Contenido

Introducción

Lista de países y versiones

Configuración del WLC Catalyst 9800 para el punto de acceso -ROW

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe cómo conectar y unir los puntos de acceso Catalyst de Cisco del dominio -ROW (resto del mundo) al controlador de LAN inalámbrica (WLC).

Lista de países y versiones

Cisco ha lanzado los modelos de puntos de acceso Catalyst 9124 y 9136 - ROW para determinados países que no coinciden con ninguno de los dominios normativos más importantes o que necesitan restricciones normativas únicas. Cisco IOS XE versión 17.6 y posteriores proporcionan soporte para puntos de acceso de dominio -ROW y la lista de países objetivo de -ROW continúa creciendo con versiones posteriores.

Cisco ha unificado los dominios C,D,I,G,H,K,N,L,M,S y T en el dominio -ROW, que comienza con los puntos de acceso 9124 y 9136. Otros dominios aún se fabrican por separado y no requieren ningún procedimiento particular ni ningún cambio en su funcionamiento.

Los AP -ROW mantienen una tabla de poder de todos los países bajo el dominio -ROW y aplican el canal y la configuración de energía correctos cuando se unen a un WLC 9800 y cuando reciben un código de país, asignado por la configuración 9800.

La lista de países que forman parte del dominio ROW depende del modelo AP y de la versión de software y evoluciona constantemente. Si desea saber si una versión específica para un modelo de AP específico admite 6ghz en un país específico o es parte del dominio -ROW, consulte el documento titulado Detailed Channels and Maximum Power Settings for Cisco Catalyst Wireless <AP model>

Este documento existe para cada modelo de AP y se actualiza cada vez que una versión trae nuevos países/canales de soporte. Consulte la "asignación de país a pestaña" para ver qué país forma parte de qué dominio de regulación (incluido -ROW) y qué bandas de frecuencia se admiten en ese país para ese modelo de AP en esa versión.

Configuración del WLC Catalyst 9800 para el punto de acceso -ROW

Un punto de acceso del dominio -ROW puede unirse a un WLC 9800 (siempre que la versión de software admita el dominio -ROW, por ejemplo en 17.6.2 o posterior) independientemente de los países configurados en el controlador. El modelo de hardware se muestra como "-ROW" tal como se describe en esta página de AP 360 :

-ROW AP 360

El AP se une al WLC con éxito independientemente de la configuración del país. Sin embargo, se muestra un punto rojo en el widget del panel del punto de acceso para indicar que algunos AP aún necesitan tener su código de país aprovisionado :

panel WLC

Haga clic en este punto para mostrar la lista de puntos de acceso -ROW que no tienen asignado un código de país. En ese estado, el AP -ROW tiene su radio 5ghz apagado completamente y la radio 2.4ghz funciona en los canales estándar y energía más baja para evitar cualquier violación de la regla del país.

página de estadísticas de AP

Se puede asignar un país a un AP -ROW cuando se establece un código de país en el perfil de unión a AP. De forma predeterminada, es posible que sus perfiles de unión de AP predeterminados no tengan ningún código de país configurado y, por lo tanto, cualquier nuevo AP de dominio -ROW no tenga ningún código de país asignado y funcione en modo de compatibilidad. La casilla de verificación del código de país en el perfil de unión a AP enumera todos los países y, por lo tanto, puede configurar potencialmente un código de país que no esté habilitado globalmente en el WLC (en la página Configure > Wireless > Access points y luego en la subpágina country). En ese caso, el AP ignora la configuración del código de país en el perfil de unión del AP.

Selección de país de perfil de unión a PA

Se recomienda utilizar un perfil de unión de AP diferente para cada sitio de modo que pueda establecer el código de país correcto para todos los AP en un sitio determinado fácilmente.

También puede ver para cada AP, en la pestaña Advanced, el código de país específico del AP. El cuadro desplegable solo muestra los países habilitados globalmente en el WLC, pero si cambia el código de país directamente en la página avanzada de AP, no funciona si un país ya está configurado (y es válido) en el perfil de unión a AP. Si usted configura otro país para un AP, el AP se desune y se vuelve a unir al WLC pero se une de nuevo con el código del país establecido en el perfil de unión AP otra vez. Esta configuración solo es útil en caso de que permanezca sin ningún código de país configurado en el perfil de unión a AP (lo que no se recomienda).

Troubleshoot

Si configura un código de país que no pertenece al dominio -ROW (por ejemplo, Francia), un AP -ROW que se une al controlador y recibe este perfil de unión de AP imprime mensajes de error y permanece en el modo no aprovisionado (radio de 5 ghz hacia abajo y capacidades de radio de 2.4 ghz limitadas).

Un AP, una vez provisto con un país FILA específico, mantiene ese país asignado hasta que se asigne otro país -FILA válido. Si intenta asignar países que no son de FILA, el AP ignora y sigue usando el mismo último código de país de trabajo.

Puede verificar el estado del aprovisionamiento del país del AP en la CLI del AP con "Show controllers dot11Radio 1", muestra el dominio -ROW y el país al que está asignado el AP si existe :

show cont dot11Radio 1

Dot11Radio1 Link encap:Ethernet HWaddr 4C:A6:4D:22:2F:C0

BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:2699

RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

Radio Info Summary:

=======================

Radio: 5.0GHz

Carrier Set: (-RW) Argentina ( AR)

Lista de posibles discordancias de configuración:

- Si no se configura ningún país en el perfil de unión de AP, el AP está en el estado de configuración no coincidente

- Si el país configurado en el perfil de unión de AP no está habilitado en la lista global de países, el AP está en estado de discordancia de configuración

- Si el país está configurado en el perfil de unión de AP y en la lista global de países pero el país no es parte del dominio -ROW en esa versión de software, el AP está en el estado de configuración no coincidente

- Si el país está configurado en el perfil de unión a AP y en la lista global de países y es parte del país del dominio -ROW, el AP se aprovisiona correctamente

Puede verificar si hay AP mal configurados en la página Configuration > Wireless > Access Points