Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Requisitos del sistema

Software de gestión y licencia de VMware

Necesidades de recursos

Configuración del Host ESXi

Instalación del dispositivo virtual MSE

Configuración de los Niveles de Dispositivos Virtuales MSE

Configuración del Dispositivo Virtual MSE

Configuración de la red

Adición de espacio de disco duro

Tamaño del bloque

Herramientas de VMware

Actualización del dispositivo virtual

Licencia del dispositivo virtual

Alta disponibilidad en el dispositivo virtual

Configuración de alta disponibilidad

Activación del MSE secundario

Desactivación del MSE secundario

Dispositivo virtual en ESXi 5.0

Procedimiento de consola MSE

Adición de MSE VA a NCS

Referencia de la línea de comandos

Comandos WLC

Comandos MSE

Información Relacionada

Introducción

La versión 7.2 del software Cisco Mobility Services Engine (MSE) añade un dispositivo virtual y compatibilidad con VMware ESXi. Este documento proporciona pautas de configuración e instrumentación, así como consejos de Troubleshooting, para los usuarios que agreguen el dispositivo virtual MSE a una Cisco Unified WLAN y que ejecuten Servicios que reconocen el contexto y/o Cisco Adaptive Wireless Intrusion Prevention System (wIPS). Además, este documento describe los requisitos del sistema para el dispositivo virtual MSE y proporciona pautas generales de implementación para el dispositivo virtual MSE. Este documento no proporciona detalles de configuración para el MSE y los componentes asociados. Esta información se proporciona en otros documentos; se proporcionan referencias.

Refiérase a la sección Información Relacionada para ver una lista de documentos sobre la configuración y el diseño de los Servicios de Movilidad con Identificación del Contexto. La configuración wIPS adaptativa tampoco se trata en este documento.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco 3300 Series Mobility Services Engine.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Antecedentes

Esta imagen muestra la implementación típica de Cisco WLAN que incluye Cisco Mobility Services Engine (MSE). Esta implementación también incluye otro cliente de red por cable/inalámbrica, etiquetas RFID y un punto de acceso (AP) y cliente no autorizados. MSE proporciona visibilidad de estos elementos tanto para la ubicación como para wIPS. Antes de la versión 7.2 del software MSE, sólo los dispositivos físicos estaban limitados a MSE-3310 y MSE-3350/3355.

Requisitos del sistema

El appliance virtual versión 7.2 del software MSE es compatible y probado en VMware ESXi 4.1 y posterior. Estas configuraciones de servidor se han probado y se recomiendan como guía.

- Servidor de montaje en bastidor Cisco Unified Computing System (UCS) C200 M2

- ¿Dos (2) Intel? ¿Xeon? CPU E5506 a 2,13 GHz

- RAM (según el nivel configurado)

- Unidades SAS con controladores RAID mejorados (mínimo de 500 GB+)

- Servidor de montaje en bastidor UCS C210 M2

- Dos (2) CPU Intel Xeon E5640 a 2,67 GHz

- RAM (según el nivel configurado)

- Unidades SAS con controladores RAID mejorados (mínimo de 500 GB+)

- Servidor de montaje en bastidor UCS C250 M2

- Dos (2) CPU Intel Xeon E5570 a 2,93 GHz

- RAM (según el nivel configurado)

- Unidades SAS con controladores RAID mejorados (mínimo de 500 GB+)

- Servidor de montaje en bastidor UCS C460 M2

- Dos (2) CPU Intel Xeon E7-4830 a 2,13 GHz

- RAM (según el nivel configurado)

- Unidades SAS con controladores RAID mejorados (mínimo de 500 GB+)

Nota: Utilice dos (2) procesadores de cuatro núcleos que sean al menos tan potentes como los mencionados anteriormente.

Software de gestión y licencia de VMware

El dispositivo virtual Cisco MSE Software Release 7.2 es compatible con ESX/ESXi 4.x y superiores.

Para administrar los hosts de ESXi y para configurar e implementar los appliances virtuales, Cisco recomienda instalar vCenter Server 4.x en una máquina con Windows XP o Windows 7 de 64 bits y obtener una licencia de vCenter Enterprise. Alternativamente, si sólo tiene un host ESXi, puede utilizar el cliente vSphere para administrarlo.

