Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento ofrece un ejemplo de configuración para crear agrupamientos de links múltiples entre routers. Para tener varios multilinks entre dos routers, debe configurar varios nombres de usuario autenticados para cada conjunto.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en la versión 12.0(7)T del software del IOS® de Cisco.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Antecedentes

La configuración de muestra que creamos aquí tiene estas características:

- Utiliza una interfaz de links múltiples con una interfaz de miembro física debajo de ella.

- Utiliza una interfaz BRI como respaldo para la interfaz multilink. Esta interfaz BRI tiene capacidad de links múltiples y todas las otras características de la interfaz principal de links múltiples.

- Al cambiar de la interfaz de respaldo a la interfaz principal, utilizamos dos paquetes de links múltiples que son independientes entre sí. Uno de ellos proviene de la interfaz multilink y uno es de BRI. De forma predeterminada, el conjunto de links múltiples fue identificado por el nombre de usuario autenticado. Sin embargo, esto crea problemas al cambiar de la interfaz de copia de seguridad (BRI) a la interfaz principal (multilink). Esta configuración de ejemplo muestra cómo solucionar este problema.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- Router3

- Router2

Router3

Router3#show running-config

!

version 12.0

!

hostname Router3

!

!

username MultilinkRouter2 password 0 cisco

username Router2BRI password 0 cisco

!--- The username must match the one in the ppp chap hostname command on the remote router

!

!

isdn switch-type basic-net3

!

multilink bundle-name authenticated

!--- to differentiate bundles based on authenticated usernames

!

interface Multilink1

ip address 192.168.19.6 255.255.255.0

no cdp enable

ppp authentication chap

ppp chap hostname MultilinkRouter3

!--- alternate CHAP hostname

ppp chap password 7 121A0C041104

ppp multilink

multilink-group 1

!

interface Serial1

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

multilink-group 1

!

interface BRI0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

dialer rotary-group 1

isdn switch-type basic-net3

ppp authentication chap

ppp multilink

!

interface Dialer1

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer in-band

dialer idle-timeout 30

dialer map ip 10.0.0.0 name Router2 broadcast 6084

dialer map ip 192.168.20.2 name Router2 broadcast 6084

dialer load-threshold 1 either

dialer watch-group 1

dialer-group 1

ppp authentication chap

ppp chap hostname Router3BRI

!--- alternate CHAP hostname

ppp chap password 7 094F471A1A0A

ppp multilink

!

router eigrp 1

network 10.0.0.0

network 192.168.19.0

network 192.168.20.0

no auto-summary

eigrp log-neighbor-changes

!

ip classless

no ip http server

!

access-list 150 deny eigrp any any

access-list 150 deny udp any any

access-list 150 permit ip any any

dialer watch-list 1 ip 10.0.0.0 255.0.0.0

dialer-list 1 protocol ip list 150

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Router2

Router2#show running-config

!

version 12.0

!

hostname Router2

!

!

username MultilinkRouter3 password 0 cisco

username Router3BRI password 0 cisco

!--- The username must match the one in the ppp chap hostname command on the remote router

!

isdn switch-type basic-net3

!

multilink bundle-name authenticated

!

interface Multilink1

ip address 192.168.19.5 255.255.255.0

no cdp enable

ppp authentication chap

ppp chap hostname MultilinkRouter2

ppp chap password 7 104D000A0618

!--- alternate CHAP hostname

ppp multilink

multilink-group 1

!

interface Serial1

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

clockrate 2000000

ppp multilink

multilink-group 1

!

interface BRI0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

dialer pool-member 1

isdn switch-type basic-net3

ppp authentication chap

ppp multilink

!

interface Dialer1

ip address 192.168.20.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer remote-name Router3

dialer pool 1

dialer string 6082

dialer-group 1

ppp authentication chap

ppp chap hostname Router2BRI

!--- alternate CHAP hostname

ppp chap password 7 00071A150754

ppp multilink

!

router eigrp 1

network 10.0.0.0

network 192.168.19.0

network 192.168.20.0

no auto-summary

eigrp log-neighbor-changes

!

access-list 150 deny eigrp any any

access-list 150 deny udp any any

access-list 150 permit ip any any

dialer-list 1 protocol ip list 150

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

!

end

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para confirmar que su configuración esté funcionando correctamente.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

- show ppp multilink: prueba si su red funciona correctamente.

La salida a continuación es el resultado del ingreso de este comando en los dispositivos presentados en el diagrama de red anterior.

Router3#show ppp multilink

Multilink1, bundle name is MultilinkRouter2

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, sequence 0x0/0x0 rcvd/sent

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

Member links: 1 active, 0 inactive (max not set, min not set)

Serial1

Virtual-Access1, bundle name is Router2BRI

Dialer interface is Dialer1

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, sequence 0x18/0x3F rcvd/sent

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

Member links: 2 (max not set, min not set)

BRI0:1

BRI0:2

Router2#show ppp multilink

Multilink1, bundle name is MultilinkRouter3

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, sequence 0x0/0x0 rcvd/sent

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

Member links: 1 active, 0 inactive (max not set, min not set)

Serial1

Virtual-Access1, bundle name is Router3BRI

Dialer interface is Dialer1

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, sequence 0x18/0x3F rcvd/sent

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

Member links: 2 (max not set, min not set)

BRI0:1

BRI0:2

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Criterios para la denominación de agrupamientos de PPP de links múltiples

- Más consejos técnicos sobre PPP

- Más consejos técnicos sobre marcación de acceso

- Soporte Técnico - Cisco Systems