Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Comprender

Medida

Verificar y validar

Troubleshoot

Introducción

En este documento se describe la forma de probar el rendimiento inalámbrico de un punto de acceso centrado en 802.11ac y el rendimiento que se espera en determinadas condiciones.

Prerequisites

Requirements

Este documento asume una configuración que ya funciona con puntos de acceso (AP) 802.11ac que ya ofrecen conectividad de cliente

Componentes Utilizados

La información de este documento se centra en la tecnología 802.11ac y en las velocidades.

Puntos de acceso de Cisco con tecnología Wave1:

serie 3700

serie 2700

serie 1700

serie 1570

Puntos de acceso de Cisco con tecnología Wave2:

serie 4800

serie 3800

serie 2800

serie 1850

serie 1830

serie 1560

serie 1540

Comprender

802.11ac se puede subdividir en dos estándares: Wave1 y Wave2:

802.11ac Wave1: admite velocidades de datos de hasta 1,3 Gbps en 3 flujos espaciales con enlace de canal de 80 MHz.

802.11ac Wave2: admite velocidades de datos de hasta 3,47 Gbps en 4 flujos espaciales con unión de canales de 160 MHz. Estos números son sólo los números teóricos del estándar, las diferencias se aplicarán dependiendo de la hoja de datos AP específica.

802.11ac no se define directamente en la velocidad de las velocidades de datos, sino más bien una combinación de un esquema de codificación de 10 modulación (MCS 0 a MCS 9), un ancho de canal que oscila entre 20 mhz (1 canal) y 160 Mhz (8 canales), una serie de flujos espaciales (normalmente de 1 a 4). El intervalo de protección corto o largo (GI) también supondrá una modificación del 10%. A continuación se muestra una tabla para evaluar un dato en Mbps al conocer todos esos factores:

Flujos espaciales

VHT

MCS

Índice

Modulación

Codificación

20 MHz

Tasas de datos (MB/s)

40 MHz

Tasas de datos (MB/s)

80 MHz

Tasas de datos (MB/s)

160 MHz / 80+80 MHz

Tasas de datos

(Mb/s)

