Contenido

Introducción

Prerequisites

Convenciones

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de la red

Configure el Catalyst 3500 PWR XL para el enlace troncal 802.1q

Configurar los parámetros de VTP en el 3500 PWR XL

Configure el Gateway IP predeterminado en el 3500 PWR XL

Configurar el SSP ICS 7750 para enlace troncal 802.1q

Configurar los parámetros de VTP en ICS 7750 SSP

Configuración de redes VLAN 802.1q en el MRP ICS 7750

Configure el IP Routing Predeterminado en ICS 7750 MRP

Uso de ICSConfig en SM SPE para configurar el gateway predeterminado para las tarjetas del chasis

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento explica cómo configurar un ICS 7750 de Cisco que ejecute la versión de software 2.5 o 2.6 con al menos un Procesador de ruta multiservicio (MRP) 300 para que pueda conectarse a una red local que utilice VLAN 802.1q. Las versiones 2.5 y 2.6 del software Cisco ICS tienen capacidades VLAN limitadas. Todas las tarjetas del chasis deben estar en la VLAN nativa (normalmente VLAN1) que utiliza tramas sin etiqueta. El MRP puede tener subinterfaces adicionales definidas para las otras VLAN 802.1q en la red para permitir el tráfico entre VLAN.

Prerequisites

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Requirements

Antes de intentar esta configuración, asegúrese de cumplir estos requisitos previos:

- La utilidad ICS 7750 ICSConfig de Cisco puede ejecutarse sin errores.

- La herramienta administrativa de Cisco ICS reconoce todas las tarjetas del chasis.

- Dispone de una configuración de switch externo con VLAN 802.1q con un puerto troncal que se conectará al procesador del switch del sistema (SSP) en Cisco ICS 7750.

- Las tarjetas del motor de procesamiento del sistema (SPE) deben estar en la VLAN nativa.

- El SSP debe tener su VLAN de administración en la VLAN nativa.

- La interfaz MRP FastEthernet 0/0 debe ser la interfaz de VLAN nativa.

La VLAN nativa suele ser VLAN 1 y no utiliza etiquetado 802.1q para sus tramas.

Las versiones 2.5 y 2.6 del software Cisco ICS 7750 requieren que todas las tarjetas del chasis 7750 estén configuradas para la conectividad a la VLAN nativa (normalmente VLAN 1) de modo que envíen tramas 802.1q sin etiquetas. Los MRP y el SSP pueden tener conexiones adicionales a otras VLAN que utilizan tramas 802.1q etiquetadas como es necesario para conectar el ICS 7750 a una red local.

Este documento asume que ya está familiarizado con estos temas:

- Para utilizar VLAN 802.1q en switches Catalyst y routers basados en Cisco IOS®. Si desea revisar los conceptos de trunking 802.1q y la implementación, hay varios documentos disponibles en la página de soporte de Virtual LANs/VLAN Trunking Protocol (VLANs/VTP).

- VLAN de administración. Para obtener más información, consulte Configuración de una Dirección IP de Administración en Catalyst 4500/4000, 5500/5000, 6500/6000 y Catalyst Fixed Configuration Switches.

- Uso del protocolo de enlace troncal VLAN (VTP). Para obtener más información, consulte Comprensión y configuración del protocolo de enlace troncal de VLAN (VTP).

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las versiones de software y hardware indicadas a continuación.

- Verificado con las versiones 2.5 y 2.6 del software Cisco ICS

- Cisco ICS 7750 con SAP y SSP

- 1 MRP 300

- 5 SPE

La información que se presenta en este documento se originó a partir de dispositivos dentro de un ambiente de laboratorio específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si se encuentra en una red activa, asegúrese de comprender el impacto potencial de cualquier comando antes de utilizarlo.

Configurar

Diagrama de la red

Este documento utiliza la instalación de red que se muestra en el siguiente diagrama.

