Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configuración de clavijas

Nortel Option 11 PBX

Clavija VIC-2E&M

Información Relacionada

Introducción

Estas son las configuraciones de clavijas del cable E&M usadas para conectar una Voice Interface Card (VIC) E&M Cisco 1700/2600/3600/3700 a un trunk E&M Nortel PBX Option 11.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Configuración de clavijas

El cable Amfenol del par PBX de Nortel 25 se debe reducir con el esquema estándar Nortel PBX E&M para que las clavijas del cable E&M funcionen.

Cables: 5 pares para un grupo:

- Blanco-azul, blanco-naranja, blanco-verde, marrón-blanco, pizarra blanca (gris)

- Red-b, R-O, R-G, R-B, R-S

- Black-b, B-O, B-G, B-B, B-S

- Amarillo-b, Y-O, Y-G, Y-B, Y-S

- Violet-b, V-O, V-G, V-B, V-S

Nortel Option 11 PBX

Type 1; 2-wires; router to PBX -----NorTel-----

Router  Pins   PBX

1 -- 7

M    2 -- 6    M

3 --

R1    4 -- 4    TA

T1    5 -- 5    TB

6 --

E    7 -- 3     E

8 --

Type 1; 4-wires; router to PBX -----NorTel-----

Router  Pins PBX

1 --

M    2 -- 6    M

R    3 -- 4    TA

R1    4 -- 1    RA

T1    5 -- 2    RB

T    6 -- 5    TB

E    7 -- 3    E

8 --

Type 2; 4-wires; router to PBX -----NorTel-----

Router  Pins PBX

SB    1 -- 7    SB

M    2 -- 8    M

R    3 -- 4    TA

R1    4 -- 1    RA

T1    5 -- 2    RB

T    6 -- 5    TB

E    7 -- 3    E

SG    8 -- 6    SG

Clavija VIC-2E&M

La tarjeta de interfaz de voz E/M utiliza un conector RJ48S. La clavija depende del tipo de PBX y de la conexión. Esta figura muestra el patrón de cableado para este conector y la lista de configuraciones típicas.

Cableado RJ48S

Nota: Los pines que no se utilizan no deben estar conectados.

Clavijas de E&M

Funcionamiento con dos cables, tipo

Funcionamiento con cuatro cables, tipo

PIN

Señal

Descripción

1

2

3

5

1

2

3

5

1

SB

Batería de señalización de -48 V

-

SB

SB

-

-

SB

SB

-

2

M-lead

Entrada de señalización

M

M

M

M

M

M

M

M

3

R

Timbre, entrada de audio

-

-

-

-

R

R

R

R

4

R o R1

Timbre, entrada/salida de audio o salida

R

R

R

R

R1

R1

R1

R1

5

T o T1

Sugerencia, entrada/salida de audio o salida

T

T

T

T

C1

C1

C1

C1

6

T

Sugerencia, entrada de audio

-

-

-

-

T

T

T

T

7

E-lead

Salida de señalización

E

E

E

E

E

E

E

E

8

SG

Señalización de retorno a tierra

-

SG

SG

-

-

SG

SG

-

Nota: La señalización Nortel Option11C PBX E/M Type I coincide con la señalización Cisco 3640 (o cualquier otra gateway Cisco IOS) de tipo V. Para obtener más información sobre la Configuración de Nortel PBX y Cisco Gateway, refiérase a Interoperabilidad Gateway-PBX de Cisco serie 3640: Nortel Meridian 1 Option 11C PBX con señalización E/M analógica.

Información Relacionada

- Descripción general de la señalización E/M analógica

- Comprensión y resolución de problemas de tipos de interfaces E/M analógicas y arreglos de cableado

- Comprensión y solución de problemas de señalización de supervisión de marcado de inicio de E&M analógica

- Interoperabilidad de Cisco 3640 Series Gateway-PBX: Nortel Meridian 1 Option 11C PBX con señalización E/M analógica

- Introducción a los módulos de red de voz

- Introducción a las tarjetas de interfaz de voz E/M

- Soporte de tecnología de voz

- Soporte para productos de comunicaciones IP y por voz

- Troubleshooting de Cisco IP Telephony

- Soporte Técnico - Cisco Systems