Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona información sobre cómo resolver el evento de error E1.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Antecedentes

Para obtener más información sobre el gráfico Eventos de Error, haga clic en estos enlaces que corresponden a los cuadros de comandos del gráfico:

- El cuadro Configure terminal controller e1x clock source line primary links a la sección Slip Secs Counter Increasing de Troubleshooting de Eventos de Error E1.

- El cuadro Utilice los enlaces del comando show controller e1x a la sección Introducción de Troubleshooting de Eventos de Error E1.

- El cuadro Configure terminal controller e1x framing cr4 / no-crc4 enlaza a la sección Framing Loss Segunds Increasing de Troubleshooting de Eventos de Error E1.

- El cuadro Configure terminal controller e1x framing cr4 / no-crc4 enlaza a la sección Line Code Violations Increasing de Troubleshooting de Eventos de Error E1.

- La casilla Configure terminal controller isdn switch-type primary-net5 enlaza a la sección Verificación de la Configuración de Ranuras de Tiempo del Tipo de Switch ISDN y del Grupo PRI de Troubleshooting de Eventos de Error E1.

- La casilla Verifique el canal d usando los links del comando show interface ser x:15 a la sección Verificación del Canal de Señalización de Troubleshooting de Eventos de Error E1.

- El cuadro Configure terminal interface serial x:15 no shutdown enlaza a la sección Verificación del Canal de Señalización de Troubleshooting de Eventos de Error E1.

- El cuadro Configure terminal interface serial x:15 encapsulation ppp enlaza a la sección Verificación del Canal de Señalización de Troubleshooting de Eventos de Error E1.

- El cuadro Configure terminal interface serial x:15 no loopback enlaza a la sección Verificación del Canal de Señalización de Troubleshooting de Eventos de Error E1.

Información Relacionada

- Resolución de problemas de E1

- Resolución de problemas de la capa 1 de E1

- Resolución de problemas de la alarma E1

- Resolución de problemas de PRI de E1

- Prueba de loopback del conector de hardware para líneas E1

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems