Contenu

Introduction

Avant de commencer

Conventions

Conditions préalables

Components Used

Diagramme du réseau

Diagnostic de bouclage

Exemple 1

Ligne de bouclage

Exemple 2

Conclusion

Informations connexes

Introduction

Les boucles constituent une partie importante du dépannage ; ils sont utilisés pour isoler la panne sur le circuit et de bout en bout (en particulier lorsque le circuit est hors service). Ce document examine les deux types de bouclages sur les interfaces ATM de routeur Cisco :

- diagnostic de bouclage : vous pouvez ainsi déterminer si votre interface fonctionne correctement.

- ligne de bouclage : permet de déterminer s'il y a un problème avec le fournisseur de services.

Avant de commencer

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Conditions préalables

Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations dans ce document sont basées sur les versions de logiciel et de matériel ci-dessous.

- Les exemples de ce document ne nécessitent aucune version logicielle particulière. Le protocole AIP prend en charge le diagnostic de bouclage tandis que PA-A1, PA-A2 et PA-A3 prennent en charge les deux modes. Les modules LANE prennent en charge la ligne de bouclage et les autres routeurs Cisco prennent en charge les deux modes.

- Ceci s'applique uniquement à l'interface principale, et non à la sous-interface.

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

Diagramme du réseau

Nous allons utiliser le réseau suivant pour illustrer les modes de bouclage.

Diagnostic de bouclage

La commande loopback diagnostic sous une interface ATM d'un routeur Cisco entraîne le retour du trafic sortant de l'interface vers le routeur. La figure 1 et l'exemple 1 illustrent comment ce processus. Pour afficher les informations de bouclage pour les interfaces non ATM, cliquez ici et faites défiler jusqu'à la section Tests de ligne série spéciale.

Remarque : Tx=interface de transmission et Rx=interface de réception.

Remarque : Pour garantir une synchronisation correcte, définissez le routeur comme source d'horloge. Pour ce faire, spécifiez le paramètre interne de l'horloge ATM dans la configuration de l'interface principale.

Exemple 1

Avant que le diagnostic de bouclage ne soit défini sur l’interface

LT-7507b

lt7507b# show running-configg

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

!

hostname lt-7507b

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

interface ATM1/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM1/0.1 multipoint

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

pvc 0/85

protocol ip 10.1.1.1

encapsulation aal5snap

!

ip classless

no ip http server

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

lt-7507b# show interface atm 1/0

ATM1/0 is up, line protocol is up

Hardware is cxBus ATM

MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 155520 Kbit, DLY 80 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM, loopback not set

Keepalive not supported

Encapsulation(s): AAL5, PVC mode

256 TX buffers, 256 RX buffers,

2048 maximum active VCs, 1024 VCs per VP, 1 current VCCs

VC idle disconnect time: 300 seconds

Last input 00:01:55, output 00:01:55, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

163861 packets input, 3164940 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

33 input errors, 33 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

144191 packets output, 2138298 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Remarque : Pour illustrer le mécanisme de bouclage, nous montrerons que nous pouvons envoyer des cellules ATM sur le circuit virtuel permanent. Si le bouclage n'est pas défini, ces cellules ne seront pas bouclées vers nous. Arrêtons l’interface ATM sur l’autre routeur lt-7200b.

lt-7507b#debug atm packet interface

a1/0.1 vc 0/85

ATM packets debugging is on

Displaying packets on interface ATM1/0 VPI 0, VCI 85 only

lt-7507b#ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 10.1.1.1

Repeat count [5]: 2

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 2, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

La requête ping échoue et le trafic de débogage ATM est en cours de sortie et ne revient pas.

1w1d: ATM1/0.1(O):

VCD:0x5 VPI:0x0 VCI:0x55 DM:0x100 SAP:AAAA CTL:03 OUI:000000

TYPE:0800 Length:0x70

1w1d: 4500 0064 001C 0000 FF01 B778 0A01 0102 0A01 0101 0800 9994

0E58 068B 0000

1w1d: 0000 2D42 A290 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

1w1d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

1w1d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

1w1d: .

1w1d: ATM1/0.1(O):

VCD:0x5 VPI:0x0 VCI:0x55 DM:0x100 SAP:AAAA CTL:03 OUI:000000

TYPE:0800 Length:0x70

1w1d: 4500 0064 001D 0000 FF01 B777 0A01 0102 0A01 0101 0800 91C3

0E59 068B 0000

1w1d: 0000 2D42 AA60 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

1w1d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

1w1d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

1w1d: .