En este diagrama, puede ver que todas las tarjetas están conectadas a VLAN 1. Además, el MRP y el SSP también están conectados a las VLAN 2 a 4. Así es como se ve la red cuando ha completado las tareas de este documento.

Configure el Catalyst 3500 PWR XL para el enlace troncal 802.1q

En esta configuración, el switch Catalyst está conectado al puerto SSP en el puerto 0/1. Utilice los comandos que se muestran aquí para configurar esto.

Configuración troncal PWR XL 802.1q 3500

3500XL>enable

3500XL#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3500XL(config)#interface FastEthernet0/1

3500XL(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

3500XL(config-if)#switchport mode trunk

3500XL(config-if)#switchport trunk allowed vlan all

3500XL(config-if)#exit

3500XL(config)#exit

3500XL#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

3500XL#

Verifique la Configuración

En esta sección encontrará información que puede utilizar para comprobar que su configuración funcione correctamente.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

En el siguiente resultado puede ver:

- El switchport está habilitado.

- Los modos Administrativo y Operativo están configurados en Trunk.

- La encapsulación de enlace troncal se establece en 802.1q.

- La Encapsulación de Trunking Operacional se establece en dot1q.

- La VLAN nativa es VLAN 1.

- Las VLAN activas son del 1 al 4.

Este resultado del comando proviene del comando show interface fastEthernet 0/1 switchport.

cat2924#show interface fastEthernet 0/1 switchport

Name: Fa2/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1-4

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

cat2924#

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

3500XL#

Resolver problemas con la configuración

No hay pasos para solucionar este problema de esta parte de la configuración.

Configurar los parámetros de VTP en el 3500 PWR XL

El 3500 PWR XL es un servidor en esta red. Utilice los comandos que se muestran aquí para configurar los parámetros de VTP.

3500 PWR XL VTP

3500XL#vlan database

3500XL(vlan)#vtp server

Device mode already VTP SERVER.

3500XL(vlan)#vtp domain tacweb

Changing VTP domain name from tt to tacweb

3500XL(vlan)#vtp password 1P6c3J9z

Setting device VLAN database password to 1P6c3J9z

3500XL(vlan)#exit

APPLY completed.

Exiting....

3500XL#

Verifique la Configuración

Esta sección proporciona información que puede utilizar para confirmar que su configuración está operativa.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

En el siguiente resultado puede ver:

- Hay ocho VLAN conocidas.

- El modo VTP es Server.

- El dominio VTP es tacweb.

Este es un ejemplo de resultado del comando show vtp status.

3500XL#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 2

Maximum VLANs supported locally : 254

Number of existing VLANs        : 8

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 : tacweb

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x25 0x8F 0xFF 0x30 0xEF 0xB1 0xA2 0x57

Configuration last modified by 10.21.9.1 at 4-9-93 18:53:07

3500XL#

Resolver problemas con la configuración

No se han proporcionado pasos para solucionar este problema de esta parte de la configuración.

Configure el Gateway IP predeterminado en el 3500 PWR XL

El 3500 PWR XL es un servidor en esta red. Utilice los comandos que se muestran aquí para configurar el gateway predeterminado de IP.

Gateway IP predeterminada 3500 PWR XL

3500XL>en

Password:3500XL#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3500XL(config)#ip default-gateway 10.21.9.61

3500XL(config)#exit

3500XL#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

3500XL#

Verifique la Configuración

No se han proporcionado pasos para verificar esta parte de la configuración.

Resolver problemas con la configuración

No se han proporcionado pasos para solucionar este problema de esta parte de la configuración.

Configurar el SSP ICS 7750 para enlace troncal 802.1q

Esta tarea establece dos puertos en el ICS 7750 SSP como puertos troncales 802.1q. Los puertos que configura son los que conectan el SSP al switch Catalyst externo y el SSP a la interfaz Ethernet MRP interna. El MRP se encuentra en el slot 1 del chasis ICS 7750. El slot 1 es el puerto 0/3 en el SSP. Utilice los comandos que se muestran aquí para configurar esto.