Necesidades de recursos

Los requisitos de recursos dependen de la licencia que desee implementar. Esta tabla enumera los diferentes niveles en los que puede configurar su dispositivo virtual:

MSE principal

Recursos

Licencia admitida (individualmente)

Nivel de dispositivo virtual

Memoria total

CPU

Licencia CAS

Licencia de wIPS

Bajo

6 G

2

2000

2000

Estándar

11 G

8

18000

5000

Alto

20 G

16

50000

10000

Nota: Los límites sugeridos enumerados para las licencias CAS y wIPS son límites máximos admitidos cuando sólo se está ejecutando un servicio. Se aplican límites de coexistencia si desea ejecutar ambos servicios en el mismo dispositivo.

Configuración del Host ESXi

Complete estos pasos para configurar un dispositivo virtual MSE en un UCS o servidor similar:

1. Asegúrese de que su máquina tenga al menos 500 GB de espacio en disco duro y unidades SAS rápidas con controladores RAID mejorados. (Utilice un tamaño de bloque de al menos 4 MB cuando cree almacenes de datos para versiones anteriores a ESXi 5.0.)

2. Instale ESXi.

1. Inserte el disco de instalación ESXi 4.1 o posterior y arranque desde la unidad.

2. Si utiliza varias unidades, instale ESXi en la unidad configurada como la unidad de inicio. El nombre de usuario predeterminado es root y la contraseña está en blanco (sin contraseña).

Nota: Si elige la unidad equivocada para la instalación, puede reformatear usando un CD de Fedora Live.

3. Configure la dirección IP.

Elija los adaptadores de red que estén activados y activos. Es posible que tenga varios adaptadores de red si el host está conectado a varias redes. Puede establecer la misma dirección IP durante la configuración de CIMC; presione F8 durante el inicio para establecer la dirección IP. Además, cambie la contraseña predeterminada.

Una vez que se configura ESXi, puede utilizar una máquina con Windows XP o Windows 7, junto con la dirección IP y las credenciales de inicio de sesión configuradas anteriormente, para conectarse al host ESXi a través del cliente vSphere.

Consulte Licencia ESX 4.x, ESXi 4.x y vCenter Server 4.x para obtener información sobre la licencia del host ESXi.

Consulte estos artículos para obtener información sobre cómo configurar los almacenes de datos en ESXi:

- Crear almacenes de datos VMFS

- Aumente los almacenes de datos VMFS

Advertencia: Utilice un tamaño de bloque de al menos 4 MB cuando cree almacenes de datos para ESXi 4.1.

Instalación del dispositivo virtual MSE

El dispositivo virtual MSE se distribuye como una imagen Open Virtual Appliance (OVA) que se puede implementar en un host ESXi mediante el cliente vSphere. Hay dos versiones OVA disponibles: una versión es para una imagen de demostración, que sólo requiere 60 GB de espacio en disco, y la otra es una imagen de producción genérica.

La imagen de producción distribuible supone un mínimo de 500 GB y más de espacio en disco disponible en el almacenamiento de datos del host ESXi. El OVA se puede seleccionar e implementar a través del cliente vSphere. Elija File > Deploy OVF Template para implementar la plantilla.

La imagen tarda unos minutos en implementarse en función de la velocidad de la red. Una vez implementada, puede editar la configuración de la máquina virtual (VM) para configurar el dispositivo; la máquina virtual debe apagarse cuando esté configurada.

Configuración de los Niveles de Dispositivos Virtuales MSE

En la tabla de esta sección se enumeran los niveles configurables en el dispositivo virtual y los requisitos de recursos correspondientes. Asigne núcleos dedicados al dispositivo y no a los núcleos virtuales con subprocesos múltiples, ya que afectará al rendimiento si asume que el host tiene más núcleos virtuales e implementa más dispositivos. Por ejemplo, en el UCS C200 mencionado anteriormente, hay ocho (8) núcleos físicos disponibles, pero dieciséis (16) núcleos virtuales con hipersubprocesamiento. No asuma que hay 16 núcleos disponibles; asigne sólo ocho (8) núcleos para garantizar que MSE funcione de forma fiable cuando esté estresado.

