Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Background

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Configuración AAA

Configuración de RLAN

Verificación

Introducción

Este documento describe cómo configurar la Red de área local remota (RLAN) en el modelo AP Catalyst 9124 usando el modelo 9800 del WLC.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- WLC 9800

- Acceso mediante la interfaz de línea de comandos (CLI) a los controladores inalámbricos y los puntos de acceso.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Catalyst 9800-L WLC versión 17.09.05

- AP serie C9124

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Background

Se utiliza una LAN remota (RLAN) para autenticar clientes con cable mediante el controlador. Una vez que el cliente con cable se une con éxito al controlador, los puertos LAN conmutan el tráfico entre los modos de conmutación central o local. El tráfico de los clientes por cable se trata como tráfico de clientes inalámbricos. El RLAN en el punto de acceso (AP) envía la solicitud de autenticación para autenticar el cliente cableado. La autenticación de los clientes cableados en RLAN es similar al cliente inalámbrico autenticado central.

Para obtener información más detallada sobre RLAN, visite la Guía de configuración de software del controlador inalámbrico Cisco Catalyst serie 9800 .

RLAN es compatible con los AP que tienen más de un puerto Ethernet y el modelo AP 9124 contiene 2 puertos Ethernet denominados GigabitEthernet0 y LAN1, etiquetados como 2 y 3 respectivamente en la imagen:

9124 puertos Ethernet

Para obtener más información sobre el hardware, consulte la Guía de instalación de hardware de los puntos de acceso para exteriores Cisco Catalyst serie 9124AX.

Configurar

Este documento supone que el AP ya está unido al WLC.

Si necesita orientación sobre la unión de AP 9124 al WLC, lea esta guía: Configure Mesh on Catalyst 9800 Wireless LAN Controllers .

AP soporta RLAN tanto en el modo local como en el modo Flex+Bridge. La configuración es idéntica a la diferencia de que en el modo local, todo el tráfico de la RLAN es central conmutado. Si necesita que el tráfico RLAN se conmute localmente, el modo AP debe ser Flex+Bridge.

Diagrama de la red

Topología

Configuraciones

Configuración AAA

1. En este documento, el método de seguridad para la RLAN es el filtrado de MAC, por lo tanto, debe configurar AAA por adelantado. Puede tener las direcciones MAC en un servidor AAA remoto o localmente en el WLC.

Aquí se utiliza la base de datos local del WLC. Agregue la dirección mac del cliente sin ningún delímetro, que se espera que se conecte a la RLAN a la lista Autenticación de dispositivo:

Device Management Local DB

2. Configure el método Authorization para utilizar la base de datos local. Aquí denominado RLAN_macF:

Método de autorización AAA

Configuración de RLAN

1. Para crear un perfil RLAN, navegue hasta Configuración > Inalámbrico > LAN remota e ingrese un nombre de perfil y un ID de RLAN para el perfil RLANP, como se muestra en esta imagen.

Perfil RLAN General

2. Acceda a Seguridad. En este ejemplo, el método de seguridad utilizado es el filtrado de direcciones MAC. Vaya a la Capa 2, deje 802.1x en Disabled y seleccione el método de autorización para MAC Filtering, como se muestra en esta imagen.

Seguridad RLAN

3. Cree la política RLAN. Navegue hasta Configuration > Wireless > Remote LAN y en la página Remote LAN, haga clic en la pestaña RLAN Policy, como se muestra en esta imagen.

Política RLAN

En esta configuración, todo el tráfico se conmuta centralmente en el WLC.

4. Navegue hasta Access Policies y configure la VLAN y el Host Mode y aplique los valores.

Políticas de acceso a políticas RLAN

5. Cree un PolicyTag y asigne el perfil RLAN a la política RLAN. Vaya a Configuración > Etiquetas y perfiles > Etiquetas.

Etiqueta de política

6. Debemos aplicar la etiqueta de la política al AP y habilitar el puerto LAN. Navegue hasta Configuration > Wireless > Access Points y haga clic en el AP.

Etiqueta de política en la configuración de AP

Aplique el ajuste y el AP se vuelve a unir al WLC. Haga clic en el AP, luego seleccione Interfaces y habilite el puerto LAN en LAN Port Settings.

Configuración del puerto LAN1 del punto de acceso

Aplique la configuración y verifique el estado. Asegúrese de que la RLAN muestre Verde.

Verificación

Conecte un PC en el puerto LAN1 del AP. La PC se autentica a través del MAB y obtiene una dirección IP de la VLAN configurada.

Vaya a Monitoring > Wireless > Clients (Supervisión > Inalámbrico > Clientes) para comprobar el estado del cliente.

Detalles del cliente

Desde la CLI del AP puede ver el cambio de estado del puerto y los detalles del cliente:

AP9124_01#debug rlan

critical Enable RLAN critical level debugging

errors Enable RLAN error level debugging

events Enable RLAN event level debugging

info Enable RLAN info level debugging

[*08/07/2024 13:45:23.4807] chatter: wiredif_mapper :: WiredIfMapper - Invalid Port 2 State 1

[*08/07/2024 13:45:23.4807] chatter: Device wired2 notify state change link UP

[*08/07/2024 13:45:24.1266] RLAN_EVENT-RlanPortControl: LAN-Port[0] UP Event

[*08/07/2024 13:45:26.3522] RLAN_EVENT-RlanPortControl: LAN-Port[0] Detect client F8:E4:3B:EE:53:AF

[*08/07/2024 13:45:26.3523] RLAN_EVENT-RlanPortControl: LAN-Port[0] send_assoc for client F8:E4:3B:EE:53:AF

[*08/07/2024 13:45:26.3604] RLAN_CFG: rlan_add_client client F8:E4:3B:EE:53:AF, port 0 vlan: 0

AP9124_01#show wired clients

Total wired clients: 1

mac port state local_client detect_ago associated_ago tx_pkts tx_bytes rx_pkts rx_bytes

F8:E4:3B:EE:53:AF 2 ASSOCIATED No 12 12 9 1074 337 55639