Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration de la commutation VP

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Configurer des tunnels VP réguliers ou non structurés

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Configurer les tunnels VP pour une catégorie de service unique

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Configurer les tunnels VP formatés

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Restrictions pour les tunnels VP formatés

Configurer des tunnels VP hiérarchiques pour plusieurs catégories de services

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Restriction pour les tunnels VP hiérarchiques

Dépannage

Introduction

Ce document fournit des exemples de configuration pour les tunnels de chemin virtuel (VP) et la commutation VP.

Avec la commutation VP, la décision de commutation est basée uniquement sur le numéro VPI (Virtual Path Identifier). Contrairement à VPI et VCI (Virtual Channel Identifier) pour la commutation de canaux virtuels (VC), ce qui réduit l'administration et permet une commutation plus rapide des cellules.

Avec les tunnels VP, l’interface VP est un point de multiplexage/démultiplexage sur un commutateur ATM auquel les circuits virtuels de différentes interfaces ATM sont agrégés à un VP sur une interface. Les VP sont des connexions ATM qui sont un agrégat de plusieurs circuits virtuels ayant tous le même numéro VPI. Les VP sont le plus souvent utilisés sur les WAN.

Connexions ATM

Les deux principaux types de connexions ATM sont les circuits virtuels et les vice-présidents.

Les circuits virtuels sont identifiés de manière unique sur le port d’un commutateur ATM par les numéros VPI et VCI.

Les VP sont identifiés de manière unique sur le port ATM par le numéro VPI sur le port ATM.

Dans le diagramme ci-dessus, les cellules ATM qui arrivent sur le circuit virtuel sont commutées en fonction du numéro VPI et VCI dans l'en-tête de cellule. Par contre, les cellules ATM qui arrivent sur le VP sont commutées en fonction du numéro VPI uniquement. La configuration du commutateur ATM détermine si le commutateur est censé être un commutateur VC ou VP pour une paire VPI/VCI ou VPI spécifique, respectivement.

Dans ce diagramme, une cellule est commutée au niveau VC ou VP. Avec la commutation VC, le commutateur reçoit une cellule avec un VPI et un VCI configurés. Il recherche ensuite sa table de connexion pour déterminer le ou les ports sortants avec une nouvelle valeur VPI/VCI. Les VCI/VPI 100/2 et 110/2 sont reliés au port 1 et le VCI/VPI associé au port 2 est 110/5. Notez que l’identificateur de canal virtuel n’a qu’une signification locale et n’a pas besoin d’être unique. Pour le port 3, le VPI/VCI associé est 1/50. VPI/VCI 7/100 et 7/110 sont associés au port 4.

Vous pouvez basculer le trafic d'un port à venir sur le commutateur vers un port sortant. Par exemple, vous pouvez déterminer que tout le trafic entrant sur le port 1 VPI/VCI 2/100 est commuté vers le port 4 VPI/VCI 7/110. De la même manière, vous pouvez configurer le commutateur ATM pour transférer le trafic du port 2 VPI/VCI 5/110 vers le port 4 VCI/VPI 7/100. Ce tableau montre comment les paquets peuvent être commutés d'un VPI/VCI à un autre. Il s’agit de la commutation VC, car elle utilise les informations VPI et VCI pour commuter le trafic.

Une autre façon de commuter le trafic ATM consiste à utiliser uniquement les informations VPI. Dans cette table vous pouvez voir que le port 1 VPI 2 est commuté vers le port 4 VPI 7 et le port 2 VPI 5 est commuté vers le port 3 VPI 1.

La commutation VP et VC peut être vue dans ce diagramme :

Il existe trois types de tunnels VP différents sur les commutateurs ATM d'entreprise Cisco :

- Tunnels VP réguliers ou non

- Tunnels VP formatés

- Tunnels VP hiérarchisés

Les tunnels VP réguliers ou non sont des tunnels VP sur lesquels il n’y a pas de formatage de trafic pour une catégorie de service ATM. Les tunnels VP peuvent être de n'importe quelle catégorie de service mais ne peuvent pas être formés. Les circuits virtuels d'un tunnel doivent être de la même catégorie de service que le tunnel VP.

Les tunnels VP formatés sont des tunnels VP en forme de trafic. Ils sont définis uniquement pour la catégorie de service CBR (Constant Bit Rate) sur les commutateurs ATM d'entreprise Cisco. Tous les circuits virtuels d'un tunnel VP unique doivent être de la même catégorie de service. La sortie globale de ce tunnel VP est limitée par le matériel à la PCR du tunnel.