MSE principal

Recursos

Licencia admitida (individualmente)

MSE secundario admitido

Nivel de dispositivo virtual

Memoria total

CPU

Licencia CAS

Licencia de wIPS

Dispositivo virtual

Caja física

Bajo

6 G

2

2000

2000

Bajo+

Not Supported

Estándar

11 G

8

18000

5000

Estándar+

Alto

20 G

16

50000

10000

Alto+

Configuración del Dispositivo Virtual MSE

Una vez que el dispositivo virtual se ha implementado y configurado, puede encenderlo. Cuando el dispositivo se enciende por primera vez, deberá introducir las credenciales de inicio de sesión predeterminadas: root/password.

Cuando inicia sesión por primera vez, el dispositivo comienza la configuración del software MSE y también instala la base de datos Oracle. Se trata de un proceso único y lento que llevará al menos 30-40 minutos. Una vez finalizada la instalación, se vuelve a mostrar el mensaje de inicio de sesión. Refiérase a la sección Configuración del Motor de Servicios de Movilidad de la Guía de Inicio de Cisco 3355 Mobility Services Engine para continuar configurando el dispositivo.

Configuración de la red

De forma predeterminada, las VM utilizan la configuración de red del host; por lo tanto, no es necesario configurar los adaptadores de VM en ESXi. Sin embargo, si tiene redes públicas y privadas conectadas al host y desea que las VM tengan acceso a ambas, puede configurar los adaptadores de VM en el cliente vShare.

En vSphere Client, seleccione el host, haga clic en la ficha Configuration y, a continuación, haga clic en Networking. Puede ver los adaptadores físicos en las propiedades del switch virtual.

Cree switches independientes con adaptadores independientes para aislar las redes. A continuación, puede asignar los adaptadores VM a estas redes según sea necesario.

Adición de espacio de disco duro

Si es necesario, agregue capacidad de disco adicional a la máquina virtual y expanda las particiones.

Nota: El script installDrive.sh (ubicado en el directorio /opt/mse/framework/bin) detecta nuevas unidades y redivide las particiones existentes para utilizar y extender las nuevas unidades.

Asegúrese de realizar una copia de seguridad de la máquina virtual (o al menos de los datos de MSE) antes de intentar reparticionar el espacio en disco.

Para agregar más espacio en disco a la máquina virtual, apague la máquina virtual, vaya a la configuración de la máquina virtual y agregue el disco duro adicional.

Una vez agregado el disco duro, encienda la máquina virtual, inicie sesión en el dispositivo y ejecute el script installDrive.sh. El script debe montar y reparticionar la unidad recién agregada. Si ha agregado varios discos duros, ejecute el script una vez para cada unidad nueva.

Tamaño del bloque

Para las versiones de ESXi anteriores a la 5.0, Cisco recomienda que el almacén de datos del host tenga un tamaño de bloque de 4 MB o más; de lo contrario, el despliegue del OVA podría fallar. Si la implementación falla, puede reconfigurar el tamaño del bloque.

Para reconfigurar el tamaño del bloque, vaya a ESX host Configuration > Storage > Delete the datastores, y agregue el almacenamiento nuevamente a los nuevos datastores con un tamaño de bloque de al menos 4MB.

Herramientas de VMware

Si la VM produce el siguiente error, haga clic con el botón derecho del ratón en la VM en el vSphere Client y elija Guest > Install/Upgrade VMware Tools para instalar o actualizar las herramientas de VMware:

Guest OS cannot be shutdown because Vmware tools is not installed or running.

Actualización del dispositivo virtual

Una vez que haya configurado el dispositivo virtual, debe tratarse como un cuadro MSE físico. No necesita implementar un nuevo OVA cada vez que desee actualizar a la última versión de MSE; puede descargar la imagen de instalador adecuada en el dispositivo y seguir los pasos para la actualización como lo haría con un dispositivo físico.

Licencia del dispositivo virtual

Una vez configurado el dispositivo virtual, se puede utilizar en el modo de evaluación (60 días por defecto) sin necesidad de conceder licencias al dispositivo. Sin embargo, debe activar el dispositivo virtual mediante una licencia de activación de dispositivo virtual si piensa implementar licencias permanentes o utilizar funciones como High Availability (HA). Puede obtener el identificador de dispositivo único (UDI) del dispositivo virtual (ejecute show csludi en el dispositivo) o de las propiedades generales de Cisco Prime Network Control System (NCS) MSE y utilizar esta información para comprar la licencia de activación de dispositivo virtual y las licencias de servicio permanentes.

Esta imagen muestra los cambios recientes en la interfaz de usuario del centro de licencias para el dispositivo virtual.

Para el dispositivo virtual, un mensaje junto al nombre MSE indica claramente si está activado o no. Además, hay dos columnas de límite: la columna Límite de plataforma enumera la licencia máxima admitida para ese servicio en este dispositivo (dependiendo de la asignación de recursos a la VM), y la columna Límite instalado muestra la licencia real instalada o disponible a través de la evaluación en el dispositivo.

Alta disponibilidad en el dispositivo virtual

Para utilizar la función HA, los appliances primarios y secundarios deben activarse con una licencia de activación de dispositivo virtual.

Configuración de alta disponibilidad

Puede configurar la configuración HA a través del MSE primario en el NCS.

Activación del MSE secundario

Se debe activar el dispositivo secundario. Puede utilizar la información de UDI para solicitar una licencia de activación para el MSE secundario. En la página de configuración de HA, busque la licencia y haga clic en Guardar. HA se configurará una vez que el MSE secundario se haya activado correctamente.

Desactivación del MSE secundario

En caso de que necesite eliminar la licencia de activación del MSE secundario, puede hacer clic en la casilla de verificación y hacer clic en Guardar para desactivar el MSE secundario.

Dispositivo virtual en ESXi 5.0

En ESXi 5.0, el tamaño del bloque se fija en 1 MB, ya que admite implementaciones de VM de gran tamaño. Para poder asignar más de ocho (8) núcleos al dispositivo virtual, debe actualizar el hardware virtual. Para actualizar el hardware virtual, seleccione el MSE y elija Upgrade Virtual Hardware como se muestra en esta imagen:

Procedimiento de consola MSE

1. Inicie sesión en la consola con estas credenciales: root/password.

Cuando se inicia el inicio inicial, el MSE solicita al administrador que inicie el script de configuración.

2. Ingrese yes a este mensaje.

Nota: Si el MSE no solicita la configuración, ingrese el siguiente comando: /opt/mse/setup/setup.sh.

3. Configure el nombre de host:

4. Configure el nombre de dominio DNS:

5. Configure el rol principal de HA:

6. Configure los parámetros de la interfaz Ethernet:

7. Cuando se le pida que introduzca los parámetros de la interfaz eth1, escriba Skip para continuar con el siguiente paso, ya que no se requiere una segunda NIC para el funcionamiento.

Nota: La dirección configurada debe proporcionar conectividad IP a la perspectiva WLCs y WCS Management System utilizados con este dispositivo.

8. Introduzca la información de los servidores DNS. Sólo se necesita un servidor DNS para la resolución correcta del dominio, ingrese los servidores de respaldo para la resistencia.

9. Configure la zona horaria. Cisco recomienda utilizar UTC (tiempo universal coordinado).

Si la zona horaria predeterminada de Nueva York no se aplica a su entorno, navegue por los menús de ubicación para seleccionar la zona horaria correcta.

10. Cuando se le pida que configure el día y la hora de reinicio futuro, escriba Skip.

11. Configure el servidor syslog remoto si corresponde.

12. Configure el protocolo de tiempo de red (NTP) o la hora del sistema.

NTP es opcional, pero garantiza que el sistema mantenga una hora precisa. Si elige habilitar NTP, la hora del sistema se configurará desde los servidores NTP que seleccione. De lo contrario, se le solicitará que introduzca la fecha y hora actuales.

13. Cuando se le solicite configurar el banner de inicio de sesión, escriba Skip.

14. Habilite el inicio de sesión de la raíz de la consola local.

Este parámetro se utiliza para habilitar/inhabilitar el acceso de la consola local al sistema. El inicio de sesión de la raíz de la consola local debe estar habilitado para que pueda ocurrir la resolución de problemas local. El valor predeterminado es Omitir.

15. Habilitar inicio de sesión raíz de Secure Shell (SSH).

Este parámetro se utiliza para habilitar/inhabilitar el acceso remoto a la consola en el sistema. El inicio de sesión de la raíz SSH debe estar habilitado para que pueda ocurrir la resolución de problemas remota. Sin embargo, las políticas de seguridad corporativas pueden requerir que se deshabilite esta opción.

16. Configure el modo de usuario único y la seguridad de la contraseña.

Estos parámetros de configuración no son obligatorios; el valor predeterminado es Omitir.

17. Cambie la contraseña raíz.

Este paso es fundamental para garantizar la seguridad del sistema. Asegúrese de elegir una contraseña segura que consta de letras y números sin palabras de diccionario. La longitud mínima de la contraseña es de ocho (8) caracteres. Las credenciales predeterminadas son root/password.

18. Configure los parámetros relacionados con el login y la contraseña:

19. Configure una contraseña de inicio (Grub). (Opcional)

Este parámetro de configuración no es necesario. El valor predeterminado es Omitir.

20. Configure el nombre de usuario de la comunicación NCS.

21. Acepte el cambio en la configuración.

Esta imagen muestra un ejemplo de la pantalla de finalización:

22. Ejecute el comando getserverinfo para verificar la configuración.

Adición de MSE VA a NCS

1. Inicie sesión en NCS y elija Services > Mobility Services Engines.

2. En la lista desplegable situada en el lado derecho de la página, elija Add Mobility Services Engine y haga clic en Go.

3. Introduzca un nombre de dispositivo único para el MSE, la dirección IP configurada anteriormente durante la configuración de MSE, un nombre de contacto para soporte. y el nombre de usuario y la contraseña de NCS configurados durante la configuración de MSE.

No cambie el nombre de usuario del valor predeterminado de admin. Puede salir como valor predeterminado.

4. Haga clic en Next (Siguiente).

5. Haga clic en Licencias y verifique la licencia. En la instalación, la licencia de demostración predeterminada es suficiente para realizar pruebas. Puede agregar más licencias adquiridas o quitarlas en la página Licencias.

6. Haga clic en Next (Siguiente).

7. En la página Seleccionar servicio de movilidad, haga clic en el botón de opción Cisco Tag Engine (disponible desde 7.0MR) (para el soporte de etiquetas RFID y cliente) o haga clic en el botón de opción Partner Tag Engine (para Aeroscout, etc.).

8. Haga clic en la casilla de verificación Wireless Intrusion Protection Service para probar la función de seguridad wIPS de las funciones Modo Monitor y Modo local mejorado.

9. Haga clic en Next (Siguiente).

10. Active las casillas de verificación de los elementos que se van a habilitar para el seguimiento y de los parámetros del historial de dichos elementos que se van a habilitar para los informes históricos.

11. Haga clic en Next (Siguiente).

12. Marque las casillas de verificación del edificio y el piso existentes y haga clic en Sincronizar.

Una vez sincronizada, la columna Estado se actualiza para mostrar que el diseño de red inicial se ha sincronizado.

13. Cuando se complete la sincronización, haga clic en Finalizado.

Aparece un cuadro de diálogo que indica que se ha guardado la configuración de MSE.

14. Confirme la configuración en la página principal de MSE de NCS.

Asegúrese de sincronizar el resto de diseños de red, controladores, switches por cable y grupos de eventos según esté disponible.

Nota: El servicio Cisco Context-Aware depende en gran medida de un reloj sincronizado entre el WLC, NCS y MSE. Si estos tres sistemas no apuntan al mismo servidor NTP y se configuran con la misma configuración de zona horaria, el servicio sensible al contexto no funcionará correctamente. Antes de intentar cualquier procedimiento de resolución de problemas, asegúrese de que el reloj del sistema es el mismo en todos los componentes del sistema sensible al contexto.

15. Verifique MSE y la comunicación del controlador para los servicios seleccionados.

Verifique que el MSE se comunica con cada uno de los controladores sólo para el servicio seleccionado; El estado del protocolo de servicio de movilidad de red (NMSP) debe estar activo.

Esta imagen proporciona un ejemplo de cuándo el hash de llave no se agrega al WLC.

En la consola WLC, use el comando show auth-list.

El siguiente ejemplo muestra desde la consola WLC que no hay servidor de ubicación disponible:

Para agregar manualmente el MSE y establecer una conexión NMSP al WLC, complete estos pasos:

1. En la consola MSE, ejecute el comando cmdshell y, a continuación, el comando show server-auth-info.

Este ejemplo muestra la dirección MAC y el hash de clave que se utilizará para agregar al WLC.

2. Ejecute el comando config auth-list add ssc <mac address> <MSE keyhash> , y luego ejecute el comando show auth-list.

Este ejemplo muestra que el MSE fue agregado al WLC (manualmente).

3. En NCS, confirme que la conexión NMSP muestra Activo.

Referencia de la línea de comandos

Comandos WLC

config location expiry ?

client         Timeout for clients

calibrating-client Timeout for calibrating clients

tags           Timeout for RFID tags

rogue-aps      Timeout for Rogue APs

show location ap-detect ?

all            Display all (client/rfid/rogue-ap/rogue-client) information

client         Display client information

rfid           Display rfid information

rogue-ap       Display rogue-ap information

rogue-client   Display rogue-client information

(Cisco Controller) >show location ap-detect client

show client summary

Number of Clients................................ 7

MAC Address       AP Name           Status        WLAN/Guest-Lan Auth Protocol Port Wired

----------------- ----------------- ------------- -------------- ---- -------- ---- -----

00:0e:9b:a4:7b:7d AP6               Probing       N/A            No   802.11b  1    No

00:40:96:ad:51:0c AP6               Probing       N/A            No   802.11b  1    No

(Cisco Controller) >show location summary

Location Summary

Algorithm used:                 Average

Client

RSSI expiry timeout:     5 sec

Half life:               0 sec

Notify Threshold:        0 db

Calibrating Client

RSSI expiry timeout:     5 sec

Half life:               0 sec

Rogue AP

RSSI expiry timeout:     5 sec

Half life:               0 sec

Notify Threshold:        0 db

RFID Tag

RSSI expiry timeout:     5 sec

Half life:               0 sec

Notify Threshold:        0 db

show rfid config

RFID Tag data Collection......................... Enabled

RFID  timeout.................................... 1200 seconds

RFID mobility.................................... Oui:00:14:7e : Vendor:pango  State:Disabled

show rfid detail

RFID address.....................................00:0c:cc:7b:77:3b

Vendor........................................... Aerosct

Last Heard....................................... 7 seconds ago

Packets Received................................. 40121

Bytes Received................................... 2567744

Detected Polling Interval........................ 30 seconds

Cisco Type.......................................

Content Header

=================

CCX Tag Version.................................. 1

Tx Power......................................... 18 dBm

Channel.......................................... 11

Reg Class........................................ 6

Burst Length..................................... 1

CCX Payload

===========

Last Sequence Control............................ 0

Payload length................................... 29

Payload Data Hex Dump

00 02 00 33 02 07 42 00 00 00 00 00 00 03 05 01

41 bc 80 00 04 07 00 0c cc 00 00 00 00 d

Nearby AP Statistics:

demo-AP1260(slot 0, chan 11) 6 seconds .... -48 dBm

show location plm

Location Path Loss Configuration

Calibration Client : Enabled   , Radio: Uniband

Normal Clients : Disabled      , Burst Interval: 60

(Cisco Controller) >config location ?

plm            Configure Path Loss Measurement (CCX S60) messages

algorithm      Configures the algorithm used to average RSSI  and SNR values

notify-threshold Configure the LOCP notification threshold for RSSI measurements

rssi-half-life Configures half life when averaging two RSSI readings

expiry         Configure the timeout for RSSI values

config location expiry client ?

<seconds>      A value between 5 and 3600 seconds

config location rssi-half-life client ?

<seconds>      Time in seconds (0,1,2,5,10,20,30,60,90,120,180,300 sec)

show nmsp subscription summary

Mobility Services Subscribed:

Server IP                Services

---------                --------

172.19.32.122            RSSI, Info, Statistics, IDS

Comandos MSE

Ejecute este comando para determinar el estado de los servicios MSE:

[root@MSE ~]# getserverinfo

Ejecute este comando para iniciar el motor contextual para el seguimiento del cliente:

[root@MSE ~]# /etc/init.d/msed start

Ejecute este comando para determinar el estado del motor sensible al contexto para el seguimiento del cliente:

[root@MSE ~]# /etc/init.d/msed status

Ejecute este comando para detener el motor sensible al contexto para el seguimiento del cliente:

[root@MSE ~]# /etc/init.d/msed stop

Ejecute este comando para realizar diagnósticos:

[root@MSE ~]# rundiag

Nota: El comando rundiag también se puede utilizar para ver la información de UDI de MSE que se requiere para obtener el archivo de licencia para el motor contextual para los clientes.

Información Relacionada

- Guía de configuración de MSE (dispositivo virtual y físico)

- Configuración de alta disponibilidad de MSE

- Guía de implementación de Cisco WIPS

- Pedidos de productos

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems