Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

1. Configuración del punto de control.

2. Comandos para realizar un seguimiento del estado de las interfaces LAN y WAN en los CUBE:-

3. Asigne las pistas configuradas al grupo de redundancia

4. Configuración de IP virtual (VIP) en el lado LAN de ambos CUBE.

5. Configuración de IP virtual (VIP) en el lado WAN de ambos CUBE.

6. Activar redundancia de CUBE.

7. Guarde la configuración y reinicie ambos CUBE.

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo configurar la alta disponibilidad (HA) en dos routers Cisco Unified Border Element (CUBE) con todos los comandos requeridos.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco Unified Border Element (CUBE)

- Switch de Cisco

- ip routing

Componentes Utilizados

Routers Cisco ASR1001-X con la versión "16.09.04"

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Diagrama de la red

Este diagrama de conectividad de red muestra cómo se conectan los routers CUBE a la red.

El lado de ingreso (Red de área local - LAN ) de ambos CUBE está conectado a VLAN 1900 a través de la interfaz Gi 0/0/1

El lado de salida (red de área extensa - WAN) de ambos CUBE está conectado a la VLAN 1967 a través de la interfaz Gi 0/0/2

Las interfaces de señales de mantenimiento de ambos CUBE se conectan a la VLAN 17 a través de la interfaz Gi 0/0/0

Nota: Las interfaces de los CUBE están conectadas a un switch físico de Cisco y los puertos de switch están configurados para permitir las respectivas VLAN.

Diagrama de la red.

Configuraciones

Pasos para configurar el HA de CUBE.

1. Configuración de punto de control.

2. Comandos para realizar un seguimiento del estado de las interfaces LAN y WAN en los CUBE.

3. Asignar las pistas configuradas al grupo de redundancia

4. Configuración de la IP virtual (VIP) en el lado de la LAN.

5. Configuración de la IP virtual (VIP) en el lado de la WAN.

6. Habilitar redundancia de CUBE.

7. Guarde la configuración y reinicie el equipo.

1. Configuración del punto de control.

Para el punto de verificación, configure estos comandos en ambos CUBE

Nota: Aquí la interfaz Gi 0/0/0 en ambos CUBE se utiliza para el punto de verificación.

#conf t

(config)#redundancy

(config-red)#

(config-red)#redundancia de aplicación

(config-red-app)#group 1

(config-red-app-grp)#

(config-red-app-grp)#name cube-ha

(config-red-app-grp)#data gi 0/0/0

(config-red-app-grp)#control gi 0/0/0 protocol 1

(config-red-app-grp)#

Esta captura de pantalla muestra el comando ejecutado en el router CUBE-2. También debe ejecutar el mismo conjunto de comandos en el router CUBE-1.

Configuración de punto de control en el CUBE-2.

2. Comandos para realizar un seguimiento del estado de las interfaces LAN y WAN en los CUBE:-

Configure estos comandos para realizar un seguimiento del estado de las interfaces LAN y WAN. Debe ejecutar estos comandos en ambos routers CUBE.

Nota: Aquí la interfaz Gi 0/0/1 en ambos CUBE está conectada a la red LAN y Gi 0/0/2 está conectada a la red WAN.

#conf t

(config)#track 1 interface gi 0/0/1 line-protocol

(config-track)#track 2 interface gi 0/0/2 line-protocol

CUBE-1

Comandos de seguimiento del estado de la interfaz en CUBE-1.

CUBE-2

Comandos de seguimiento del estado de la interfaz en CUBE-2.

3. Asigne las pistas configuradas al grupo de redundancia

Asigne las pistas configuradas al grupo 1 ejecutando estos comandos en ambos routers CUBE.

#conf t

(config)#redundancy

(config-red)#

(config-red)#redundancia de aplicación

(config-red-app)#group 1

(config-red-app-grp)#track 1 shutdown

(config-red-app-grp)#track 2 shutdown

CUBE-1

Asigne las interfaces objeto de seguimiento al grupo de redundancia en CUBE-1.

CUBE-2

Asigne las interfaces objeto de seguimiento al grupo de redundancia en CUBE-2.

4. Configuración de IP virtual (VIP) en el lado LAN de ambos CUBE.

Estos comandos le ayudan a configurar el VIP para el lado LAN de los CUBE.

(config)#interface GigabitEthernet0/0/1

(config-if)#description VLAN-1900 lado LAN

(config-if)#ip address 10.88.11.184 255.255.255.0

(config-if)#redundancy rii 1

(config-if)#redundancy group 1 ip 10.88.11.185 exclusive

CUBE-1

Configuración de IP virtual (VIP) del lado LAN en CUBE-1.

CUBE-2

Configuración de IP virtual (VIP) del lado LAN en CUBE-2.

5. Configuración de IP virtual (VIP) en el lado WAN de ambos CUBE.

Estos comandos le ayudan a configurar el VIP para el lado WAN de los CUBE.

(config)#interface GigabitEthernet0/0/2

(config-if)#description VLAN-1967 lado WAN

(config-if)#ip address 10.201.251.176 255.255.255.224

(config-if)#redundancy rii 2

(config-if)#redundancy group 1 ip 10.201.251.179 exclusive

CUBE-1

Configuración de IP virtual (VIP) del lado WAN en CUBE-1.

CUBE-2

Configuración de IP virtual (VIP) del lado WAN en CUBE-2.

6. Activar redundancia de CUBE.

Habilite la redundancia de CUBE en ambos routers ejecutando estos comandos.

#conf t

Ingrese los comandos de configuración, uno por línea. Finalizar con CNTL/Z.

(config)#

(config)#voice service voip

(conf-voi-serv)#redundancy-group 1

(conf-voi-serv)#

(conf-voi-serv)#exit

(config)#

(config)#ip rtcp report interval 3000

(config)#

(config)#gateway

(config-gateway)#media-inactivity-criteria all

(config-gateway)#

(config-gateway)#timer receive-rtcp 5

(config-gateway)#

(config-gateway)#timer receive-rtp 86400

(config-gateway)#

CUBE-1

Habilitar redundancia de CUBE en CUBE-1.

CUBE-2

Habilitar redundancia de CUBE en CUBE-2.

7. Guarde la configuración y reinicie ambos CUBE.

Después de habilitar la redundancia, debe recargar ambos routers.

Antes de la recarga, guarde las configuraciones.

CUBE-1

Guarde la configuración y reinicie el CUBE-1.

CUBE-2

Guarde la configuración y reinicie el CUBE-2.

Verificación

Puede validar el HA de CUBE ejecutando este comando show.

#show redundancy application group 1

CUBE-1

Salida del comando 'show redundancy application group 1' desde CUBE-1.

CUBE-2

Salida del comando 'show redundancy application group 1' desde CUBE-2.

Puede verificar el estado de la IP virtual (VIP) ejecutando este comando show.

#show redundancy application if-mgr group 1

Para el CUBE activo el estado VIP se muestra como 'no shut' y para el CUBE en espera el estado VIP se muestra como 'shut'.

CUBE-1

Salida del comando 'show redundancy application if-mgr group 1' desde CUBE-1.

CUBE-2

Salida del comando 'show redundancy application if-mgr group 1' desde CUBE-2.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

Para obtener más información sobre CUBE HA, puede consultar estos enlaces.

- Guía de configuración de Cisco Unified Border Element mediante Cisco IOS® XE 17.5

- Enlace de vídeo: Configuración de la alta disponibilidad para CUBE

Espero que este artículo sea útil!