Contenido

Introducción

¿Cómo proteger las claves de cifrado que el servidor utiliza para cifrar las contraseñas?

Introducción

Este documento describe la faceta del cifrado utilizado en Cisco Data Virtualization.

¿Cómo proteger las claves de cifrado que el servidor utiliza para cifrar las contraseñas?

Además del cifrado AES-128, el servidor utiliza una clave secreta generada durante la instalación del servidor y se almacena en el archivo de almacenamiento de claves Java JCEKS en la instalación.