Configuración troncal ICS 7750 SSP 802.1q

SSP>enable

SSP#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

SSP(config)#interface FastEthernet0/1

SSP(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SSP(config-if)#switchport mode trunk

SSP(config-if)#switchport trunk allowed vlan all

SSP(config-if)#interface FastEthernet0/3

SSP(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

SSP(config-if)# switchport mode trunk

SSP(config-if)#switchport trunk allowed vlan all

SSP(config-if)#exit

SSP(config)#exit

SSP#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

SSP#

Nota: El MRP en esta configuración es la ranura en el extremo izquierdo frente al frente del chasis ICS 7750. Los números de ranura de la tarjeta van del 3 al 8 de izquierda a derecha. Esta es la razón por la que las interfaces usadas en esta configuración son FastEthernet 0/1 y 0/3.

Verifique la Configuración

Esta sección proporciona información que puede utilizar para confirmar que su configuración está operativa.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

En este resultado puede ver:

- El switchport está habilitado.

- Los modos Administrativo y Operativo están configurados en Trunk.

- La Encapsulación de Trunking se establece en 802.1q.

- La Encapsulación de Trunking Operacional se establece en dot1q.

- La VLAN nativa es VLAN: 1.

- Las VLAN activas son 1-4.

Este es un ejemplo de resultado del comando show interface fastEthernet mod_num/port_num switchport.

SSP#show interface fastEthernet 0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1-4

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

SSP#

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

SSP#

Este es otro ejemplo del comando show interface fastEthernet mod_num/port_num switchport.

SSP#show interface fastEthernet 0/3 switchport

Name: Fa0/3

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1-4

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

SSP#

Resolver problemas con la configuración

No se han proporcionado pasos para solucionar problemas en esta parte de la configuración.

Configurar los parámetros de VTP en ICS 7750 SSP

El SSP es un cliente VTP en esta red. Utilice los comandos que se muestran aquí para configurar esto.

Precaución: El SSP sólo puede soportar 256 VLAN. Si su red tiene más de 256 VLAN, debe habilitar el recorte de VLAN para reducir el número de VLAN que el SSP ve en los anuncios de VTP. Para obtener más información, consulte Comprensión y configuración del protocolo de enlace troncal de VLAN (VTP).

ICS 7750 SSP VTP

SSP>enable

SSP#vlan database

SSP(vlan)#vtp client

Setting device to VTP CLIENT mode.

SSP(vlan)#vtp domain tacweb

Changing VTP domain name from hhgttg to tacweb

SSP(vlan)#vtp password 1P6c3J9z

Setting device VLAN database password to 1P6c3J9z

SSP(vlan)#exit

!--- This message appears. Although the message is normal, it is not !--- completely accurate. It is possible to change some VTP parameters on a VTP Client. !--- In this case the VTP domain name and password were changed. If this switch !--- never had a domain name configured, it would have learned it from its upstream VTP !--- partner. There is no harm in entering the domain name manually.

In CLIENT state, no apply attempted.Exiting....

SSP#

Verifique la Configuración

Esta sección proporciona información que puede utilizar para confirmar que su configuración está operativa.

Los comandos Certainshow son soportados por la Herramienta Output Interpreter (sólo clientes registrados) , que le permite ver un análisis del resultado del comando show.

En el resultado, puede ver:

- Hay ocho VLAN conocidas.

- El modo VTP es Cliente.

- El dominio VTP es tacweb.

Este es un ejemplo de resultado del comando show vtp status.

SSP#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 2

Maximum VLANs supported locally : 254

Number of existing VLANs        : 8

VTP Operating Mode              : Client

VTP Domain Name                 : tacweb

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Enabled

MD5 digest                      : 0x25 0x8F 0xFF 0x30 0xEF 0xB1 0xA2 0x57

Configuration last modified by 10.21.9.1 at 4-9-93 18:53:07

SSP#

En el resultado, puede ver:

- Los puertos 2, 4, 5, 6, 7 y 8 se encuentran en VLAN 1 (los puertos 1 y 3 son puertos troncales).