GI 800ns

GI de 400 ns

GI 800ns

GI de 400 ns

GI 800ns

GI de 400 ns

GI 800ns

GI de 400 ns

1

0

BPSK

1/2

6.5

7.2

13.5

15.0

29.3

32.5

58.5

65.0

1

QPSK

1/2

13.0

14.4

27.0

30.0

58.5

65.0

117.0

130.0

2

QPSK

3/4

19.5

21.7

40.5

45.0

87.8

97.5

175.5

195.0

3

16-QAM

1/2

26.0

28.9

54.0

60.0

117.0

130.0

234.0

260.0

4

16-QAM

3/4

39.0

43.3

81.0

90.0

175.5

195.0

351.0

390.0

5

64-QAM

2/3

52.0

57.8

108.0

120.0

234.0

260.0

468.0

520.0

6

64-QAM

3/4

58.5

65.0

121.5

135.0

263.3

292.5

526.5

585.0

7

64-QAM

5/6

65.0

72.2

135.0

150.0

292.5

325.0

585.0

650.0

8

256-QAM

3/4

78.0

86.7

162.0

180.0

351.0

390.0

702.0

780.0

9

256-QAM

5/6

n/a

n/a

180.0

200.0

390.0

433.3

780.0

866.7

2

0

BPSK

1/2

13.0

14.4

27.0

30.0

58.5

65.0

117.0

130.0

1

QPSK

1/2

26.0

28.9

54.0

60.0

117.0

130.0

234.0

260.0

2

QPSK

3/4

39.0

43.3

81.0

90.0

175.5

195.0

351.0

390.0

3

16-QAM

1/2

52.0

57.8

108.0

120.0

234.0

260.0

468.0

520.0

4

16-QAM

3/4

78.0

86.7

162.0

180.0

351.0

390.0

702.0

780.0

5

64-QAM

2/3

104.0

115.6

216.0

240.0

468.0

520.0

936.0

1040.0

6

64-QAM

3/4

117.0

130.0

243.0

270.0

526.5

585.0

1053.0

1170.0

7

64-QAM

5/6

130.0

144.4

270.0

300.0

585.0

650.0

1170.0

1300.0

8

256-QAM

3/4

156.0

173.3

324.0

360.0

702.0

780.0

1404.0

1560.0

9

256-QAM

5/6

n/a

n/a

360.0

400.0

780.0

866.7

1560.0

1733.0

3

0

BPSK

1/2

19.5

21.7

40.5

45.0

87.8

97.5

175.5

195.0

1

QPSK

1/2

39.0

43.3

81.0

90.0

175.0

195.0

351.0

390.0

2

QPSK

3/4

58.5

65.0

121.5

135.0

263.0

292.5

526.5

585.0

3

16-QAM

1/2

78.0

86.7

162.0

180.0

351.0

390.0

702.0

780.0

4

16-QAM

3/4

117.0

130.0

243.0

270.0

526.5

585.0

1053.0

1170.0

5

64-QAM

2/3

156.0

173.3

324.0

360.0

702.0

780.0

1404.0

1560.0

6

64-QAM

3/4

175.5

195.0

364.5

405.0

n/a

n/a

1579.5

1755.0

7

64-QAM

5/6

195.0

216.7

405.0

450.0

877.5

975.0

1755.0

1950.0

8

256-QAM

3/4

234.0

260.0

486.0

540.0

1053.0

1170.0

2106.0

2340.0

9

256-QAM

5/6

260.0

288.9

540.0

600.0

1170.0

1300.0

n/a

n/a

4

0

BPSK

1/2

26.0

28.9

54.0

60.0

117.0

130.0

234.0

260.0

1

QPSK

1/2

52.0

57.8

108.0

120.0

234.0

260.0

468.0

520.0

2

QPSK

3/4

78.0

86.7

162.0

180.0

351.0

390.0

702.0

780.0

3

16-QAM

1/2

104.0

115.6

216.0

240.0

468.0

520.0

936.0

1040.0

4

16-QAM

3/4

156.0

173.3

324.0

360.0

702.0

780.0

1404.0

1560.0

5

64-QAM

2/3

208.0

231.1

432.0

480.0

936.0

1040.0

1872.0

2080.0

6

64-QAM

3/4

234.0

260.0

486.0

540.0

1053.0

1170.0

2106.0

2340.0

7

64-QAM

5/6

260.0

288.9

540.0

600.0

1170.0

1300.0

2340.0

2600.0

8

256-QAM

3/4

312.0

346.7

648.0

720.0

1404.0

1560.0

2808.0

3120.0

9

256-QAM

5/6

n/a

n/a

720.0

800.0

1560.0

1733.3

3120.0

3466.7

9

256-QAM

5/6

n/a

n/a

1440.0

1600.0

3120.0

3466.7

6240.0

6933.3

Nota: La velocidad de datos NO es igual al rendimiento alcanzable esperado. Esto se relaciona con la naturaleza del estándar 802.11 que tiene una gran sobrecarga administrativa (tramas de administración, contención, colisión, reconocimientos, etc.) y puede depender del link SNR, RSSI y otros factores significativos.

Tenga en cuenta que la red inalámbrica es un entorno compartido, lo que significa que la cantidad de clientes conectados al AP compartirá el rendimiento efectivo entre sí. Además, cada vez más clientes se enfrentan más e inevitablemente más colisiones. La eficiencia de la célula de cobertura disminuirá drásticamente a medida que aumente el número de clientes.

