Contenu

Introduction

Avant de commencer

Conventions

Conditions préalables

Components Used

Configuration

Diagramme du réseau

Configuration

Vérification

Informations connexes

Introduction

En général, les ponts fonctionnent au niveau de la couche liaison de données (couche 2) du modèle de référence OSI (Open System Interconnection). Un pont filtre, transfère ou diffuse une trame entrante en fonction de l’adresse MAC (Media Access Control) de cette trame.

Le pontage est la configuration par défaut que les modems câble obtiennent lorsqu'ils se connectent.

Dans les applications de pontage, le routeur d'accès par câble de la gamme Cisco uBR900 agit comme un pont transparent pour un maximum de 254 périphériques sur le port Ethernet lors de l'exécution du logiciel Cisco IOS® Version 12.0.5T1 et ultérieure. Les versions antérieures du logiciel Cisco IOS prennent en charge un maximum de trois périphériques sur le port Ethernet du routeur de la gamme Cisco uBR900.

Cette configuration a été testée avec un uBR904 exécutant le logiciel Cisco IOS Version 12.0(7)T et Cisco uBR7223 exécutant le logiciel Cisco IOS Version 12.1(2)T.

Avant de commencer

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Conditions préalables

Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations dans ce document sont basées sur les versions de logiciel et de matériel ci-dessous.

- Un uBR904 exécutant le logiciel Cisco IOS Version 12.0(7)T

- Un Cisco uBR7223 exécutant le logiciel Cisco IOS Version 12.1(2)T

Configuration

Diagramme du réseau

Configuration

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

uBR900

Current configuration:

!

! No configuration change since last restart

!version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router

!

!

!

!

!

!

clock timezone - 0

ip subnet-zero

no ip routing

!--- Router is operating in bridging mode.

!

!

!

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.1.26 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

interface cable-modem0

ip address negotiated

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

cable-modem downstream saved channel 453000000 28 1

cable-modem mac-timer t2 60000

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

ip default-gateway 10.1.1.10

ip classless

no ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

!

end

Router#

Remarque : La configuration ci-dessus a été obtenue après la mise sous tension du modem câble et l'état en ligne. Aucune modification de configuration n'a été apportée depuis les paramètres d'usine par défaut. Notez également que dans les anciennes versions de Cisco IOS, l'interface par câble affiche une adresse IP réelle, par opposition à une adresse IP négociée.

uBR7200

Current configuration:

!

! Last configuration change at 16:55:41 UTC Mon Nov 20 2000

! NVRAM config last updated at 16:55:12 UTC Mon Nov 20 2000

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname sniper

!

boot system flash ubr7200-ik1s-mz_121-2_T.bin

no logging buffered

enable password cisco

!

no cable qos permission create

no cable qos permission update

cable qos permission modems

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

no lane client flush

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

shutdown

half-duplex

!

interface Ethernet1/0

ip address 172.17.110.139 255.255.255.224

!

interface Ethernet1/1

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/2

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/3

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/4

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/5

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/6

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/7

no ip address

shutdown

!

interface Cable2/0

ip address 10.10.1.1 255.255.255.0 secondary

ip address 10.1.1.10 255.255.255.0

no keepalive

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 451250000

cable upstream 0 frequency 28000000

cable upstream 0 power-level 0

no cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

cable dhcp-giaddr policy

cable helper-address 172.17.110.136

!

interface Cable3/0

no ip address

no keepalive

shutdown

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.110.129

no ip http server

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0

exec-timeout 0 0

password cisco

login

line vty 1 4

password cisco

login

!

end

Vérification

Remarque : Certaines commandes show sont prises en charge par l'outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) , qui vous permet d'afficher une analyse de la sortie de la commande show.

Pour vous assurer que les choses fonctionnent, entrez la commande show cable modem sur Cisco uBR7200. Cette section répertorie l'état des modems câble connectés à ce Cisco uBR7200. Vous trouverez ci-dessous un affichage des résultats provenant du routeur uBR7200 ci-dessus :

sniper#sh cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable2/0/U0 11   online     2287    0.25  5   0   10.1.1.25       0050.7366.2223

Cable2/0/U0 12   online     2812    0.25  5   0   10.1.1.28       0001.9659.4415

Cable2/0/U0 13   online     2810   -0.50  5   0   10.1.1.20       0030.96f9.65d9

Cable2/0/U0 14   online     2290    0.50  5   0   10.1.1.26       0050.7366.2221

Cable2/0/U0 15   online     2292    0.25  5   0   10.1.1.30       0050.7366.1fb9

Cable2/0/U0 16   online     2815    0.00  5   0   10.1.1.27       0001.9659.4461

Si l'état ne montre pas « en ligne », nous devons résoudre ce problème. À partir du routeur Cisco uBR900, vous pouvez entrer debug cable-modem mac log verbose. Pour plus d'informations sur le dépannage, consultez Dépannage des modems câble uBR non disponibles en ligne.

Informations connexes

- Page d'assistance par câble

- Fonctions de pontage et de routage du modem câble Cisco uBR904

- Résolution des problèmes de mise en ligne des modems câble uBR

- Support technique - Cisco Systems