- Todas las VLAN están activas.

Nota: Las VLAN 1002, 1003, 1004 y 1005 son VLAN predeterminadas. Esta es la razón por la que los comandos show vtp status muestran ocho VLAN: VLAN 1 (valor predeterminado);. VLAN 2-4 que agregó y las cuatro permanecen como VLAN predeterminadas.

Este es un ejemplo de resultado del comando show vlan brief.

SSP#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6,

Fa0/7, Fa0/8

2    vlan2                            active

3    vlan3                            active

4    vlan4                            active

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

SSP#

En este resultado, puede ver que el SSP conoce las VLAN 2 a 4.

Hay métodos adicionales para verificar que VTP está operativo. Un método es cambiar el nombre de una VLAN en el servidor VTP y verificar que el cambio de nombre de VLAN se propaga a los clientes VTP. El número de revisión de la configuración de VTP también debe aumentar en uno.

Resolver problemas con la configuración

No se han proporcionado pasos para solucionar este problema de esta parte de la configuración.

Configuración de redes VLAN 802.1q en el MRP ICS 7750

MRP es el router entre VLAN para esta red. Utilice los comandos que se muestran aquí para configurar esto.

ICS 7750 MRP 802.1q

MRP>enable

Password:

MRP#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

MRP(config)#interface FastEthernet0/0

MRP(config-if)#ip address 10.21.9.61 255.255.255.0

!--- Interface 0/0 is the Native VLAN interface that uses untagged frames. !--- Do not configure 802.1q encapsulation on it.

MRP(config-if)#interface FastEthernet0/0.1

MRP(config-if)#encapsulation dot1Q 2

MRP(config-if)#ip address 10.21.8.61 255.255.255.0

MRP(config-if)#no cdp enable

MRP(config-if)#interface FastEthernet0/0.2

MRP(config-if)#encapsulation dot1Q 3

MRP(config-if)#ip address 10.21.7.61 255.255.255.0

MRP(config-if)#no cdp enable

MRP(config-if)#interface FastEthernet0/0.3

MRP(config-if)#encapsulation dot1Q 4

MRP(config-if)#ip address 10.25.14.196 255.255.255.248

MRP(config-if)#no cdp enable

MRP(config-if)#exit

MRP(config)#exit

MRP#

Verifique la Configuración

Esta sección proporciona información que puede utilizar para confirmar que su configuración está operativa.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

Este es un ejemplo de resultado del comando show vlans.

MRP#show vlans

Virtual LAN ID: 1 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0

This is configured as Native VLAN for the following interface(s) :

FastEthernet0/0

Protocols Configured: Address:   Received: Transmitted:

IP              10.21.9.61 3664824   3660021

Virtual LAN ID: 2 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0.1

Protocols Configured: Address:   Received: Transmitted:

IP              10.21.8.61 3020581   3116540

Virtual LAN ID: 3 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0.2

Protocols Configured: Address:   Received: Transmitted:

IP              10.21.7.61 100073    82743

Virtual LAN ID: 4 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0.3

Protocols Configured: Address:     Received: Transmitted:

IP              10.25.14.196 157686    34398

MRP#

Resolver problemas con la configuración

No se han proporcionado pasos para solucionar este problema de esta parte de la configuración.

Configure el IP Routing Predeterminado en ICS 7750 MRP

Configure los parámetros de ruteo IP para configurar MRP como un gateway predeterminado viable para las redes IP remotas que pueden utilizar los sistemas extremos en la red local.

Una explicación detallada del IP Routing, los gateways predeterminados y los gateways de último recurso está fuera del alcance de este documento. La opción presentada en este documento es sólo una de las soluciones posibles para garantizar una conectividad de IP Routing adecuada. Para obtener más información sobre este tema, refiérase a Configuración de un Gateway de Último Recurso Usando Comandos IP.

En este diseño de red, los sistemas finales de la red local utilizan la dirección IP del MRP para la VLAN a la que están conectados como su gateway predeterminado. Por ejemplo, un dispositivo en la VLAN 3 tendrá 10.21.7.61 configurado como su gateway predeterminado. Si el tráfico IP está destinado a redes IP remotas, MRP reenvía el tráfico al otro router en el diagrama de red sobre VLAN 4.

Utilice los comandos que se muestran aquí para configurar esto.

ICS 7750 MRP Default Network; Gateway de último recurso

MRP>enable

Password:

MRP#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

MRP(config)#

MRP(config)#ip classless

MRP(config)#ip default-network 0.0.0.0

MRP(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.25.14.193

MRP(config-if)#exit

MRP(config)#exit

MRP#

Verifique la Configuración

Esta sección proporciona información que puede utilizar para confirmar que su configuración está operativa.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

Este es un ejemplo de resultado del comando show ip route.

MRP#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.25.14.193 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C       10.21.9.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

C       10.21.8.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.1

C       10.21.7.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3

C       10.25.14.192/29 is directly connected, FastEthernet0/0.2

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.25.14.193

MRP#

En el resultado anterior puede ver que el gateway de último recurso es 10.25.14.193 a la red 0.0.0.0 y que el MRP tiene una ruta a 0.0.0.0 a través de la dirección IP 10.25.14.193. Esta es la dirección IP del otro router en el diagrama de red.

Este es un ejemplo de resultado del comando ping ip_address.

3500XL#ping 10.21.9.61

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.21.9.61, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/5 ms

3500XL#ping 10.21.8.61

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.21.8.61, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/5 ms

3500XL#ping 10.21.7.61

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.21.7.61, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 5/5/6 ms

3500XL#ping 10.25.14.196

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.25.14.196, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/5 ms

3500XL#

3500XL#ping 10.25.14.193

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.25.14.196, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/5 ms

3500XL#

En el resultado anterior puede ver que el switch 3500 puede hacer ping a cada una de las direcciones de subred asignadas a las VLAN en el MRP. 10.21.9.61 es la VLAN nativa (VLAN 1) que utiliza tramas sin etiqueta.

Resolver problemas con la configuración

No se han proporcionado pasos para solucionar este problema de esta parte de la configuración.

Uso de ICSConfig en SM SPE para configurar el gateway predeterminado para las tarjetas del chasis

En esta tarea debe verificar y, si es necesario, cambiar el gateway predeterminado para las tarjetas del chasis.

1. Acceda a Internet Explorer en el SM SPE u otro dispositivo que tenga conectividad con el SM SPE.

2. Inicie ICSConfig e ingrese la url http://ip_address/icsconfig.

Se inicia el proceso CheckDiscovery.

3. Cuando finalice el proceso CheckDiscovery, se le pedirá que haga clic en Continuar con ICSConfig.

4. Cuando aparezca el menú de configuración del sistema ICS 7700, haga clic en ICS 7700 System Setup.

5. Aparece la pantalla Summary (Resumen) y muestra los parámetros actuales. Desplácese hasta la sección denominada Network Configuration-DNS and Gateway (Configuración de red - DNS y puerta de enlace).

En este caso, el gateway predeterminado ya está configurado correctamente. El resto de esta tarea muestra cómo cambiar esta configuración si es necesario.

Si el sistema ya está configurado correctamente, no es necesario que complete esta tarea. Haga clic en Cancelar y cierre todas las ventanas abiertas.

Si necesita cambiar esta configuración, continúe con esta tarea. Haga clic en el enlace Network Configuration-DNS and Gateway .