Es una regla general:

Rendimiento esperado = Velocidad de datos x 0,65

En nuestro caso:

780 x 0.65 = 507

507 Mbps de rendimiento es lo que podemos esperar en buenas condiciones en un laboratorio con un único cliente.

Medida

En términos generales, podemos tener dos escenarios cuando realizamos una prueba de rendimiento:

- Los AP están en el switching local de Flexconnect

- Los AP están en el modo local o en el switching central Flexconnect

Tomaremos estos escenarios uno por uno:

(Figura 1)

En el caso del Diagrama 1, suponemos que los APs están en el modo local del switching central Flexconnect.

Esto significa que todo el tráfico del cliente se encapsula en el túnel CAPWAP y termina en el WLC.

(Figura 2)

La línea roja del Diagrama 2 muestra el flujo de tráfico del cliente inalámbrico.

El servidor iPerf debe estar lo más cerca posible del punto de terminación del tráfico, idealmente conectado en el mismo switch que el propio WLC y utilizar la misma VLAN.

En caso de conmutación local Flexconnect, el tráfico del cliente se termina en el AP mismo, y considerando que el servidor iPerf debe configurarse como cerca del punto de terminación del tráfico del cliente inalámbrico, usted debe conectar el servidor iPerf al mismo switch y la misma VLAN donde el AP está conectado. En nuestro caso, se trata del switch de acceso (Figura 3).

(Figura 3)

Las pruebas de iPerf se pueden subdividir en dos categorías: ascendente y descendente.

Teniendo en cuenta que el servidor iPerf está escuchando y que el cliente iPerf está generando el tráfico, cuando el servidor iPerf está en el lado cableado, esto se considera prueba ascendente.

El cliente inalámbrico utilizará la aplicación iPerf para introducir el tráfico en la red.

La prueba descendente es viceversa, lo que significa que el servidor iPerf está configurado en el propio cliente inalámbrico y el cliente iPerf está en el lado cableado empujando el tráfico al cliente inalámbrico, en este escenario esto se considera descendente.

La prueba se debe realizar mediante TCP y UDP. Puede utilizar los siguientes comandos para realizar las pruebas:

iperf3 -s  <- this command starts iPerf server

iperf3 -c SERVER_ADDRESS -u -b700M <- this command initiates UDP iPerf test with bandwidth of 700 Mbps

iperf3 -c SERVER_ADDRESS <- this command initiates a simple TCP iPerf test

iperf3 -c SERVER_ADDRESS  -w WIDOW_SIZE  -P NUM_OF_PARALLEL_TCP_STREAMS <- this commands initiates a more complex  TCP iPerf test where you can adjust the window size as well the number of parallel TCP streams.

Please not that in this case you should consider the sum of all the streams as the result

Ejemplo de salidas iPerf3:

TCP iPerf3:

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth

[  5]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[  5]   0.00-10.06  sec   188 MBytes   157 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth

[  5]   0.00-10.05  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[  5]   0.00-10.05  sec   304 MBytes   254 Mbits/sec                  receiver

With 10 parallel TCP streams:

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth

[  5]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[  5]   0.00-10.06  sec  88.6 MBytes  73.9 Mbits/sec                  receiver

[  7]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[  7]   0.00-10.06  sec  79.2 MBytes  66.0 Mbits/sec                  receiver

[  9]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[  9]   0.00-10.06  sec  33.6 MBytes  28.0 Mbits/sec                  receiver

[ 11]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 11]   0.00-10.06  sec  48.7 MBytes  40.6 Mbits/sec                  receiver

[ 13]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 13]   0.00-10.06  sec  77.0 MBytes  64.2 Mbits/sec                  receiver

[ 15]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 15]   0.00-10.06  sec  61.8 MBytes  51.5 Mbits/sec                  receiver

[ 17]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 17]   0.00-10.06  sec  46.1 MBytes  38.4 Mbits/sec                  receiver

[ 19]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 19]   0.00-10.06  sec  43.9 MBytes  36.6 Mbits/sec                  receiver

[ 21]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 21]   0.00-10.06  sec  33.3 MBytes  27.8 Mbits/sec                  receiver

[ 23]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 23]   0.00-10.06  sec  88.8 MBytes  74.0 Mbits/sec                  receiver

[SUM]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[SUM]   0.00-10.06  sec   601 MBytes   501 Mbits/sec                  receiver

UDP iPerf3:

En algún momento, iPerf se comporta mal y no proporciona el ancho de banda promedio al final de la prueba UDP.

