Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Solución

Introducción

Este documento describe la configuración necesaria cuando el flujo de llamadas incluye el router de servicio integrado (ISR) 4431, ya que la puerta de enlace y la música en espera (MOH) fallan con silencio para la parte en espera.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento de:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM)

- Señalización H.323

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:

- versiones 9.x y superiores de CUCM

- ISR4431 con software IOS XE

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si su red está activa, asegúrese de comprender el impacto potencial de cualquier comando.

Problema

El MOH de multidifusión se configura en CUCM y el ISR4431 se configura como gateway H.323. Cuando las llamadas externas se ponen en espera, no oyen música, sino silencio.

Solución

Paso 1. Habilite los debugs H.323 en el gateway para que se registren en el buffer como se muestra a continuación.

config t

no logging console

no logging monitor

no logging rate-limit

no logging queue-limit

logging buffered 2000000 debug

exit

debug voip ccapi inout

debug h225 asn1

debug h245 asn1

debug isdn q931

Paso 2. Ejecute el comando clear log para borrar el registro.

Paso 3. Ejecute el comando show log para confirmar que el buffer está borrado.

Paso 4. Realice una llamada de prueba y, cuando la llamada se ponga en espera, verifique si la puerta de enlace recibe el mensaje H.245 OpenLogicalChannelAck con la IP configurada en "network '0000000'H"

Jan 26 03:12:07.558: H245 MSC INCOMING PDU ::=

value MultimediaSystemControlMessage ::= response : openLogicalChannelAck :

{

forwardLogicalChannelNumber 4

forwardMultiplexAckParameters h2250LogicalChannelAckParameters :

}

mediaControlChannel unicastAddress : iPAddress :

{

network '00000000'H

tsapIdentifier 1

}

Paso 5. El fragmento que se muestra arriba indica:

- CUCM envía OpenLogicalChannelAck con una dirección IP falsa, bien todos ceros (como se muestra arriba) o bien <CUCM_ip_address> como marcador de posición para MOH

- Este es el comportamiento predeterminado del envío de flujo de medios simple

- Si hay ISR 4431 en el flujo de llamadas, independientemente de si se trata de una dirección unidireccional o bidireccional, CUCM debe informar al gateway de la dirección IP MOH y del puerto para evitar un ataque malicioso

- Las plataformas ISR Generation 2 (G2) (por ejemplo, 2900 y 3900) nunca comprueban la dirección IP de origen y el puerto para los paquetes entrantes de protocolo de transporte en tiempo real (RTP). Sin embargo, ISR 4431 es una plataforma de tercera generación (G3) que verifica los paquetes RTP entrantes con respecto a la dirección IP/puerto de medios determinada en la señalización

- Si no coinciden, ISR G3 descarta los paquetes y esto produce silencio cuando la llamada se pone en espera

Paso 6. Por lo tanto, para evitar fallas con MOH, utilice la siguiente solución en CUCM para habilitar la transmisión dúplex para MOH

- Inicio de sesión en la página Administración de Cisco Unified CM

- Seleccione System > Service Parameters

- Seleccione el menú desplegable Server y elija el nodo Publisher

- Seleccione el menú desplegable Servicio y elija Cisco CallManager (Activo)

- Haga clic en el botón Avanzado

- Localice la sección Clusterwide Parameters (Service)

- Transmisión dúplex habilitada: El valor predeterminado es False (cambiar a True) y haga clic en Save

Nota: No es necesario reiniciar ningún servicio después del cambio de configuración anterior y no tiene impacto empresarial, por lo que puede realizarse en horas de producción.