6. Cuando aparezca el menú para cambiar el gateway predeterminado, ingrese la dirección IP correcta y haga clic en Continuar.

7. Cuando aparezca de nuevo la pantalla Summary (Resumen), haga clic en Next (Siguiente).

8. Cuando aparezca la pantalla Ready to Submit (Listo para enviar), haga clic en Submit (Enviar).

9. Espere hasta que se complete la pantalla Setup In Progress (Configuración en curso).

10. Cuando se le solicite, haga clic en Cerrar ventana.

Verifique la Configuración

No hay pasos de verificación específicos para esta tarea. Vaya a la sección Verificar a continuación.

Resolver problemas con la configuración

No hay pasos específicos para resolver problemas de esta tarea. Vaya a la sección Verificar a continuación.

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para confirmar que su configuración esté funcionando correctamente.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

Puede verificar que las tarjetas SPE pueden acceder a los sistemas extremos en las VLAN 2 a 4 con la ayuda del comando ping desde un mensaje DOS hasta hacer ping a las direcciones IP en el MRP para las otras VLAN.

1. Seleccione Inicio > Ejecutar > cmd [Intro] en la consola de cualquiera de los SPE.

2. Haga ping en las direcciones IP del MRP.

Nota: Debido a que los SPE están en la VLAN 1 (subred 10.21.9.0), no es necesario hacer ping a la interfaz de MRP para esta VLAN. Este paso se incluye a continuación para mostrar que el SPE puede acceder a todas las subredes de esta configuración.

C:\>ping 10.21.9.61

Pinging 10.21.9.61 with 32 bytes of data:

Reply from 10.21.9.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.9.61: bytes=32 time=10ms TTL=255

Reply from 10.21.9.61: bytes=32 time=10ms TTL=255

Reply from 10.21.9.61: bytes=32 time=10ms TTL=255

Ping statistics for 10.21.9.61:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 7ms

C:\>ping 10.21.8.61

Pinging 10.21.8.61 with 32 bytes of data:

Reply from 10.21.8.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.8.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.8.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.8.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 10.21.8.61:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.21.7.61

Pinging 10.21.7.61 with 32 bytes of data:

Reply from 10.21.7.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.7.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.7.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.7.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 10.21.7.61:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.25.14.196

Pinging 10.25.14.196 with 32 bytes of data:

Reply from 10.25.14.196: bytes=32 time=10ms TTL=255

Reply from 10.25.14.196: bytes=32 time=10ms TTL=255

Reply from 10.25.14.196: bytes=32 time=10ms TTL=255

Reply from 10.25.14.196: bytes=32 time=10ms TTL=255

Ping statistics for 10.25.14.196:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 10ms, Maximum = 10ms, Average = 10ms

C:\>ping 10.25.14.193

Pinging 10.25.14.193 with 32 bytes of data:

Reply from 10.25.14.193: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 10.25.14.193: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 10.25.14.193: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 10.25.14.193: bytes=32 time<10ms TTL=128

Ping statistics for 10.25.14.193:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

Troubleshoot

La causa más común de los problemas de ruteo entre VLAN son los errores de configuración.

También es posible que haya rutas IP estáticas en los SPE que reemplacen la configuración de gateway predeterminada. Utilice el comando c:\> netstat -rn en una indicación DOS en los SPE para verificar la tabla de ruteo actual. Elimine las rutas de conflicto e intente la prueba de nuevo. Si las rutas entran en conflicto, debe determinar cómo se crearon y evitar que vuelvan a ocurrir.

Información Relacionada

- Notas de la versión 2.5.0 del software del sistema en Cisco ICS 7750

- Notas de la versión 2.6.0 del software del sistema en Cisco ICS 7750

- Página de Soporte de Virtual LANs/VLAN Trunking Protocol (VLAN/VTP)

- Soporte de tecnología de voz

- Soporte de Productos de Voice and Unified Communications

- Troubleshooting de Cisco IP Telephony

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems