Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Productos Relacionados

Convenciones

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Comandos para resolución de problemas

Información Relacionada

Introducción

En algunos entornos, puede ser necesario agrupar varios links seriales para actuar como un único link con ancho de banda agregado. Este documento describe cómo configurar routers Cisco 4500 para agrupar cuatro interfaces seriales mediante una plantilla de interfaz de plantilla virtual.

Esta configuración puede utilizarse para los routers conectados sobre líneas arrendadas o routers que tienen la Unidad de servicio de canales/Unidad de servicio de datos (CSU/DSU). Puede agregar funciones adicionales a esta configuración en función de sus necesidades.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las versiones de software y hardware indicadas a continuación.

- Routers Cisco 4500 en un entorno de laboratorio con configuraciones despejadas.

- Cisco IOS® versión 12.2(10b) se estaba ejecutando en ambos routers.

La información que se presenta en este documento se originó a partir de dispositivos dentro de un ambiente de laboratorio específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener un comando antes de ejecutarlo.

Productos Relacionados

Esta configuración también puede ser usada con las siguientes versiones de hardware y software.

- Dos routers cualesquiera con cuatro interfaces seriales cada uno.

- Se pueden utilizar las interfaces seriales WIC-1T y WIC-2T.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

Este documento utiliza la instalación de red que se muestra en el siguiente diagrama.

Configuraciones

Esta configuración fue probada utilizando la versión 12.2(10b) del software Cisco IOS en routers de la serie 4500. Los mismos conceptos de configuración se aplican a una topología de router similar u otras versiones de Cisco IOS.

Este documento usa las configuraciones detalladas a continuación.

RouterA

version 12.2

!

hostname RouterA

!

!

username RouterB password xxx

ip subnet-zero

multilink virtual-template 1

!

interface loopback 0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered loopback0

ppp authentication chap

ppp multilink

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Serial1

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Serial2

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Serial3

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface FastEthernet0

ip address 10.17.1.254 255.255.255.0

!

router rip

network 10.0.0.0

network 192.168.1.0

!

end

RouterB

version 12.2

!

hostname RouterB

!

username RouterA password xxx

ip subnet-zero

multilink virtual-template 1

!

interface loopback 0

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

!

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered loopback0

ppp authentication chap

ppp multilink

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Serial1

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Serial2

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Serial3

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.1.1 255.255.0.0

!

router rip

network 172.16.0.0

network 192.168.1.0

!

end

Configure lo siguiente para implementar la configuración anterior:

- plantilla virtual multilink

- interface virtual-template

- Multilink PPP en cada una de las interfaces seriales en las que debe realizarse el agrupamiento.

- Un RIP como protocolo de ruteo IP

El loopback 0 de la interfaz se configura para que nunca falle, y ip unnumbered loopback 0 mejora el agrupamiento de más de cinco interfaces seriales con la misma dirección IP.

Cuando todas las interfaces seriales están activas y se envía tráfico de usuario, el PPP de links múltiples crea una interfaz de acceso virtual y se lleva a cabo la negociación PPP. La configuración para esta interfaz de acceso virtual está clonada de la plantilla virtual. La cantidad de interfaces seriales que están activas se agrupan en esta interfaz de acceso virtual y se crea un ancho de banda adicional.

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para confirmar que su configuración esté funcionando correctamente.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

- show ip route

- show ip rip database

- show ppp miltilink

- show interface virtual-access 1

RouterA#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R  172.16.0.0/16 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:19, Virtual-Access1

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C  10.17.1.0 is directly connected, FastEthernet0

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C  192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback0

C  192.168.1.2/32 is directly connected, Virtual-Access1

RouterA#show ip route connected

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       10.17.1.0 is directly connected, FastEthernet0

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C       192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback0

C       192.168.1.2/32 is directly connected, Virtual-Access1

RouterB#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C  172.16.0.0/16 is directly connected, Ethernet0

R  10.0.0.0/8 [120/1] via 192.168.1.1, 00:00:18, Virtual-Access1

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C  192.168.1.1/32 is directly connected, Virtual-Access1

C  192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback0

RouterB#show ip route connected

C    172.16.0.0/16 is directly connected, Ethernet0

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C       192.168.1.1/32 is directly connected, Virtual-Access1

C       192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback0

RouterA#show ip rip database

10.0.0.0/8    auto-summary

10.17.1.0/24    directly connected, FastEthernet0

172.16.0.0/16    auto-summary

172.16.0.0/16

[1] via 192.168.1.2, 00:00:34, Virtual-Access1

192.168.1.0/24    auto-summary

192.168.1.0/24    directly connected, Loopback0

192.168.1.2/32    directly connected, Virtual-Access1

RouterB#show ip rip database

10.0.0.0/8    auto-summary

10.0.0.0/8

[1] via 192.168.1.1, 00:00:13, Virtual-Access

1172.16.0.0/16    auto-summary

172.16.0.0/16    directly connected, Ethernet0

192.168.1.0/24    auto-summary

192.168.1.0/24    directly connected, Loopback0

192.168.1.1/32    directly connected, Virtual-Access1

RouterA#show ppp multilink

Virtual-Access1, bundle name is RouterB

Bundle up for 17:01:59

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

0xD3C received sequence, 0x1180 sent sequence

Member links: 4 (max not set, min not set)

Serial0, since 17:01:59, last rcvd seq 000D38

Serial1, since 17:01:50, last rcvd seq 000D39

Serial2, since 17:01:46, last rcvd seq 000D3A

Serial3, since 17:01:41, last rcvd seq 000D3B

RouterB#show ppp multilink

Virtual-Access1, bundle name is RouterA

Bundle up for 12:47:33

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

0x1186 received sequence, 0xD40 sent sequence

Member links: 4 (max not set, min not set)

Serial0, since 12:47:33, last rcvd seq 001184

Serial1, since 12:47:27, last rcvd seq 001185

Serial2, since 12:47:23, last rcvd seq 001182

Serial3, since 12:47:20, last rcvd seq 001183

RouterA#show interface virtual-access 1

Virtual-Access1 is up, line protocol is up

Hardware is Virtual Access interface

Interface is unnumbered. Using address of Loopback0 (192.168.1.1)

MTU 1500 bytes, BW 6176 Kbit, DLY 100000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

DTR is pulsed for 5 seconds on reset

LCP Open, multilink Open

Open: IPCP

Last input 00:00:00, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 17:05:41

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

1711 packets input, 163898 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

2256 packets output, 211897 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

RouterB#show interface virtual-access 1

Virtual-Access1 is up, line protocol is up

Hardware is Virtual Access interface

Interface is unnumbered. Using address of Loopback0 (192.168.1.2)

MTU 1500 bytes, BW 6176 Kbit, DLY 100000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

DTR is pulsed for 5 seconds on reset

LCP Open, multilink Open

Open: IPCP

Last input 00:00:20, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 12:54:17

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue :0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

2256 packets input, 216460 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

1714 packets output, 160624 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

Comandos para resolución de problemas

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

Nota: Antes de ejecutar comandos debug, consulte Información Importante sobre Comandos Debug.

- debug ppp negotiation - Para ver si un cliente está pasando la negociación PPP; este comando se utiliza para verificar la negociación de dirección.

- debug ppp autentication – Para ver si un cliente se autentica correctamente. Si está utilizando una versión de software del IOS de Cisco anterior a 11.2, utilice el comando debug ppp chap en su lugar.

- debug ppp error - Para mostrar los errores de protocolo y las estadísticas de error asociadas con la negociación y operación de conexión PPP.

- debug vtemplate – Para visualizar la clonación de plantilla virtual para formar una interfaz de acceso virtual.

- debug ppp multilink events: se utiliza para observar la depuración de los eventos de enlaces múltiples del PPP. Muestra información sobre eventos que afectan a grupos de links múltiples.

- show ppp multilink - para ver a los miembros del agrupamiento de enlaces múltiples.

Los siguientes resultados se obtuvieron de los routers Cisco 4500. Presentan los routers que establecen una conexión de links múltiples PPP.

RouterA#debug vtemplate

Virtual Template debugging is on

*Dec  1 17:24:16.519: Vi1 VTEMPLATE: Reuse Vi1, recycle queue size 0

*Dec  1 17:24:16.519: Vi1 VTEMPLATE: Set default settings with ip unnumbered

*Dec  1 17:24:16.539: Vi1 VTEMPLATE: Hardware address 00d0.bbfa.f579

*Dec  1 17:24:16.543: Vi1 VTEMPLATE: Has a new cloneblk vtemplate,

now it has vtemplate

*Dec  1 17:24:16.543: Vi1 VTEMPLATE: ********** CLONE VACCESS1 ***********

*Dec  1 17:24:16.543: Vi1 VTEMPLATE: Clone from Virtual-Template1

interface Virtual-Access1

default ip address

no ip address

encap ppp

ip unnumbered loopback0

end

*Dec 1 17:24:16.595: %LINK-3-UPDOWN:

Interface Virtual-Access1, changed state to up

*Dec 1 17:24:17.515: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Serial0, changed state to up

*Dec 1 17:24:17.595: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to up

RouterA#debug ppp negotiation

PPP protocol negotiation debugging is on

Dec 11 19:39:14.523: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0, changed state to reset

Dec 11 19:39:14.523: Se0 LCP: State is Closed

Dec 11 19:39:14.627: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Dec 11 19:39:16.523: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to up

Dec 11 19:39:16.523: Se0 PPP: Treating connection as a dedicated line

Dec 11 19:39:16.523: Se0 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:39:16.523: Se0 LCP: O CONFREQ [Closed] id 25 len 24

Dec 11 19:39:16.523: Se0 LCP:    MagicNumber 0xD4CBA693 (0x0506D4CBA693)

Dec 11 19:39:16.523: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:39:16.523: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterA (0x130A01506F6D65726F6C)

Dec 11 19:39:16.535: Se0 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 33 len 25

Dec 11 19:39:16.535: Se0 LCP:    MagicNumber 0x03200E36 (0x050603200E36)

Dec 11 19:39:16.535: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterB (0x130B0150756C6C69676E79)

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP: O CONFACK [REQsent] id 33 len 25

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP:    MagicNumber 0x03200E36 (0x050603200E36)

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterB (0x130B0150756C6C69676E79)

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 25 len 24

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP:    MagicNumber 0xD4CBA693 (0x0506D4CBA693)

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:39:16.543: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterA (0x130A01506F6D65726F6C)

Dec 11 19:39:16.543: Se0 LCP: State is Open

Dec 11 19:39:16.543: Se0 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:39:16.555: Vi1 PPP: Phase is DOWN, Setup [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:39:16.587: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 PPP: Treating connection as a dedicated line

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 29

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 LCP:    MagicNumber 0xD4CBA6D4 (0x0506D4CBA6D4)

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 LCP:    EndpointDisc 1 RouterA (0x130A01506F6D65726F6C)

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 PPP: Phase is UP [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:39:16.591: Vi1 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10

Dec 11 19:39:16.591: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.1 (0x0306C0A80101)

Dec 11 19:39:16.591: Vi1 MLP: Added first link Se0 to bundle RouterB

Dec 11 19:39:16.623: Vi1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 10

Dec 11 19:39:16.623: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.2 (0x0306C0A80102)

Dec 11 19:39:16.623: Vi1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 10

Dec 11 19:39:16.623: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.2 (0x0306C0A80102)

Dec 11 19:39:16.623: Vi1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 len 10

Dec 11 19:39:16.627: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.1 (0x0306C0A80101)

Dec 11 19:39:16.627: Vi1 IPCP: State is Open

Dec 11 19:39:16.627: Vi1 IPCP: Install route to 192.168.1.2

Dec 11 19:39:17.543: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0,

changed state to up

Dec 11 19:39:17.587: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to up

RouterB#debug ppp negotiation

PPP protocol negotiation debugging is on

Dec 11 19:38:08.975: Se0 LCP: I CONFREQ [Closed] id 25 len 24

Dec 11 19:38:08.975: Se0 LCP:    MagicNumber 0xD4CBA693 (0x0506D4CBA693)

Dec 11 19:38:08.975: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:38:08.975: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterA (0x130A01506F6D65726F6C)

Dec 11 19:38:08.975: Se0 LCP: Lower layer not up, Fast Starting

Dec 11 19:38:08.975: Se0 PPP: Treating connection as a dedicated line

Dec 11 19:38:08.979: Se0 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP: O CONFREQ [Closed] id 33 len 25

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP:    MagicNumber 0x03200E36 (0x050603200E36)

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterB (0x130B0150756C6C69676E79)

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP: O CONFACK [REQsent] id 25 len 24

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP:    MagicNumber 0xD4CBA693 (0x0506D4CBA693)

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterA (0x130A01506F6D65726F6C)

Dec 11 19:38:08.979: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to up

Dec 11 19:38:08.987: Se0 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 33 len 25

Dec 11 19:38:08.987: Se0 LCP:    MagicNumber 0x03200E36 (0x050603200E36)

Dec 11 19:38:08.987: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:38:08.987: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterB (0x130B0150756C6C69676E79)

Dec 11 19:38:08.987: Se0 LCP: State is Open

Dec 11 19:38:08.987: Se0 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:38:08.999: Vi1 PPP: Phase is DOWN, Setup [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:38:09.039: Se0 IPCP: Packet buffered while building MLP bundle interface

Dec 11 19:38:09.043: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 PPP: Treating connection as a dedicated line

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 30

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 LCP:    MagicNumber 0x03200E78 (0x050603200E78)

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 LCP:    EndpointDisc 1 RouterB (0x130B0150756C6C69676E79)

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 PPP: Phase is UP [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.2 (0x0306C0A80102)

Dec 11 19:38:09.047: Vi1 MLP: Added first link Se0 to bundle RouterA

Dec 11 19:38:09.047: Vi1 PPP: Pending ncpQ size is 1

Dec 11 19:38:09.047: Se0 IPCP: Redirect packet to Vi1

Dec 11 19:38:09.047: Vi1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 10

Dec 11 19:38:09.047: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.1 (0x0306C0A80101)

Dec 11 19:38:09.047: Vi1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 10

Dec 11 19:38:09.047: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.1 (0x0306C0A80101)

Dec 11 19:38:09.051: Vi1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 len 10

Dec 11 19:38:09.051: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.2 (0x0306C0A80102)

Dec 11 19:38:09.051: Vi1 IPCP: State is Open

Dec 11 19:38:09.051: Vi1 IPCP: Install route to 192.168.1.1

Dec 11 19:38:09.987: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0,

changed state to up

Dec 11 19:38:10.043: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to up

RouterB#debug ppp multilink events

Multilink events debugging is on

Dec 11 19:41:30.239: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to up

Dec 11 19:41:30.243: Se0 MLP: Request add link to bundle

Dec 11 19:41:30.243: Se0 MLP: Adding link to bundle

Dec 11 19:41:30.255: Vi1 MLP: VP: Clone from Vtemplate 1 block=1

Dec 11 19:41:30.299: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

Dec 11 19:41:30.299: Vi1 MLP: Added first link Se0 to bundle RouterA

Dec 11 19:41:31.243: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0,

changed state to up

Dec 11 19:41:31.243: Se0 MLP: cdp packet forwarded to wrong interface

Dec 11 19:41:31.299: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to up

Información Relacionada

- Visualización de las estadísticas de la persona que llama

- RFC 1717 PPP de links múltiples

- Configuración de DDR par a par con perfiles del marcador

- Páginas de soporte de la tecnología de WAN

- Soporte Técnico - Cisco Systems