Todavía es posible resumir el ancho de banda por cada segundo y después desviarlo en número de segundos:

Accepted connection from 192.168.240.38, port 49264

[  5] local 192.168.240.43 port 5201 connected to 192.168.240.38 port 51711

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter    Lost/Total Datagrams

[  5]   0.00-1.00   sec  53.3 MBytes   447 Mbits/sec  0.113 ms  32/6840 (0.47%)

[  5]   1.00-2.00   sec  63.5 MBytes   533 Mbits/sec  0.129 ms  29/8161 (0.36%)

[  5]   2.00-3.00   sec  69.8 MBytes   586 Mbits/sec  0.067 ms  30/8968 (0.33%)

[  5]   3.00-4.00   sec  68.7 MBytes   577 Mbits/sec  0.071 ms  29/8827 (0.33%)

[  5]   4.00-5.00   sec  68.0 MBytes   571 Mbits/sec  0.086 ms  55/8736 (0.63%)

[  5]   5.00-6.00   sec  68.6 MBytes   576 Mbits/sec  0.076 ms  70/8854 (0.79%)

[  5]   6.00-7.00   sec  66.8 MBytes   561 Mbits/sec  0.073 ms  34/8587 (0.4%)

[  5]   7.00-8.00   sec  67.1 MBytes   563 Mbits/sec  0.105 ms  44/8634 (0.51%)

[  5]   8.00-9.00   sec  66.7 MBytes   559 Mbits/sec  0.183 ms  144/8603 (1.7%)

[  5]   9.00-10.00  sec  64.1 MBytes   536 Mbits/sec  0.472 ms  314/8415 (3.7%)

[  5]  10.00-10.05  sec   488 KBytes  76.0 Mbits/sec  0.655 ms  2/63 (3.2%)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter    Lost/Total Datagrams

[  5]   0.00-10.05  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  0.655 ms  783/84688 (0.92%)

[SUM]  0.0-10.1 sec  224 datagrams received out-of-order

Nota: Se espera que los resultados de iPerf sean ligeramente mejores en el switching local Flexconnect en comparación con el escenario de switching central.

Esto se debe al hecho de que el tráfico del cliente se encapsula en CAPWAP, que agrega más sobrecarga al tráfico y en general el WLC actúa como cuello de botella pues es el punto de agregación para todo el tráfico de clientes inalámbricos.

Además, se espera que la prueba de iPerf UDP dé mejores resultados en un entorno limpio ya que es el método de transferencia más eficiente cuando la conexión es confiable. TCP, sin embargo, puede ganar en caso de fragmentación intensa (cuando se utiliza TCP adjust MSS) o conexión poco fiable

.

Verificar y validar

Para verificar a qué velocidad de datos está conectado el cliente debe ejecutar el siguiente comando en WLC CLI:

(Cisco Controller) >show client detail 94:65:2d:d4:8c:d6

Client MAC Address............................... 94:65:2d:d4:8c:d6

Client Username ................................. N/A

AP MAC Address................................... 00:81:c4:fb:a8:20

AP Name.......................................... AIR-AP3802I-E-K9

AP radio slot Id................................. 1

Client State..................................... Associated

Client User Group................................