Les tunnels VP hiérarchiques sont des tunnels VP qui sont en forme de trafic et prennent en charge des circuits virtuels de plusieurs catégories de services pour coexister simultanément dans le tunnel. Ils sont utilisés, par exemple, si vous avez plusieurs catégories de services mais un seul tunnel VP.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations dans ce document sont basées sur les versions de logiciel et matériel suivantes :

- Un tunnel VP non formé de n'importe quelle catégorie de service est pris en charge sur le LS1010 (avec une carte de fonctionnalités par classe (FC-PCQ) et une carte de fonctionnalités par flux (FC-PFQ)), un Catalyst 8540-MSR, un Catalyst 8510-MSR, un routeur de la gamme Cisco 75000 A3 et un routeur de la gamme Cisco 7200 avec PA-A2 ou PA-A3, un routeur de la gamme Cisco 7500 avec PA-A6 et un routeur de la gamme Cisco 7200 avec PA-A6. Les versions 11.2, 11.3 ou 12.0 du logiciel Cisco IOS® prennent en charge cette fonctionnalité. Les circuits virtuels d'un tunnel non formé doivent appartenir à la même catégorie de service qu'un tunnel VP non formé.

- Un tunnel VP en forme d'une catégorie de service CBR est pris en charge sur LS1010 avec les routeurs FC-PFQ, Catalyst 8510-MSR, Catalyst 8540-MSR, Cisco 7500 avec PA-A3 et Cisco 7200 avec PA-A2 ou PA-A3, Cisco 75 Routeur de la gamme00 avec PA-A6 et routeur de la gamme Cisco 7200 avec PA-A6. Tous les circuits virtuels d'un tunnel CBR VP doivent appartenir à la même catégorie de service.

- Les tunnels VP formatés sont d'abord pris en charge dans le logiciel Cisco IOS Version 11.2(8.0.1)FWA4. Les versions 11.1 et 3 du logiciel Cisco IOS ne prennent pas en charge les tunnels VP formés.

- Pour les versions logicielles après la version 11.3(0.8)TWA4 du logiciel Cisco IOS, il est pris en charge pour qu'une catégorie de services de circuits virtuels dans un tunnel VP en forme soit sur CBR.

- Les versions logicielles antérieures qui prennent en charge les circuits virtuels de tunnel VP en forme dans un tunnel CBR en forme doivent appartenir à la catégorie de service CBR.

- Les tunnels VP hiérarchiques de la catégorie de service CBR sont pris en charge sur LS1010 avec FC-PFQ, Catalyst 8510-MSR et Catalyst 8540-MSR. La configuration logicielle minimale requise est la série W5 de Cisco IOS.

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Configuration de la commutation VP

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Cette section utilise la configuration réseau présentée dans le schéma ci-dessous.

Configurations

Cette section utilise ces configurations .

- ATM5/1/0-R1

- ATM0/0/1-S1

- ATM0/0/1-S2

- ATM0/0/0-R2

ATM5/1/0-R1

interface ATM5/1/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 10/20

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 10/30

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.1 255.255.255.0

pvc 11/40

ATM0/0/1-S1

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvp 10  interface  ATM0/0/0 10

atm pvp 11  interface  ATM0/0/0 11

ATM0/0/1-S2

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvp 10  interface  ATM0/0/0 10

atm pvp 12  interface  ATM0/0/0 11

ATM0/0/0-R2

interface ATM0/0/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 10/20

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 10/30

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.2 255.255.255.0

pvc 12/40

encapsulation aal5snap

Vérification

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

- show atm vp - Vérifie que le tunnel VP est actif.

- show atm vp traffic interface atm0/0/0 - Vérifie les informations de connexion de la couche ATM sur le chemin virtuel.

- show atm vp interface atm0/0/0 10 - Vérifie tous les VP qui passent par le tunnel VP avec des VPI.

Voici un exemple de sortie de commande pour la commande show atm vp.

Switch#show atm vp

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM0/0/0           10      PVP     ATM0/0/1        10        UP

ATM0/0/0           11      PVP     ATM0/0/1        12        UP

ATM0/0/1           10      PVP     ATM0/0/0        10        UP

ATM0/0/1           12      PVP     ATM0/0/0        11        UP

Voici un exemple de sortie de commande pour la commande show atm vp traffic interface atm0/0/0.

Switch#show atm vp traffic interface atm0/0/0

Interface         VPI  Type       rx-cell-cnts    tx-cell-cnts

ATM0/0/0          10    PVP               70              60

ATM0/0/0          11    PVP               94              90

Voici un exemple de sortie de commande pour la commande show atm vp interface atm0/0/0 10.

Switch#show atm vp interface atm0/0/0 10

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 10

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:58:11

Connection-type: PVP

Cast-type: point-to-point

Cross-connect-interface: ATM0/0/1, Type: oc3suni

Cross-connect-VPI = 10

Rx connection-traffic-table-index: 1

Rx service-category: UBR (Unspecified Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 7113539

Rx scr-clp01: none

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: none

Tx connection-traffic-table-index: 1

Tx service-category: UBR (Unspecified Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 7113539

Tx scr-clp01: none

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

Configurer des tunnels VP réguliers ou non structurés

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Cette section utilise la configuration réseau présentée dans le schéma ci-dessous.

Configurations

Cette section décrit les configurations des tunnels VP réguliers ou non. Cet exemple montre un chemin virtuel permanent (PVP) créé pour traverser un cloud WAN.

Cette section utilise ces configurations .

- Routeur 1

- Commutateur 1

- Commutateur 2

- Routeur 2

Routeur 1

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/32

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/33

encapsulation aal5snap

Commutateur 1

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

logging event subif-link-status

atm ilmi-keepalive

atm svcc vci min 100

atm pvc 100 32  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 33  interface  ATM0/0/0.100 100 33

Commutateur 2

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 40  interface  ATM0/0/0.100 100 33

!

Routeur 2

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/32

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/40

encapsulation aal5snap

!

Vérification

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

- show atm vp - Vérifie que le tunnel VP est actif.

- show atm vp traffic interface atm0/0/0 - Vérifie les informations de connexion de la couche ATM sur le chemin virtuel.

- show atm vp interface atm0/0/0 100 - Vérifie tous les VP qui passent par le tunnel VP avec des VPI.

Voici un exemple de sortie de commande pour la commande show atm vp interface atm 0/0/0 100.

Switch#show atm vp interface atm 0/0/0 100

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 100

Status: TUNNEL

Time-since-last-status-change: 17:21:32

Connection-type: PVP

Cast-type: point-to-point

Rx cells: 49968, Tx cells: 50371

Rx connection-traffic-table-index: 1

Rx service-category: UBR (Unspecified Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 7113539

Rx scr-clp01: none

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: none

Tx connection-traffic-table-index: 1

Tx service-category: UBR (Unspecified Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 7113539

Tx scr-clp01: none

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

Voici un exemple de sortie de commande pour la commande show atm vp.

Switch#show atm vp

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM0/0/0          100   PVP     TUNNEL

Voici un exemple de sortie de commande pour la commande show atm vp traffic interface atm0/0/0.

Switch#show atm vp traffic interface atm0/0/0

Interface         VPI  Type       rx-cell-cnts    tx-cell-cnts

ATM0/0/0          100   PVP            49865           50271

Configurer les tunnels VP pour une catégorie de service unique

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Cette section utilise la configuration réseau illustrée dans ce schéma.

Configurations

Cet exemple montre comment configurer un tunnel VP pour une seule catégorie de service. Notez que le formatage du trafic est activé dans les interfaces ATM des routeurs à l'aide de la commande variable bit rate non real time (vbr-nrt).

Cette section utilise ces configurations .

- Routeur 1

- Commutateur 1

- Commutateur 2

- Routeur 2

Routeur 1

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 50000 40000 100

encapsulation aal5snap

!

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/33

vbr-nrt 10000 8000 100

encapsulation aal5snap

!

Commutateur 1

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100 rx-cttr 7 tx-cttr 7

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 8 tx-cttr 8  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 33 rx-cttr 9 tx-cttr 9  interface  ATM0/0/0.100 100 33

Commutateur 2

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100 rx-cttr 7 tx-cttr 7

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 8 tx-cttr 8  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 40 rx-cttr 9 tx-cttr 9  interface  ATM0/0/0.100 100 33

Routeur 2

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 50000 40000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/40

vbr-nrt 10000 8000 100

encapsulation aal5snap

Vérification

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

- show atm vp interface atm0/0/0 100 - Vérifie tous les VP qui passent par le tunnel VP avec des VPI.

c8510m-r2#show atm vp int atm 0/0/0 100

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 100

Status: TUNNEL

Time-since-last-status-change: 00:43:49

Connection-type: PVP

Cast-type: point-to-point

Rx connection-traffic-table-index: 7

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 100000

Rx scr-clp0 : 80000

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 100

Tx connection-traffic-table-index: 7

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 100000

Tx scr-clp0 : 80000

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 100

Configurer les tunnels VP formatés

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Si la stratégie du fournisseur de services de VP est appliquée, la connexion connaîtra probablement des pertes de cellules dans le réseau du fournisseur de services. La meilleure façon de surmonter cela est de configurer des tunnels VP en forme.

Les tunnels VP formatés sont des tunnels VP en forme de trafic. Ils sont définis uniquement pour la catégorie de services CBR sur les commutateurs ATM d'entreprise Cisco. Tous les circuits virtuels d'un tunnel VP unique doivent être de la même catégorie de service. La sortie globale de ce tunnel VP est limitée par le matériel à la PCR du tunnel.

Diagramme du réseau

Cette section utilise la configuration réseau illustrée dans ce schéma.

Configurations

Cette section décrit les configurations des tunnels VP en forme et utilise ces configurations.

- Commutateur 1

- Commutateur 2

- Routeur 1

- Routeur 2

Commutateur 1

atm connection-traffic-table-row index 10 cbr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 20 vbr-nrt pcr 7000 scr0 4000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 30 ubr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 40 abr pcr 8000  mcr 0

!

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

atm pvp 110 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

atm pvp 120 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category vbr-nrt permit

!

interface ATM0/0/0.110 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category ubr permit

!

interface ATM0/0/0.120 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category abr permit

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 20 tx-cttr 20  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 110 40 rx-cttr 30 tx-cttr 30  interface  ATM0/0/0.110 110 40

atm pvc 120 50 rx-cttr 40 tx-cttr 40  interface  ATM0/0/0.120 120 50

Commutateur 2

atm connection-traffic-table-row index 10 cbr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 20 vbr-nrt pcr 7000 scr0 4000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 30 ubr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 40 abr pcr 8000  mcr 0

!

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

atm pvp 110 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

atm pvp 120 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category vbr-nrt permit

!

interface ATM0/0/0.110 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category ubr permit

!

interface ATM0/0/0.120 point-to-point

no atm ilmi-keepalive

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category abr permit

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 20 tx-cttr 20  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 110 40 rx-cttr 30 tx-cttr 30  interface  ATM0/0/0.110 110 40

atm pvc 120 50 rx-cttr 40 tx-cttr 40  interface  ATM0/0/0.120 120 50

Routeur 1

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 7000 4000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 110/40

ubr 8000

!

interface ATM5/1/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.1 255.255.255.0

pvc 120/50

abr 8000 5000

Routeur 2

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 7000 4000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 110/40

ubr 8000

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.2 255.255.255.0

pvc 120/50

abr 8000 5000

Vérification

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

- show atm vp interface atm0/0/0 - Vérifie tous les VP qui passent par le tunnel VP avec des VPI.

- show atm vp traffic interface atm0/0/0 - Vérifie les informations de connexion de la couche ATM sur le chemin virtuel.

- show atm interface atm0/0/0.110 - Affiche des informations sur l'interface ATM.

Voici un exemple de sortie de commande pour la commande show atm vp interface atm 0/0/0.

Switch#show atm vp interface atm0/0/0

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM0/0/0           100     PVP     SHAPED TUNNEL

ATM0/0/0           110     PVP     SHAPED TUNNEL

ATM0/0/0           120     PVP     SHAPED TUNNEL

Voici un exemple de sortie de commande pour la commande show atm vp traffic interface atm0/0/0.

Switch#show atm vp traffic interface atm0/0/0

Interface         VPI  Type       rx-cell-cnts    tx-cell-cnts

ATM0/0/0          100   PVP             1438            1446

ATM0/0/0          110   PVP             1374            1384

ATM0/0/0          120   PVP              755             772

Voici un exemple de sortie de commande pour la commande show atm interface atm0/0/0.110.

Switch#show atm interface atm0/0/0.110

Interface:      ATM0/0/0.110    Port-type:      vp tunnel

IF Status:      UP              Admin Status:   up

Restrictions pour les tunnels VP formatés

Cette liste décrit les restrictions liées aux tunnels VP formés.

- LS1010 avec FC-PFQ et Catalyst 8510-MSR prennent en charge un maximum de 2 tunnels VP en forme de 64=128. 64 tunnels VP en forme sont pris en charge sur les ports numérotés x/0/y et 64 sur les ports numérotés x/1/y.

- Le Catalyst 8540-MSR prend en charge un maximum de 8 tunnels VP en forme de 8 x 64 = 512. Un maximum de 64 tunnels VP en forme peut être défini sur chacun de ces groupes d'interfaces :

- (0/0/x, 1/0/x)

- (0/1/x, 1/1/x)

- (2/0/x, 3/0/x)

- (2/1/x, 3/1/x)

- (9/0/x, 10/0/x)

- (9/1/x, 10/1/x)

- (11/0/x, 12/0/x)

- (11/1/x, 12/1/x)

- La bande passante du tunnel VP en forme est partagée par les circuits virtuels actifs à l'intérieur du tunnel de manière stricte à tour de rôle (RR).

- Les tunnels VP formatés ne prennent pas en charge les circuits virtuels fusionnés pour la commutation de balises.

- Les circuits virtuels à débit binaire non spécifié (UBR)+ et à débit binaire disponible (ABR) avec un débit cellulaire minimal non nul (MCR) ne sont pas autorisés sur une interface de tunnel VP en forme.

- Un maximum de 128 circuits virtuels peut transiter par une interface de tunnel VP en forme de s.

Configurer des tunnels VP hiérarchiques pour plusieurs catégories de services

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Une configuration de tunnel VP hiérarchique est utilisée si vous avez plusieurs catégories de services et ne pouvez pas acheter plusieurs tunnels VP. Un tunnel VP hiérarchique est un tunnel VP en forme de trafic qui prend en charge les circuits virtuels de plusieurs catégories de services pour coexister simultanément dans un tunnel.

Diagramme du réseau

Cette section utilise la configuration réseau présentée dans le schéma ci-dessous.

Configurations

Cette section décrit les configurations des tunnels VP hiérarchiques pour plusieurs catégories de services et utilise ces configurations.

- Commutateur 1

- Commutateur 2

- Routeur 1

- Routeur 2

Commutateur 1

atm hierarchical-tunnel

atm connection-traffic-table-row index 20 vbr-nrt pcr 7000 scr0 4000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 30 ubr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 40 abr pcr 8000  mcr 0

atm connection-traffic-table-row index 50 cbr pcr 50000

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

logging event subif-link-status

atm pvp 100 hierarchical rx-cttr 50 tx-cttr 50

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

logging event subif-link-status

atm pvc 100 32 rx-cttr 20 tx-cttr 20  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 40 rx-cttr 30 tx-cttr 30  interface  ATM0/0/0.100 100 40

atm pvc 100 50 rx-cttr 40 tx-cttr 40  interface  ATM0/0/0.100 100 50

Commutateur 2

atm hierarchical-tunnel

atm connection-traffic-table-row index 20 vbr-nrt pcr 7000 scr0 4000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 30 ubr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 40 abr pcr 8000  mcr 0

atm connection-traffic-table-row index 50 cbr pcr 50000

!

interface ATM2/1/0

no ip address

atm pvp 100 hierarchical rx-cttr 50 tx-cttr 50

!

interface ATM2/1/0.100 point-to-point

!

interface ATM2/1/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 20 tx-cttr 20  interface  ATM2/1/0.100 100 32

atm pvc 100 40 rx-cttr 30 tx-cttr 30  interface  ATM2/1/0.100 100 40

atm pvc 100 50 rx-cttr 40 tx-cttr 40  interface  ATM2/1/0.100 100 50

Routeur 1

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 7000 4000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/40

ubr 8000

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/50

abr 8000 5000

encapsulation aal5snap

Routeur 2

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 7000 4000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/40

ubr 8000

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/50

abr 8000 5000

encapsulation aal5snap

Vérification

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

- show atm vp - Vérifie que le tunnel VP est actif.

- show atm resource - Affiche la configuration et l'état du gestionnaire de ressources global.

- show atm vp traffic interface atm2/1/0 100 - Vérifie les informations de connexion de la couche ATM sur le chemin virtuel.

- show atm vp interface atm2/1/0 100 - Vérifie tous les VP qui passent par le tunnel VP avec des VPI.

Voici un exemple de sortie de commande pour la commande show atm vp.

Switch#show atm vp

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM2/1/0           100     PVP     HIE. TUNNEL

Voici un exemple de sortie de commande pour la commande show atm resource.

Switch#show atm resource

Resource configuration:

Sustained-cell-rate-margin-factor 1%

Abr-mode:   EFCI

Hierarchical Scheduling Mode : enabled

!--- Truncated.

Voici un exemple de sortie de commande pour la commande show atm vp traffic interface atm2/1/0 100.

Switch#show atm vp traffic interface atm 2/1/0 100

Interface         VPI  Type       rx-cell-cnts    tx-cell-cnts

ATM2/1/0          100   PVP             2451            2470

Voici un exemple de sortie de commande pour la commande show atm vp interface atm2/1/0 100.

Switch#show atm vp interface atm2/1/0 100

Interface: ATM2/1/0, Type: oc3suni

VPI = 100

Status: HIE. TUNNEL

Time-since-last-status-change: 00:49:16

Connection-type: PVP

Cast-type: point-to-point

Rx cells: 2214, Tx cells: 2234

Rx connection-traffic-table-index: 50

Rx service-category: CBR (Constant Bit Rate)

Tx connection-traffic-table-index: 50

Tx service-category: CBR (Constant Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 50000

Tx scr-clp01: none

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

Restriction pour les tunnels VP hiérarchiques

Cette liste décrit les restrictions liées aux tunnels VP hiérarchiques.

- Le LS1010 avec FC-PFQ, le Catalyst 5500 avec processeur de commutation ATM (ASP) et FC-PFQ et le Catalyst 8510-MSR prennent en charge un maximum de 62 tunnels VP hiérarchiques.

- Les tunnels VP hiérarchiques ne peuvent être définis que sur les ports des logements 0 et 3 sur LS1010 et Catalyst 8510-MSR. Les tunnels VP hiérarchiques peuvent être définis dans les logements 9 et 11 sur Catalyst 5500 avec ASP et FC-PFQ.

- Le LS1010 équipé de FC-PFQ et d'ASP-B prend en charge un maximum de 30 tunnels VP hiérarchiques sur les ports 0/0/z et 3/0/z combinés, et un maximum de 32 sur les ports 0/1/z et 3/1/z combinés. Utilisez la commande show hardware pour connaître le type d'ASP et de carte de fonction.

- Le LS1010 équipé de FC-PFQ et ASP-C ainsi que du Catalyst 8510-MSR prennent en charge un maximum de 30 tunnels VP hiérarchiques sur les ports 0/y/z et un maximum de 32 sur les ports 3/y/z.

- Sur un Catalyst 5500 avec ASP et FC-PFQ avec un maximum de 30, les tunnels VP hiérarchiques peuvent être définis sur les ports 9/0/z et 11/0/7 combinés. Un maximum de 32 tunnels VP hiérarchiques peut être défini sur les ports 9/1/z et 11/1/z combinés.

- Sur un Catalyst 8540-MSR, les tunnels VP hiérarchiques peuvent être définis sur les logements 0, 2, 9 et 11.

- Le nombre maximal de tunnels VP hiérarchiques varie entre 120 et 240 en fonction du type de modules PAM (Port Adapter Module) utilisés. Si tous les ports sont des super PAM (complets avec des modules), le nombre maximal de tunnels VP pris en charge est de 240. Si tous les ports installés sont des super CAM avec LS1010, le nombre maximal de tunnels VP hiérarchiques du PAM est de 120.

- Les tunnels VP hiérarchiques ne peuvent coexister avec aucun autre type de connexion (circuits virtuels, vice-présidents, circuits virtuels Tag, tunnels VP réguliers ou en forme, etc.) sur la même interface physique. Par conséquent, le seul type de connexion qui peut coexister avec les tunnels VP hiérarchiques sur la même interface physique est les tunnels VP hiérarchiques supplémentaires et les circuits virtuels bien connus (signalisation 0/5, PNNI, 0/18, ILMI 0/16, etc.).

- Les tunnels VP hiérarchiques ne peuvent prendre en charge que les circuits virtuels ATM Forum ou Tag VC, mais pas les deux en même temps.

- Lorsque vous effectuez l'insertion et le retrait de ligne (OIR) de PAM avec des tunnels VP hiérarchiques configurés pour ses ports, la configuration du tunnel hiérarchique est conservée. Si le même PAM est inséré à nouveau, le tunnel VP hiérarchique est automatiquement actif. Cependant, si un autre type de PAM doit être inséré, il est fortement recommandé de supprimer tout tunnel VP hiérarchique configuré (sur le port sur le point d'être supprimé) avant le retrait physique de PAM.

Dépannage

Aucune information de dépannage n'est actuellement disponible pour ce document.