Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Présentation du bit CLP

Utilisation du bit CLP sur les routeurs Cisco

Marquage de paquets avec set atm-CLP

Contrôle des paquets avec set-clp-transmission

Utilisation du bit CLP sur les commutateurs ATM

Contrôle du trafic avec commutateurs ATM

Éliminer les niveaux avec les commutateurs ATM

Seuil de suppression CLP avec FC-PCQ

Seuil de suppression CLP avec FC-PFQ

Informations connexes

Introduction

Les cellules ATM se composent de 48 octets de données utiles et de 5 octets d’en-tête. Les en-têtes UNI (User-Network Interface) et NNI (Network-to-Network Interface) incluent le champ CLP (1bit cell loss priority), qui indique la priorité de perte de la cellule si elle rencontre un encombrement extrême lors de son déplacement sur le réseau ATM.

Un champ de 1 bit signifie qu'il existe deux valeurs : 0 pour indiquer une priorité plus élevée et 1 pour indiquer une priorité plus faible. En d’autres termes, la définition du bit CLP sur 1 réduit la priorité des cellules et augmente la probabilité que la cellule soit abandonnée lorsque le réseau ATM rencontre des files d’attente et des lignes physiques encombrées.

Traditionnellement, seuls les commutateurs ATM définissent le bit CLP. Une interface de routeur ATM Cisco ou un autre côté utilisateur d’une interface UNI ne définit jamais ce bit. Récemment, dans le cadre de l'ensemble de fonctionnalités de qualité de service (QoS) robuste de Cisco, les interfaces de routeur ATM Cisco peuvent désormais être configurées pour définir le bit CLP dans le cadre d'une politique de service appliquée à un circuit virtuel particulier.

Ce document illustre les deux commandes, set atm-clp et set-clp-transmit, qui peuvent être utilisées pour définir le bit CLP sur les routeurs Cisco. Il explique également comment un routeur et un commutateur utilisent le bit CLP.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Présentation du bit CLP

Le flux de cellules d'une connexion virtuelle peut être divisé logiquement en trois flux qui prennent en compte le paramètre de bit CLP :

Le flux de cellules CLP=0+1 est appelé flux agrégé et inclut les cellules CLP=0 et CLP=1.

Sur les commutateurs ATM de campus Cisco, tels que la gamme Catalyst 8500, vous pouvez obtenir le nombre de cellules à partir d'une commande du logiciel Cisco IOS® ou via une interrogation SNMP (Simple Network Management Protocol). Utilisez la commande show atm vc interface atm pour afficher le nombre de cellules par circuit virtuel sur la ligne de commande, comme indiqué ci-dessous.

ls1010# show atm vc interface atm 0/0/0 0 50

Interface: atm0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 0 VCI = 50

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:03:08

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states: Not-applicable

Cross-connect-interface: atm0/0/1, Type: oc3suni

Cross-connect-VPI = 0

Cross-connect-VCI = 55

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state: Not-applicable

Threshold Group: 5, Cells queued: 0

Rx cells: 0, Tx cells: 80

TX Clp0:80, TX Clp1: 0

Rx Clp0:0, Rx Clp1: 0

!--- Per-VC cell counts based on CLP bit.

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Le CISCO-ATM-CONN-MIB tient à jour des statistiques par circuit virtuel dans ciscoAtmVclTable. Ce tableau prend en compte la valeur du bit CLP lors de l'incrémentation du compteur pour ces ID d'objet :

- CiscoAtmVCLInCells

- Cellules ciscoAtmVclInClp0Cells

- Cellules ciscoAtmVclInClp1

Les gammes Catalyst 8500 et Lightstream 1010 utilisent des lignes de table de trafic de connexion (CTTR) pour stocker les paramètres de trafic affectés à un circuit virtuel permanent (PVC). Lors de la configuration d'un CTTR PVC VBR-NRT (variable bit rate-nonreal time), vous pouvez spécifier si le taux de cellules durables (SCR) s'applique au flux de cellules scr0 ou scr10.

Switch(config)# atm connection-traffic-table-row [index row-index] {vbr-rt | vbr-nrt}

pcr pcr-value {scr0 | scr10} scr-value [mbs mbs-value] [cdvt cdvt_value]

Les routeurs ATM Cisco ne prennent pas en charge une commande équivalente qui indique si le flux SCR=0 ou SCR=1+0 doit être formé. La commande vbr-nrt vous permet simplement de spécifier une PCR (pic cell rate) et une SCR.

Router(config)# interface atm 5/0

Router(config-if)# pvc 1/1

Router(config-if-atm-vc)# vbr-nrt ?

<1-155000> Peak Cell Rate(PCR) in Kbps

Router(config-if-atm-vc)# vbr-nrt 1000 ?

<5-1000> Sustainable Cell Rate(SCR) in Kbps

Router(config-if-atm-vc)# vbr-nrt 1000 500 ?

<1-65535> Maximum Burst Size(MBS) in Cells

Utilisation du bit CLP sur les routeurs Cisco

L'interface de ligne de commande QoS modulaire (MQC) de Cisco est un ensemble spécial de commandes permettant de configurer des stratégies QoS sur une interface ou un circuit virtuel. (Reportez-vous à Vue d'ensemble de l'interface de ligne de commande Qualité de service modulaire.) Vous spécifiez une classe de trafic avec la commande class-map, créez une stratégie de trafic en associant la classe de trafic à une ou plusieurs fonctions QoS à l'aide de la commande policy-map, puis associez la stratégie de trafic à une interface ou à un circuit virtuel avec la commande service-policy.

Le MQC prend en charge deux commandes pour définir le bit CLP :

- set atm-clp - Implémente le marquage simple des paquets. Cette commande définit le bit CLP sur un sur tous les paquets correspondant à la classe spécifiée. Il ne tient pas compte du niveau de congestion sur le circuit virtuel permanent.

- set-clp-transmit - Implémente la réglementation du trafic. Cette commande prend en compte le niveau d'encombrement sur le circuit virtuel permanent et définit le bit CLP sur 1 sur le trafic correspondant avec un débit qui dépasse les valeurs configurées de bits par seconde (bits/s). En d'autres termes, cette commande implémente une action de « violation ».

Ces commandes sont au centre des deux sections suivantes.

Marquage de paquets avec set atm-CLP

Le marquage de paquets basé sur les classes est une fonctionnalité de Cisco IOS qui définit les valeurs des en-têtes de paquets de couche 2 et de couche 3 pour différencier les paquets en priorités plus élevées et plus faibles. (Reportez-vous à Configuration du marquage des paquets basé sur les classes.) Cette fonctionnalité prend en charge la commande set atm-CLP pour marquer le bit CLP sur toutes les cellules d'un paquet correspondant à la classe spécifiée.

Router(config)# policy-map TEST

Router(config-pmap)# class CLP

Router(config-pmap-c)# set atm-clp

Utilisez la commande show policy-map interface atm pour afficher le nombre de paquets marqués.

Il est important de comprendre que le marquage de paquets basé sur les classes ne tient pas compte du niveau de congestion du circuit virtuel permanent ATM lors de la définition du bit CLP. La commande set atm-CLP configure le routeur pour définir le bit CLP sur tous les paquets correspondants pendant les périodes d'encombrement et de non-encombrement sur le circuit virtuel.

Depuis la version 12.1T du logiciel Cisco IOS, la commande set atm-CLP est prise en charge uniquement sur un PA-A3 et uniquement sur les circuits virtuels permanents, et non sur les circuits virtuels commutés. En outre, seuls les paquets circulant sur les chemins de commutation CEF (Cisco Express Forwarding) peuvent être marqués. Les paquets provenant du routeur utilisent une méthode de commutation Cisco IOS différente et ne peuvent pas être marqués.

Depuis la version 12.0(23)S du logiciel Cisco IOS, la fonction de configuration du CLP ATM permet aux utilisateurs de contrôler le paramètre de bit du CLP ATM sur la carte de ligne ATM OC-3 STM-1 à 8 ports pour les routeurs Internet de la gamme Cisco 12000.

Depuis la version 12.2(8)YN de Cisco IOS, le marquage des bits ATM CLP est disponible sur les routeurs Cisco 3600 et 2600.

Remarque : L'ID de bogue Cisco CSCdr19172 résout un problème avec les rechargements de routeur lorsque la commande set atm-CLP est utilisée dans une classe configurée pour correspondre sur des bits expérimentaux MPLS (Multiprotocol Label Switching).

Contrôle des paquets avec set-clp-transmission

Les mécanismes de contrôle du trafic déterminent si le trafic est conforme aux valeurs de contrat configurées, puis agissent en cas de violation du trafic en le supprimant ou en réécrivant une valeur d'en-tête. Avec les circuits virtuels permanents ATM, vous pouvez configurer un routeur pour définir le bit CLP comme action de réglementation à l'aide de la commande set-CLP-transmit. (Reportez-vous à Contrôle du trafic.) Créez une carte de stratégie, puis configurez la commande police avec set-clp-transmit en tant qu'action.

7500(config)# policy-map police

7500(config-pmap)# class group2

7500(config-pmap-c)# police BPS burst-normal burst-max

conform-action action exceed-action action violate-action action

La commande set-clp-transmit est prise en charge à partir du logiciel Cisco IOS Version 12.1(5)T sur les plates-formes RSP (Route Switch Processor) et du logiciel Cisco IOS Version 12.2(1)T sur d'autres plates-formes.

Remarque : dans une configuration particulière, les paquets qui sont commutés par processus vers un circuit virtuel permanent ATM font l'objet d'une surveillance. La configuration du régulateur comporte une ou plusieurs actions avec le paramètre set-clp-transmit ; cependant, les cellules ATM générées par les paquets n'ont pas le bit CLP défini. Ce problème se produit uniquement avec le régulateur basé sur les classes et les paquets commutés par processus, et est résolu avec l'ID de bogue Cisco CSCdw18196.

Utilisation du bit CLP sur les commutateurs ATM

Les commutateurs ATM utilisent le bit CLP de deux manières :

- comme une action de violation avec la réglementation de trafic.

- comme facteur déterminant dans lequel les cellules à abandonner en cas d'encombrement et les files d'attente se remplissent au-dessus d'un seuil.

Les deux sections suivantes abordent ces utilisations de manière plus détaillée.

Contrôle du trafic avec commutateurs ATM

Les commutateurs ATM de campus Cisco appliquent des algorithmes de contrôle des paramètres d'utilisation (UPC) pour déterminer si le débit de cellules provenant d'un périphérique final tel qu'un routeur Cisco est conforme au contrat de trafic. Lorsque l’UPC détermine qu’une cellule n’est pas conforme, le commutateur effectue l’une des actions suivantes, selon la configuration :

- Pass : transmet la cellule et ne modifie pas la valeur CLP.

- Tag : définit le bit CLP pour indiquer la priorité relativement basse de la cellule.

- Drop : supprime la cellule.

Pass est le comportement UPC par défaut. Configurez une valeur non par défaut sur un circuit virtuel permanent en définissant le paramètre upc dans le cadre de la commande atm pvc :

atm pvc vpi vci [cast-type type] [upc upc] [pd pd] [rx-cttr index] [tx-cttr index] [wrr-weight weight]

La commande show atm vc interface atm affiche le paramètre UPC et le nombre de violations Rx Upc.

ls1010# show atm vc interface atm 0/0/0 0 50

Interface: atm0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 0 VCI = 50

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:03:08

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

!--- Confirm the correct UPC setting.

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states: Not-applicable

Cross-connect-interface: atm0/0/1, Type: oc3suni

Cross-connect-VPI = 0

Cross-connect-VCI = 55

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state: Not-applicable

Threshold Group: 5, Cells queued: 0

Rx cells: 0, TX cells: 80

TX Clp0:80, TX Clp1: 0

Rx Clp0:0, Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

!--- View the number of "Upc Violations".

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

!--- Output suppressed.

Vous pouvez également interroger l'objet managé ciscoAtmVclUpcViolations de CISCO-ATM-CONN-MIB pour collecter le nombre total de cellules non conformes détectées par UPC sur un circuit virtuel particulier.

Éliminer les niveaux avec les commutateurs ATM

Les commutateurs ATM prennent en compte le paramètre CLP=1 établi traditionnellement par les commutateurs ATM uniquement, et désormais par les routeurs ATM, lors de la mise en oeuvre de processus de gestion du trafic et des ressources. L'abandon sélectif des cellules est le processus par lequel le réseau rejette les cellules CLP=1 lorsque les files d'attente de sortie atteignent un seuil configurable.

Les commutateurs ATM de campus de Cisco mettent en oeuvre un rejet sélectif de cellules avec de légères variations selon la carte de fonction et le modèle de commutateur.

Seuil de suppression CLP avec FC-PCQ

Le LightStream 1010 et le Catalyst 8510 avec une carte de fonction par file d'attente par classe (FC-PCQ ou FC1) prennent en charge des seuils de file d'attente d'interface configurables pour chaque catégorie de service ATM, tels que VBR-NRT ou UBR. La commande show atm interface resource atm affiche la valeur par défaut de 87 % pour toutes les classes de service.

Switch> show atm interface resource atm 3/0/0

Resource Management configuration:

Output queues:

Max sizes(explicit cfg): 30000 cbr, none vbr-rt, none vbr-nrt, none abr-ubr

Max sizes(installed): 30208 cbr, 256 vbr-rt, 4096 vbr-nrt, 12032 abr-ubr

Efci threshold: 50% cbr, 25% vbr-rt, 25% vbr-nrt, 25% abr, 25% ubr

Discard threshold: 87% cbr, 87% vbr-rt, 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr

!--- Percent of queue full at which discard threshold starts.

Abr-relative-rate threshold: 25% abr

Utilisez la commande atm output-threshold pour configurer une valeur autre que la valeur par défaut. (Reportez-vous à Configuration de la gestion des ressources.)

Switch(config-if)# atm output-threshold {cbr | vbr-rt | vbr-nrt | abr | ubr}

discard-threshold disc-thresh-num

Lorsque toutes les cellules appartenant à des circuits virtuels d'une catégorie de service particulière occupent par défaut 87 % de la mémoire partagée, les cellules suivantes CLP=1 sont supprimées.

Seuil de suppression CLP avec FC-PFQ

Les modèles LightStream 1010 et Catalyst 8510 avec une carte de fonction par file d'attente de flux (FC-PFQ), ainsi que les modèles Catalyst 8540, prennent en charge les tailles maximales et minimales de file d'attente par VC. Ils utilisent la fonctionnalité de groupes de seuils pour implémenter ces files d'attente.

Un groupe de seuils comprend tous les circuits virtuels et les chemins virtuels (VP) d'une seule catégorie de services ATM. Le groupe de seuils définit des limites sur le nombre cumulé de cellules dans les files d'attente des connexions virtuelles du groupe de seuils. Lorsqu'un groupe de seuils est congestionné (le nombre cumulé approche de la valeur max-cells configurée), le nombre maximal de cellules dans les files d'attente par circuit virtuel diminue de la limite max-queue du groupe à la limite min-queue-limit.

Cet exemple montre comment configurer une valeur autre que la valeur par défaut de 95 % pour la catégorie de service CBR, qui par défaut correspond au groupe de seuils 1 :

ls1010(config)# atm threshold-group 1 ?

discard-threshold discard threshold as percent of queue full

marking-threshold marking threshold as percent of queue full

max-cells max    number of cells in Threshold Group

max-queue-limit max (uncongested) queue limit for    this TG

min-queue-limit min (congested) queue limit for    this TG

name    name of TG

ls1010(config)# atm threshold-group 1 discard-threshold ?

<0-100> discard threshold percent

ls1010(config)# atm threshold-group 1 discard-threshold 95

Utilisez la commande show atm resource pour afficher vos modifications de configuration.

ls1010# show atm resource

Resource configuration:

Over-subscription-factor 8 Sustained-cell-rate-margin-factor    1%

Abr-mode: relative-rate

Service Category to Threshold Group mapping:

cbr 1 vbr-rt 2 vbr-nrt 3 abr 4 ubr 5

Threshold Groups:

Group Max Max Q Min Q    Q thresholds Cell Name

cells limit    limit Mark Discard count

instal instal instal

---------------------------------------------------

1 65535 63     63  25 %  95 % 0    cbr-default-tg

2 65535 127    127 25 %  87 % 0    vbrrt-default-tg

3 65535 511    31  25 %  87 % 0    vbrnrt-default-tg

4 65535 511    31  25 %  87 % 0    abr-default-tg

5 65535 511    31  25 %  87 % 0    ubr-default-tg

6 65535 1023   1023 25 % 87 % 0    well-known-vc-tg

Sur les commutateurs ATM de campus Cisco, vous pouvez afficher le nombre de pertes de seuil de file d'attente CLP=1 à partir d'une commande du logiciel Cisco IOS ou via un interrogation SNMP. Utilisez la commande show atm vc interface atm pour afficher les valeurs par circuit virtuel sur la ligne de commande.

ls1010# show atm vc interface atm 0/0/0 0 50

Interface: atm0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 0 VCI = 50

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:03:08

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states: Not-applicable

Cross-connect-interface: atm0/0/1, Type: oc3suni

Cross-connect-VPI = 0

Cross-connect-VCI = 55

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state: Not-applicable

Threshold Group: 5, Cells queued: 0

Rx cells: 0, TX cells: 80

TX Clp0:80, TX Clp1: 0

Rx Clp0:0, Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

!--- View the number of "Rx Clp0 q full drops" and "Rx Clp1 qthresh drops."

!--- Output suppressed.

Interrogez les ID d'objet suivants de la base MIB CISCO-ATM-CONN-pour capturer les valeurs par circuit virtuel avec SNMP :

- ciscoAtmVclClp0VcqFullCellDrops : nombre total de cellules reçues avec le bit CLP effacé, ignoré car la limite de file d'attente par circuit virtuel est dépassée. Ce compteur n'est valide que si l'EPD (Early Packet Discard) est désactivé et uniquement sur les systèmes dotés de la fonctionnalité FC-PFQ.

- ciscoAtmVclVcqClpThreshCellDrops : nombre total de cellules rejetées car le seuil de rejet (par opposition à la limite de file d'attente) est dépassé sur la file d'attente par circuit virtuel et le bit CLP est défini. Ce compteur n'est valide que si EPD est désactivé et uniquement sur les systèmes dotés de la fonctionnalité FC-PFQ.

Informations connexes

- Gestion du trafic et des ressources

- Configuration de la gestion des ressources

- Pages d'assistance technique ATM

- Support technique - Cisco Systems