Client NAC OOB State............................. Access

Wireless LAN Id.................................. 2

Wireless LAN Network Name (SSID)................. speed-test-WLAN-avitosin

Wireless LAN Profile Name........................ speed-test

Hotspot (802.11u)................................ Not Supported

BSSID............................................ 00:81:c4:fb:a8:2e

Connected For ................................... 91 secs

Channel.......................................... 52

IP Address....................................... 192.168.240.33

Gateway Address.................................. 192.168.240.1

Netmask.......................................... 255.255.255.0

Association Id................................... 1

Authentication Algorithm......................... Open System

Reason Code...................................... 1

Status Code...................................... 0

--More-- or (q)uit

Session Timeout.................................. 1800

Client CCX version............................... No CCX support

QoS Level........................................ Silver

Avg data Rate.................................... 0

Burst data Rate.................................. 0

Avg Real time data Rate.......................... 0

Burst Real Time data Rate........................ 0

802.1P Priority Tag.............................. disabled

CTS Security Group Tag........................... Not Applicable

KTS CAC Capability............................... No

Qos Map Capability............................... No

WMM Support...................................... Enabled

APSD ACs.......................................  BK  BE  VI  VO

Current Rate..................................... m9 ss2

Supported Rates.................................. 12.0,18.0,24.0,36.0,48.0,

............................................. 54.0

Mobility State................................... Local

Mobility Move Count.............................. 0

Security Policy Completed........................ Yes

Policy Manager State............................. RUN

Audit Session ID................................. 0a3027a4000000105a9cd9ad

AAA Role Type.................................... none

Local Policy Applied............................. none

--More-- or (q)uit

IPv4 ACL Name.................................... none

FlexConnect ACL Applied Status................... Unavailable

IPv4 ACL Applied Status.......................... Unavailable

IPv6 ACL Name.................................... none

IPv6 ACL Applied Status.......................... Unavailable

Layer2 ACL Name.................................. none

Layer2 ACL Applied Status........................ Unavailable

mDNS Status...................................... Disabled

mDNS Profile Name................................ none

No. of mDNS Services Advertised.................. 0

Policy Type...................................... N/A

Encryption Cipher................................ None

Protected Management Frame ...................... No

Management Frame Protection...................... No

EAP Type......................................... Unknown

Interface........................................ vlan240

VLAN............................................. 240

Quarantine VLAN.................................. 0

Access VLAN...................................... 240

Local Bridging VLAN.............................. 240

Client Capabilities:

CF Pollable................................ Not implemented

CF Poll Request............................ Not implemented

--More-- or (q)uit

Short Preamble............................. Not implemented

PBCC....................................... Not implemented

Channel Agility............................ Not implemented

Listen Interval............................ 1

Fast BSS Transition........................ Not implemented

11v BSS Transition......................... Implemented

Client Wifi Direct Capabilities:

WFD capable................................ No

Manged WFD capable......................... No

Cross Connection Capable................... No

Support Concurrent Operation............... No

Fast BSS Transition Details:

Client Statistics:

Number of Bytes Received................... 183844

Number of Bytes Sent....................... 119182

Total Number of Bytes Sent................. 119182

Total Number of Bytes Recv................. 183844

Number of Bytes Sent (last 90s)............ 119182

Number of Bytes Recv (last 90s)............ 183844

Number of Packets Received................. 2536

Number of Packets Sent..................... 249

Number of Interim-Update Sent.............. 0

Number of EAP Id Request Msg Timeouts...... 0

--More-- or (q)uit

Number of EAP Id Request Msg Failures...... 0

Number of EAP Request Msg Timeouts......... 0

Number of EAP Request Msg Failures......... 0

Number of EAP Key Msg Timeouts............. 0

Number of EAP Key Msg Failures............. 0

Number of Data Retries..................... 0

Number of RTS Retries...................... 0

Number of Duplicate Received Packets....... 0

Number of Decrypt Failed Packets........... 0

Number of Mic Failured Packets............. 0

Number of Mic Missing Packets.............. 0

Number of RA Packets Dropped............... 0

Number of Policy Errors.................... 0

Radio Signal Strength Indicator............ -25 dBm

Signal to Noise Ratio...................... 67 dB

Client Rate Limiting Statistics:

Number of Data Packets Received............ 0

Number of Data Rx Packets Dropped.......... 0

Number of Data Bytes Received.............. 0

Number of Data Rx Bytes Dropped............ 0

Number of Realtime Packets Received........ 0

Number of Realtime Rx Packets Dropped...... 0

Number of Realtime Bytes Received.......... 0

--More-- or (q)uit

Number of Realtime Rx Bytes Dropped........ 0

Number of Data Packets Sent................ 0

Number of Data Tx Packets Dropped.......... 0

Number of Data Bytes Sent.................. 0

Number of Data Tx Bytes Dropped............ 0

Number of Realtime Packets Sent............ 0

Number of Realtime Tx Packets Dropped...... 0

Number of Realtime Bytes Sent.............. 0

Number of Realtime Tx Bytes Dropped........ 0

Nearby AP Statistics:

DNS Server details:

DNS server IP ............................. 10.48.39.33

DNS server IP ............................. 0.0.0.0

Assisted Roaming Prediction List details:

Client Dhcp Required:     False

Allowed (URL)IP Addresses

-------------------------

AVC Profile Name: ............................... none

Puede ver que este cliente en particular está conectado a la siguiente velocidad:

Tasa actual..................................... m9 ss2

Lo que significa que el cliente está utilizando el índice MCS 9 (m9) en 2 flujos espaciales (ss2)

Desde el comando "show client detail <MAC>", no es posible ver si el cliente está conectado en la unión de canales de 20/40/80 MHz.

Esto se puede hacer directamente en el AP:

Ejemplo de AP Wave2:

AIR-AP3802I-E-K9#show controllers dot11Radio 1 client 94:65:2D:D4:8C:D6

mac radio vap aid state encr Maxrate is_wgb_wired      wgb_mac_addr

94:65:2D:D4:8C:D6     1   1   1   FWD OPEN MCS92SS        false 00:00:00:00:00:00

Configured rates for client 94:65:2D:D4:8C:D6

Legacy Rates(Mbps): 12 18 24 36 48 54

HT Rates(MCS):M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

VHT Rates: 1SS:M0-7 2SS:M0-9

HT:yes     VHT:yes     80MHz:yes     40MHz:yes     AMSDU:yes     AMSDU_long:yes

11w:no     MFP:no     11h:yes     encrypt_polocy: 1

_wmm_enabled:yes     qos_capable:yes     WME(11e):no     WMM_MIXED_MODE:no

short_preamble:no     short_slot_time:no     short_hdr:no     SM_dyn:yes

short_GI_20M:yes     short_GI_40M:yes     short_GI_80M:yes     LDPC:yes

is_wgb_wired:no     is_wgb:no

Additional info for client 94:65:2D:D4:8C:D6

RSSI: -25

PS  : Legacy (Awake)

Tx Rate: 0 Kbps

Rx Rate: 0 Kbps

VHT_TXMAP: 0

CCX Ver: 0

Statistics for client 94:65:2D:D4:8C:D6

mac   intf TxData TxMgmt TxUC TxBytes TxFail TxDcrd RxData RxMgmt RxBytes RxErr   TxRt   RxRt idle_counter stats_ago expiration

94:65:2D:D4:8C:D6 apr1v1    254      0  254  121390      0      0   2568      0  185511     0 585000 866700          300  2.492000       1640

Per TID packet statistics for client 94:65:2D:D4:8C:D6

Priority Rx Pkts Tx Pkts Rx(last 5 s) Tx (last 5 s) QID Tx Drops Tx Cur Qlimit

0    1424     146           17             3 136        0      0   4096

1       0       0            0             0 137        0      0   4096

2       0       0            0             0 138        0      0   4096

3      34      26            0             0 139        0      0   4096

4       0       0            0             0 140        0      0   4096

5       0       0            0             0 141        0      0   4096

6       0       0            0             0 142        0      0   4096

7       0       0            0             0 143        0      0   4096

En caso de Wave1 AP, debe ejecutar las depuraciones:

debug dot11 dot11radio 1 trace print rates

*Mar  5 06:21:50.175: 469A706-1 D48CD6 - add-rbf, tmr 4 pak 19 rssi -41 dBm rate a8.2-8

*Mar  5 06:21:50.175: 469A8B1-1 D48CD6 - added to rbf, status 30 istatus 40164 cl ri 1 mvl ri 0000 req 1 in 1

El significado del resultado de la depuración se puede encontrar en la siguiente imagen:

La última opción para verificar la velocidad conectada son las capturas de OTA. En la información de radio del paquete de datos puede encontrar la información necesaria:

Esta captura OTA se tomó con un cliente de macbook 11ac.

Teniendo en cuenta la información que obtenemos del WLC y AP, el cliente está conectado en m9 ss2 a 80 MHz channel bonding + long GI (800ns), lo que significa que podemos esperar una velocidad de datos de 780 Mbps.

Nota: Los AP en modo sniffer no registrarán las velocidades de datos 11ac correctamente antes de la versión 8.5.130. Wireshark 2.4.6 o posterior también deberá decidirlo correctamente.

Troubleshoot

En caso de que no esté obteniendo los resultados esperados durante la prueba, hay varias maneras de resolver el problema y recopilar la información necesaria antes de abrir un caso del TAC.

Los problemas de los problemas pueden deberse a lo siguiente:

-Cliente

-AP

- Trayectoria por cable (problemas relacionados con el switching)

- WLC

Resolución de problemas del cliente

- El primer paso consistirá en actualizar los controladores de los dispositivos cliente inalámbricos a la última versión

- El segundo paso será realizar la prueba de iPerf con clientes que tengan un adaptador inalámbrico diferente para ver si obtiene los mismos resultados

Troubleshooting de AP

Puede haber escenarios cuando el AP está descartando tráfico, o ciertas tramas o mal comportamiento de otra manera.

Para obtener más información sobre esto, se necesitan capturas de Over The Air (OTA) + sesión de span en el puerto de switch AP (el span se debe realizar en el switch donde se conecta el AP)

El OTA captura y el SPAN se deben realizar durante la prueba, usando el SSID abierto para poder ver el tráfico pasado al AP y el AP del tráfico que pasa hacia el cliente y viceversa.

Hay varios errores conocidos para este comportamiento:

CSCvg07438 : AP3800: Bajo rendimiento debido a caídas de paquetes en AP en paquetes fragmentados y no fragmentados

CSCva58429 : Cisco 1532i AP: bajo rendimiento (switching local FlexConnect + EoGRE)

Troubleshooting de Trayectoria por Cable

Puede haber algunos problemas en el propio switch, debe verificar la cantidad de caídas en las interfaces y si aumentan durante las pruebas.

Intente utilizar otro puerto en el switch para conectar el AP o el WLC.

Otra opción es conectar un cliente al mismo switch (donde se conecta el punto de terminación del cliente [AP/WLC]) y ponerlo en la misma VLAN, luego ejecutar las pruebas cableadas a cableadas en la misma VLAN para ver si hay algún problema en la trayectoria cableada.

Troubleshooting de WLC

Puede ser que el WLC esté descartando el tráfico (cuando los AP están en el modo local) del cliente.

Puede poner el AP en el modo Flexconnect y el WLAN en el switching local y luego ejecutar las pruebas.

Si ve que hay diferencias significativas en el rendimiento en el modo local (conmutación central) comparado con el switching local Flexconnect y no hay problema en el switch conectado al WLC, entonces lo más probable es que el WLC esté descartando el tráfico.

Para solucionar este problema, siga el plan de acción:

- Capturas SPAN en el switchport del WLC (se debe hacer en el switch)

- Capturas SPAN en el puerto AP

- Capturas OTA del cliente

- Siguientes debugs en el WLC:

debug fastpath dump fpapool

debug fastpath dump dpcp-stats

debug fastpath dump detailstats

debug fastpath dump stats

Al realizar la resolución de problemas mencionada anteriormente y proporcionar los resultados al TAC, esto acelerará el proceso de resolución de problemas.