Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

RFC1483 routé

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Commandes utilisées

Versions antérieures du logiciel Cisco IOS - Configurations

Versions antérieures du logiciel Cisco IOS - Commandes utilisées

Écrasant

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document illustre un exemple de configuration entre deux routeurs et un commutateur ATM (Asynchronous Transfer Mode), utilisant plusieurs protocoles routés sur des circuits virtuels permanents (PVC). La configuration utilise l'encapsulation LLC (Logical Link Control) et les protocoles utilisés sont IP et IPX (Internetwork Packet Exchange).

Remarque : Ce document porte sur les configurations PVC sur les routeurs Cisco exécutant le logiciel Cisco IOS®. Pour obtenir des exemples de configuration PVC sur les commutateurs WAN Cisco, cliquez ici.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Pour implémenter cette configuration, vous avez besoin des versions logicielles et matérielles suivantes :

- Logiciel Cisco IOS Version 10.3 ou ultérieure. (Les commandes ont été améliorées dans le logiciel Cisco IOS Version 11.3T et les commandes améliorées sont utilisées dans les configurations immédiatement après le schéma de réseau. Les configurations utilisant les commandes précédentes sont fournies à la fin de ce document.)

- Deux routeurs Cisco

- Un commutateur ATM

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

RFC1483 routé

Lors de l’utilisation de circuits virtuels permanents, un utilisateur peut transporter plusieurs protocoles sur ATM de deux façons.

- multiplexage basé sur circuit virtuel : l'utilisateur définit un circuit virtuel permanent par protocole. Ceci utilise plus de circuits virtuels que l’encapsulation LLC, mais réduit la surcharge car un en-tête n’est pas nécessaire. Pour obtenir un exemple de configuration de plusieurs protocoles routés sur des circuits virtuels permanents ATM utilisant le multiplexage VC, cliquez ici.

- Encapsulation LLC - L'utilisateur multiplexe plusieurs protocoles sur un seul circuit virtuel ATM. Le protocole d’une unité de données de protocole transportée (PDU) est identifié en préfixant l’unité de données de protocole avec un en-tête LLC.

Le format du champ de charge utile CPCS (Common Part Convergence Subblayer) de la couche d'adaptation ATM 5 (AAL5) pour les unités de données de protocole routées est le suivant :

Pour IP, le type d'Ethernet est 0x08-00.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

- Dans cet exemple, 1/116 est commuté en 1/116 par le commutateur ATM et 1/117 en 1/117.

- Au lieu d'utiliser un mappage statique avec l'adresse distante IP ou IPX comme indiqué dans les configurations, le protocole InARP (Inverse Address Resolution Protocol) peut être utilisé sur les circuits virtuels permanents configurés sur la sous-interface multipoint à l'aide des commandes suivantes :

protocol ip inarp broadcast

protocol ipx inarp broadcast

InARP effectue le mappage automatiquement.

- Vous pouvez également utiliser une interface point à point et configurer les protocoles IP et IPX sur la même interface/circuit virtuel permanent sans aucun mappage.

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Bernard

- Tueur

Bernard

interface ATM2/0/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

pvc ip-ipx 1/116

protocol ip 10.0.0.2 broadcast

protocol ipx AA.00d0.582c.f600 broadcast

encapsulation aal5snap

!

ipx network AA

Tueur

interface ATM1/0.1 multipoint

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

pvc ip-ipx 1/116

protocol ipx AA.00d0.069a.7c00 broadcast

protocol ip 10.0.0.1 broadcast

encapsulation aal5snap

!

ipx network AA

Commandes utilisées

- pvc [name] vpi/vci : crée un circuit virtuel permanent ATM sur une interface principale ou une sous-interface. Attribue un nom à un VPI (Virtual Path Identifier) de réseau PVC ATM pour ce circuit virtuel permanent.

- encapsulation aal5snap|aal5mux - Configure la couche d'adaptation ATM (AAL) et le type d'encapsulation pour une classe ATM PVC, SVC ou VC. Utilisez l'une des options d'encapsulation aal5mux pour dédier le circuit virtuel permanent spécifié à un protocole unique ; utilisez l'option d'encapsulation aal5snap pour multiplier deux protocoles ou plus sur le même circuit virtuel permanent.

- protocol protocol [broadcast] : configure une carte statique pour une classe ATM PVC, SVC ou VC et active les diffusions InARP ou InARP sur un PVC ATM en configurant InARP directement sur le circuit virtuel permanent ou dans une classe VC. Le mot clé broadcast indique que cette entrée de carte est utilisée lorsque le protocole correspondant envoie des paquets de diffusion à l'interface.

Versions antérieures du logiciel Cisco IOS - Configurations

Avec les versions du logiciel Cisco IOS antérieures à 11.3T, les configurations ressemblent à celles-ci :

Bernard

interface atm 2/0/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

ipx network aa

atm pvc 6 1 116 aal5snap

map-group ip-ipx

!

map-list ip-ipx

ip 10.0.0.2 atm-vc 6 broadcast

ipx AA.00d0.582c.f600 atm-vc 6 broadcast

Tueur

interface atm 1/0.1 multipoint

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

ipx network aa

atm pvc 6 1 116 aal5snap

map-group ip-ipx

!

map-list ip-ipx

ip 10.0.0.1 atm-vc 6 broadcast

ipx AA.00d0.069a.7c00 atm-vc 6 broadcast

Versions antérieures du logiciel Cisco IOS - Commandes utilisées

Ces commandes sont valides pour les versions du logiciel Cisco IOS antérieures à 11.3T :

- atm pvc vcd vpi vci aal-encap [[médiocre médiocre] [moyenne de pic [rafale]]] [inarp [minutes]] : crée un circuit virtuel permanent (PVC) sur une interface ATM et, éventuellement, génère des cellules de bouclage F5 OAM (Operation and Maintenance) ou active le protocole ARP ATM inverse

- map-group name —Associe une liste de mappage ATM à une interface ou une sous-interface pour un circuit virtuel permanent ou un circuit virtuel commuté.

- map-list name : définit une instruction de mappage ATM pour un circuit virtuel permanent ou un circuit virtuel commuté.

- protocol protocol-address atm-vc vcd [broadcast]—Définit une instruction de mappage ATM pour un circuit virtuel permanent. Doit être utilisé avec la commande map-list name.

Remarque : Il est toujours recommandé d'utiliser la syntaxe la plus récente.

Écrasant

Remarque : Vous pouvez ajouter le découpage aux configurations indiquées ci-dessus pour résoudre les problèmes liés aux liaisons de battement. Comme expliqué à la section Quand faut-il activer le brouillage sur les circuits virtuels ATM ?, le brouillage est conçu pour randomiser le modèle des 1 et des 0 transportés dans les cellules ATM ou dans la trame de couche physique. La randomisation des bits numériques peut empêcher des configurations de bits continues et non variables, c'est-à-dire de longues chaînes de 1 ou de 0. Plusieurs protocoles de couche physique reposent sur des transitions entre des 1 et des 0 pour maintenir la synchronisation.

Un symptôme de problème qui peut être un bon candidat pour le brouillage est celui des battements de liaison qui se produisent lorsque des fichiers particuliers traversent une liaison ATM. Ces fichiers peuvent produire la chaîne longue des 1 ou des 0.

Vérification

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

- show atm pvc [vpi/vci] (pour IOS 11.3T et versions ultérieures) : affiche tous les PVC ATM et les informations de trafic, y compris les numéros VPI et VCI ATM.

- show atm pvc interface atm [numéro d'interface] - Affiche tous les circuits virtuels permanents ATM et les informations de trafic, y compris le numéro d'interface ou le numéro de sous-interface du circuit virtuel permanent. Affiche tous les circuits virtuels permanents sur l'interface ou la sous-interface spécifiée.

- show atm map : affiche la liste de toutes les cartes statiques ATM configurées vers les hôtes distants d'un réseau ATM.

- show atm traffic - Affiche les informations de trafic ATM globales actuelles à destination et en provenance de tous les réseaux ATM connectés au routeur.

- show atm int atm slot/port : affiche des informations spécifiques à ATM sur une interface ATM.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Protocoles routés multiples sur des circuits virtuels permanents (PVC) ATM avec utilisation du multiplexage de circuits virtuels

- À quel moment la fonction Scrambling doit-elle être activée sur les circuits virtuels ATM ?

- Pages d'assistance technique ATM

- Référence des commandes ATM

- RFC1483

- Support technique - Cisco Systems