1       0      0           0           0           0           0x0  0x0    cmts(r)    no

2       0      64000       0           1000000     0           0x0  0x0    cmts(r)    no

3       1      128000      0           512000      0           0x0  0x0    cm         no

4       7      32000       0           265000      0           0x0  0x0    cm         no

Processus décisionnel du modem câble pour savoir si le système est un chemin de retour Telco-Return ou bidirectionnel

Les modems General Instruments (GI) SURFboard SB2100D et 3100D ont la capacité de faire à la fois bidirectionnel et Telco-Return. Le D en 2100D et 3100D est synonyme de double capacité. Lorsque le modem double sort du boîtier et est installé pour la première fois dans le système, il est initialisé dans un état inconnu. Dans l'état inconnu, le modem câble écoute les messages en aval pour apprendre à acquérir un câble en amont. Si le modem câble entend des descripteurs de canaux en amont (UCD), il tente d'établir une connexion sur le chemin de retour RF. Si le modem câble entend des descripteurs de canaux téléphoniques (TCD), il tente d'établir une connexion en amont à l'aide du modem PPP interne (à l'intérieur du modem GI) via le RTPC après avoir échoué à acquérir le chemin de retour RF en amont. Généralement, les modems câble double GI recherchent d'abord les UCD. Si le modem câble utilise Telco-Return, un message UCD n'est pas reçu. Le modem câble commence à rechercher des TCD.

Modes de commutation dans un modem à deux retours téléphoniques automatiques

Un modem double D Telco-Return n'a pas la possibilité de basculer automatiquement d'un mode à l'autre. Une fois que le modem câble double acquiert une source amont, quel que soit le mode utilisé, le modem double reste dans ce mode jusqu'à ce qu'il soit modifié par l'opérateur du système. Les modèles SB2100D et SB3100D ne peuvent pas basculer automatiquement entre les modes RF et Telco-Return. Une fois le modem enregistré en mode Telco-Return, il ignore les UCD.

Modes de commutation du modem câble double à partir de Telco-retour vers les modes bidirectionnels manuellement

L'opérateur système peut utiliser trois méthodes différentes pour changer le double modem en mode RF bidirectionnel :

- Utilisation du fichier de configuration DOCSIS

- Utilisation de SNMP

- Réinitialisation des paramètres d'usine par défaut

Utilisation du fichier de configuration DOCSIS

Le fichier de configuration DOCSIS peut être modifié. Modifiez la valeur de l'ID de canal en amont qui détermine le mode :

- 0 = Telco-Return

- 1 ou supérieur = retour RF

Figure 2 - Configurateur CPE Cisco DOCSIS V3.0a

Il s'agit d'une capture d'écran du Cisco DOCSIS Configurator V3.0 utilisé pour définir l'ID de canal en amont pour le chemin de retour RF.

Pour effectuer une coupure, vous pouvez créer un ou deux fichiers de configuration DOCSIS. Cela dépend de la rapidité avec laquelle vous souhaitez effectuer la transition. Si vous voulez changer tous les modems de Telco-Return en bidirectionnel en une seule étape, vous n'aurez qu'à modifier le fichier de configuration DOCSIS Telco-Return actuel dans le champ Upstream Channel ID (voir Figure 2) de 0 à 1 ou un vide. Ensuite, mettez les modems hors tension puis sous tension pour les forcer à saisir les nouveaux paramètres. Ceci active le mode bidirectionnel. Si vous voulez effectuer une coupure plus progressive, où seulement un pourcentage des modems Telco-Return sont convertis en deux sens, vous avez besoin de deux fichiers de configuration DOCSIS, comme illustré à la Figure 2. Il est également nécessaire d'activer le traitement de classe client sur CNR. Pour minimiser les risques, il est recommandé que la coupure soit effectuée progressivement dans un environnement de production.

Utilisation de SNMP

La deuxième méthode consiste à basculer le mode via le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) à l'aide de la base MIB (Management Information Base) publique fournie par 3Com : TelcoReturnCABLE-DEVICE-MIB.

À l'aide de l'objet docsTrCmMode MIB, vous pouvez ajuster la sélection en amont comme indiqué dans la table des valeurs des propriétés MIB. Cet objet, dont l'OID est 1.3.6.1.2.1.10.128.1.1.2, représente le mode de fonctionnement du modem câble. Un modem câble peut fonctionner dans ces modes avec les valeurs entières MIB comme indiqué dans ce tableau.

