Contenido

Introducción

Puntos de acceso afectados

Disponibilidad de software actualizado

Herramienta

Información Relacionada

Introducción

Desde septiembre de 2022, Cisco fabrica puntos de acceso (AP) que no podrán unirse a los controladores inalámbricos que ejecutan el software lanzado antes de agosto de 2022.  Para que estos AP se unan, debe actualizar a software más reciente.

Consulte: Field Notice 72424.

Puntos de acceso afectados

Estos modelos de AP (identificadores de producto o PID) y los identificadores de versión (VID) no pueden unirse a los controladores que ejecutan el software de Cisco lanzado antes de agosto de 2022:

- C9105AXI - VID 04 o posterior

- C9105AXW - VID 02 o posterior

- C9120AXI, C9120AX - VID 07 o posterior

- C9130AXI, C9130AX - VID 03 o posterior

No todos los dominios normativos se ven afectados; algunos PID de algunos dominios específicos se crean únicamente con los VID anteriores.

Unidades afectadas por FN72424

País

C9120

C9130

C9105

AXI

HACHA

AXP

AXI

HACHA

AXI

AXW

-Ámbito H

(China + Bahréin)

No afectado

No afectado

No afectado

No afectado

No afectado

No afectado

No afectado

-R (Rusia)

No afectado

No afectado

No afectado

No afectado

No afectado

No afectado

No afectado

-T/T1 (Japón)

No afectado

No afectado

No afectado

No afectado

No afectado

VID 04 o posterior

VID 02 o posterior

El resto de dominios de registro

VID 07 o posterior

VID 07 o posterior

No afectado

VID 03 o posterior

VID 03 o posterior

VID 04 o posterior

VID 02 o posterior

Los AP afectados requieren estas versiones de software del controlador:

- 8.10.181.0[*] o posterior

- 17.3.6[*] o posterior

- 17.6.4 o posterior

- 17.9.2 o posterior

Nota: Solo los usuarios registrados de Cisco pueden acceder a las herramientas internas y a la información de errores.

Disponibilidad de software actualizado

Formación de software

Primera versión admitida de Cisco.com

Fecha de lanzamiento Cisco.com esperada

Release Notes

Enlaces de software

8.10

8.10.181.0[*]

Septiembre de 2022

Descarga de software de Cisco

17.3

17.3.6[*]

16 de septiembre de 2022

Descarga de software de Cisco

17.6

17.6.4

19 de agosto de 2022

Descarga de software de Cisco

17.9

17.9.2

3 de noviembre de 2022

Descarga de software de Cisco

*Si tiene AP de la serie 2800/3800/4800/1562/6300 y tiene una MTU de trayectoria IPv4 que es menos de 1500 bytes, entre el WLC y los AP, los AP pueden verse afectados por una regresión seria en 8.10.181.0 y 17.3.6. Con AireOS, debe ejecutar 8.10.182.0 (o una versión posterior); con 17.3.6, debe cargar el APSP, o actualizar a 17.3.7 (o una versión posterior). Consulte Cisco bug ID CSCwd37092.

Herramienta

Si tiene un número de serie (SN) (o) identificador de producto (PID) del punto de acceso e información de identificador de país/versión (VID), utilice la herramienta Bug Assistant para validar la aplicabilidad de Field Notice 72424 .

Nota: solo los usuarios registrados de Cisco pueden acceder a la información y las herramientas internas.

Información Relacionada

- ID de bug de Cisco CSCwc47544

- Aviso de campo 72424

- Matriz de compatibilidad de software de soluciones inalámbricas de Cisco

- Asistencia técnica y descargas de Cisco