Contenido

Introducción

Requisitos previos

Requirements

Componentes Utilizados

Procedimiento

Introducción

Este documento describe el procedimiento para recuperar las contraseñas de CLI perdidas para los nombres de usuario 'root' y 'cmxadmin' para CMX 10.5 y superiores.

Requisitos previos

Requirements

Ninguno

Componentes Utilizados

CMX 10.5 VM

Procedimiento

CMX 10.5 (y superior) se ejecuta en CentOS 7 como se muestra a continuación:

Se requiere acceso a la consola para este procedimiento. Puede ser la consola de VM o la consola física, en función del tipo de dispositivo utilizado en la implementación.

Paso 1

Reinicie el servidor CMX y espere hasta que aparezca la pantalla de inicio de GRUB. Seleccione la opción resaltada (para el modo de rescate) y pulse "e" para editar.

Nota:

Para CMX 10.6 y versiones posteriores, si se le solicita un nombre de usuario y/o una contraseña, introduzca las credenciales como nombre de usuario: raíz y contraseña: contraseña (no la contraseña raíz configurada en el servidor).

Paso 2

Desplácese hacia abajo hasta la línea que comienza con "linux16" y quite el parámetro "rhgb quiet" al final de la línea.

Paso 3

Después de quitar el parámetro en el paso 2, agregue la opción "rd.break enforce=0" en la misma línea.

Paso 4

Una vez finalizado, presione CTRL + X para cargar el sistema y arranque en modo de emergencia. Verá un nuevo mensaje.

Paso 5

Vuelva a montar el sistema de archivos para poder escribir en él, ya que está montado para sólo lectura mediante el siguiente comando:

mount -o remount, rw /sysroot

Paso 6

Cambie la raíz del sistema de archivos de la siguiente manera y notará que el aviso cambia una vez que se complete.

chroot /sysroot

Paso 7

Cambie la contraseña utilizando el comando passwd <username>. En el siguiente ejemplo, se cambian las contraseñas para cmxadmin y los nombres de usuario raíz.

Paso 8

Remount the filesystem as Read only using the following command:

mount -o remount, ro /

Paso 9

Escriba 'exit' dos veces para acceder al menú de inicio de sesión de CMX

Ahora debería poder iniciar sesión con sus nuevas credenciales