Success rate is 0 percent (0/2)

Maintenant, ajoutez le diagnostic de bouclage, et show interface montrera que le bouclage est défini.

lt-7507b#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

lt-7507b(config)#int a1/0

lt-7507b(config-if)#loopback diagnostic

lt-7507b(config-if)#atm clock internal

Remarque : La commande loopback doit être configurée sur une interface principale et non sur une sous-interface.

lt-7507b# show interface a1/0

ATM1/0 is up, line protocol is up

Hardware is cxBus ATM

MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 155520 Kbit, DLY 80 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM, loopback set

Keepalive not supported

Encapsulation(s): AAL5, PVC mode

256 TX buffers, 256 RX buffers,

2048 maximum active VCs, 1024 VCs per VP, 1 current VCCs

VC idle disconnect time: 300 seconds

Last input 00:03:16, output 00:03:16, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

163861 packets input, 3164940 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

33 input errors, 33 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

144191 packets output, 2138298 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

La requête ping échouera, mais le débogage ATM affichera le trafic sortant (O) et revenant (I).

lt-7507b#ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 10.1.1.1

Repeat count [5]: 2

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 2, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

1w1d: ATM1/0.1(O):

VCD:0x5 VPI:0x0 VCI:0x55 DM:0x100 SAP:AAAA CTL:03 OUI:000000

TYPE:0800 Length:0x70

1w1d: 4500 0064 001A 0000 FF01 B77A 0A01 0102 0A01 0101 0800 119A

13A2 07C5 0000

1w1d: 0000 2D41 2408 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

1w1d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

1w1d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

1w1d:

1w1d: ATM1/0.1(I):

VCD:0x5 VPI:0x0 VCI:0x55 Type:0x0 SAP:AAAA CTL:03 OUI:000000

TYPE:0800 Length:0x70

1w1d: 4500 0064 001A 0000 0101 B57B 0A01 0102 0A01 0101 0800 119A

13A2 07C5 0000

1w1d: 0000 2D41 2408 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

1w1d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

1w1d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

1w1d: .

1w1d: ATM1/0.1(O):

VCD:0x5 VPI:0x0 VCI:0x55 DM:0x100 SAP:AAAA CTL:03 OUI:000000

TYPE:0800 Length:0x70

1w1d: 4500 0064 001B 0000 FF01 B779 0A01 0102 0A01 0101 0800 09C9

13A3 07C5 0000

1w1d: 0000 2D41 2BD8 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

1w1d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

1w1d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

1w1d:

1w1d: ATM1/0.1(I):

VCD:0x5 VPI:0x0 VCI:0x55 Type:0x0 SAP:AAAA CTL:03 OUI:000000

TYPE:0800 Length:0x70

1w1d: 4500 0064 001B 0000 0101 B57A 0A01 0102 0A01 0101 0800 09C9

13A3 07C5 0000

1w1d: 0000 2D41 2BD8 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

1w1d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

1w1d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

1w1d: .

Success rate is 0 percent (0/2)

Ligne de bouclage

La commande de ligne de bouclage sous une interface ATM d’un routeur Cisco entraîne le renvoi du trafic entrant sur le réseau. Voir la figure 2 et l'exemple 2 ci-dessous.

Exemple 2

Configuration du routeur lt-7200b

LT-7200b

lt-7200b# show running-configg

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname lt-7200b

!

interface ATM2/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM2/0.1 multipoint

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

pvc 0/85

protocol ip 10.1.1.2

encapsulation aal5snap

!

!

ip classless

no ip http server

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Avant que la ligne de bouclage ne soit définie sur l'interface

lt-7200b# show interface atm 2/0

ATM2/0 is up, line protocol is up

Hardware is TI1570 ATM

MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 155520 Kbit, DLY 80 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM, loopback not set

Keepalive not supported

Encapsulation(s): AAL5, PVC mode

2048 maximum active VCs, 1024 VCs per VP, 1 current VCCs

VC idle disconnect time: 300 seconds

Last input 00:00:43, output 00:00:43, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

94912 packets input, 1637823 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

102893 packets output, 2042225 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Remarque : le débogage des paquets ATM est activé et envoyez une requête ping du routeur lt-7507b au routeur lt-7200b. Vous pouvez voir que les tests sont effectués à nouveau à partir du 7500 (où nous avons supprimé le bouclage initial). C'est normal puisque la ligne de bouclage nous permet de voir si le réseau de l'opérateur téléphonique fonctionne correctement.

lt-7507b#debug atm packet

ATM packets debugging is on

Displaying all ATM packets

lt-7507b#debug atm packet sh debug

lt-7507b#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!

Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

La requête ping a abouti et le trafic de débogage ATM est en train de sortir et de revenir.

00:45:14: ATM1/0.1(O):

VCD:0x1 VPI:0x0 VCI:0x55 DM:0x100 SAP:AAAA CTL:03 OUI:000000

TYPE:0800 Length:0x70

00:45:14: 4500 0064 0005 0000 FF01 B78F 0A01 0102 0A01 0101 0800 028C

02D4 0C51 0000

00:45:14: 0000 0029 6C70 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

00:45:14: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

00:45:14: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

00:45:14:

00:45:14: ATM1/0.1(I):

VCD:0x1 VPI:0x0 VCI:0x55 Type:0x0 SAP:AAAA CTL:03 OUI:000000

TYPE:0800 Length:0x70

00:45:14: 4500 0064 0005 0000 FE01 B88F 0A01 0101 0A01 0102 0000 0A8C

02D4 0C51 0000

00:45:14: 0000 0029 6C70 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

00:45:14: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

00:45:14: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

Success rate is 100 percent (1/1)

Configurer la ligne de bouclage sur l’interface ATM du routeur lt-7200b

lt-7200b#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

lt-7200b(config)#int a2/0

lt-7200b(config-if)#loopback line

lt-7200b(config-if)#^Z

lt-7200b#config show interface a2/0

ATM2/0 is up, line protocol is up

Hardware is TI1570 ATM

MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 155520 Kbit, DLY 80 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM,loopback set

Keepalive not supported

Encapsulation(s): AAL5, PVC mode

2048 maximum active VCs, 1024 VCs per VP, 1 current VCCs

VC idle disconnect time: 300 seconds

Last input 00:02:45, output 00:02:45, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

94917 packets input, 1638383 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

102898 packets output, 2042785 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 5 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Remarque : envoyez une requête ping à partir du routeur lt-7507b. La requête ping échouera comme prévu, mais le trafic est bouclé vers le routeur lt-7507b à partir du réseau, et le débogage ATM montre le trafic sortant (O) et revenant (I).

lt-7507b#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 2, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

..

Success rate is 0 percent (0/2)

00:52:00: ATM1/0.1(O):

VCD:0x1 VPI:0x0 VCI:0x55 DM:0x100 SAP:AAAA CTL:03 OUI:000000

TYPE:0800 Length:0x70

00:52:00: 4500 0064 000F 0000 FF01 B785 0A01 0102 0A01 0101 0800 CE44 1

21D 0009 0000

00:52:00: 0000 002F 9DB0 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

00:52:00: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

00:52:00: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

00:52:00:

00:52:00: ATM1/0.1(I):

VCD:0x1 VPI:0x0 VCI:0x55 Type:0x0 SAP:AAAA CTL:03 OUI:000000

TYPE:0800 Length:0x70

00:52:00: 4500 0064 000F 0000 0101 B586 0A01 0102 0A01 0101 0800 CE44

121D 0009 0000

00:52:00: 0000 002F 9DB0 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

00:52:00: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

00:52:00: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

00:52:00: .

00:52:02: ATM1/0.1(O):

VCD:0x1 VPI:0x0 VCI:0x55 DM:0x100 SAP:AAAA CTL:03 OUI:000000

TYPE:0800 Length:0x70

00:52:02: 4500 0064 0010 0000 FF01 B784 0A01 0102 0A01 0101 0800 C673

121E 0009 0000

00:52:02: 0000 002F A580 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

00:52:02: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

00:52:02: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

00:52:02:

00:52:02: ATM1/0.1(I):

VCD:0x1 VPI:0x0 VCI:0x55 Type:0x0 SAP:AAAA CTL:03 OUI:000000

TYPE:0800 Length:0x70

00:52:02: 4500 0064 0010 0000 0101 B585 0A01 0102 0A01 0101 0800 C673

121E 0009 0000

00:52:02: 0000 002F A580 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

00:52:02: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

00:52:02: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

Success rate is 0 percent (0/2)

Conclusion

Les bouclages sont un outil utile à utiliser lorsque vous dépannez des circuits défectueux. Ils peuvent :

- vous aide à déterminer les problèmes d’interface physique.

- vous aider à dépanner les fournisseurs de services ATM.

Nous avons exécuté les tests de ce document de la manière habituelle : envoyez une requête ping à l'autre côté. Si vous utilisez le mappage approprié ou si vous utilisez une sous-interface point à point, l'utilisateur peut envoyer une requête ping à sa propre adresse IP. Par conséquent, l’écho ICMP serait définitivement envoyé sur l’interface et le routeur y répondrait. En d'autres termes, dans un environnement réel, vous pouvez exécuter les mêmes tests sans que le débogage soit activé. Vous pouvez simplement vérifier si vous pouvez envoyer une requête ping à votre propre adresse IP et voir si le test réussit.

Informations connexes

- Pages d'assistance technique ATM

- Support et documentation techniques - Cisco Systems