Mode

Valeur d'entier MIB

Other (autre)

1

Téléretour

2

Deux directions

3

À l'aide de l'outil de configuration DOCSIS (voir Figure 3), vous pouvez définir l'objet docsTrCmMode MIB du mode Telco-Return en mode bidirectionnel lors d'une coupure en définissant la valeur entière égale à 3.

Figure 3 - Configurateur CPE Cisco DOCSIS V3.0a

Il s'agit d'une capture d'écran de Cisco DOCSIS Configurator V3.0 utilisée pour configurer la MIB docTrCmMode.

Il s'agit d'une partie de la définition MIB qui contient l'objet MIB docsTrCmMode :

Name: docsTrCmMIB

Type: MODULE-IDENTITY

OID: 1.3.6.1.2.1.10.128

Full path:

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).transmission(10).docsTrCmMIB(128)

Module: TelcoReturnCABLE-DEVICE-MIB

Parent: transmission

First child: docsTrCmMIBObjects

Prev sibling: docsIfMib

Last updated: July 28, 98 at 09:20 GMT (9807280920Z)

Organization: 3Com - Cable Access

Contact:   Jack Fijolek/Srinivyasa Murthy  Adiraju

Postal: 3Com

3800 Golf Road

Rolling Meadows, IL 60008

Tel:    +1 847 2622201  +1 847 2622205

Fax:    +1 847 2620258

E-mail: Srinivyasa_Adiraju@3Com.com

Description: Telco-Return MIB for Data Over Cable Access modems and termination systems

Réinitialisation des paramètres d'usine par défaut

Cette méthode implique votre modem câble et votre PC.

La troisième façon de passer du mode Telco-Return au mode bidirectionnel consiste à rétablir les paramètres d'usine par défaut. Cette méthode est effectuée à l'aide d'une page Web de l'interface utilisateur du Gestionnaire de configuration HTML. Grâce à cet outil, vous pouvez faire croire au modem qu'il est « prêt à l'emploi » dans un état inconnu. Dans cet état inconnu, le modem recherche le meilleur chemin de retour au prochain démarrage.

Lorsque le modem est réinitialisé à la valeur par défaut, il écoute les UCD et tente d'établir une connexion sur le retour RF. Si le modem ne trouve pas de chemin en amont, il écoute les TCD.

Pour accéder à l'interface utilisateur de HTML Configuration Manager, procédez comme suit :

1. Connectez un câble Ethernet direct de votre ordinateur au port Ethernet RJ-45 de votre modem câble Telco-Return double GI.

2. Tapez http://192.168.100.1/config.html dans votre navigateur.

3. Configurez les propriétés TCP/IP avec une adresse IP sur le même sous-réseau que 192.168.100.0/24.

Par exemple, vous pouvez définir l'adresse IP 192.168.100.2 avec le masque 255.255.255.0 et la passerelle par défaut 192.168.100.1. Une fois que vous avez défini les propriétés TCP/IP et que vous pouvez envoyer une requête ping à l'adresse IP 192.168.100.1 à partir de votre ordinateur, vous devez pouvoir lancer l'outil de diagnostic à l'aide d'un navigateur. Une page du Gestionnaire de configuration HTML de diagnostic s'ouvre et vous permet de rétablir les paramètres d'usine par défaut du modem. La Figure 4 montre comment rétablir les paramètres d'usine par défaut en cliquant sur le bouton Réinitialiser les paramètres par défaut. Notez que cette image ne montre que la partie inférieure de la page Web.

Remarque : Cette méthode est la moins souhaitable car vous devez impliquer des utilisateurs finaux (abonnés) dans le processus de transfert, ou des ingénieurs peuvent être envoyés sur votre site pour effectuer le processus de transfert.

Figure 4 : réinitialisation de l'écran d'usine d'un modem de retour téléphonique SB3100D Surfboard

Informations connexes

- Téléretour pour routeur haut débit universel de la gamme Cisco uBR7200

- Retour téléphonique pour le routeur câble de la gamme Cisco uBR7200

- Gestion du spectre optimisé et retour téléphonique pour le routeur câble de la gamme Cisco uBR7200

- Support et documentation techniques - Cisco Systems