Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones para la asignación de nombres

Cómo utilizar la matriz

Compatibilidad CUAC con CUCM versión 4.3 a versión 7.0

Compatibilidad de CUAC con CUCM versión 7.1 a la versión 8.0(3)

Compatibilidad de CUAC con la versión 8.5 de CUCM a la versión 9.1(2)

Compatibilidad avanzada CUAC con CUCM

Introducción

Este documento describe la compatibilidad entre las diferentes versiones de Cisco Unified Attendant Console (CUAC) (Business, Department, Enterprise, Premium y Advanced) con Cisco Unified Communications Manager (CUCM). No proporciona información sobre la instalación. Consulte Release Notes and Install Guide (Notas de la versión y guía de instalación) para obtener información sobre todos los requisitos antes de la instalación del servidor.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento de CUCM y CUAC.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Convenciones para la asignación de nombres

- CUCM - Cisco Unified Communications Manager

- CUBAC - Cisco Unified Business Attendant Console

- CUDAC - Cisco Unified Department Attendant Console

- CUEAC: Cisco Unified Enterprise Attendant Console

- CUPAC - Cisco Unified Premium Attendant Console

- CUACA - Cisco Unified Attendant Console Advanced Edition

Cómo utilizar la matriz

Busque la versión de CUCM en el eje X de la tabla. Verifique el eje Y para la versión CUAC compatible. En las tablas X significa soportado.

Compatibilidad CUAC con CUCM versión 4.3 a versión 7.0

CUCM

>>>>>

CUBAC / CUDAC

CUEAC

CUPAC

4.3

5.1

6,O

6.1

6.1.2

6.1.3

7,O

2.0.0.11

X

X

X

X

X

X

2.0.1.14

X

X

X

X

X

X

3.0.0.2

X

X

X

X

3.0.1.4

X

X

X

X

X

3.1.1.5

3.1.1.5

X

X

X

X

X

3.1.1.8

3.1.1.8

X

X

X

X

X

3.1.1.10

3.1.1.10

X

X

X

X

X

8.0.0.5

8.0.0.5

X

8.0.3.9

8.0.3.9

X

8.5.1.5

8.5.1.5

8.6.1.9

8.6.1.9

8.6.2.11

8.6.2.11

8.6.2.20

8.6.2.20

9.0.1.10

9.0.1.10

9.0.1.10

9.0.1.20

9.0.1.20

9.0.1.20

9.1.1.10

9.1.1.10

9.1.1.10

9.1.1.20

9.1.1.20

9.1.1.20

Notas: Cisco Unified Department Attendant Console se interrumpió después de la versión 9.1.1.20. Después de la versión 9.1.1.20, las ediciones Business, Enterprise y Premium fueron reemplazadas por CUACA.

Compatibilidad de CUAC con CUCM versión 7.1 a la versión 8.0(3)

CUCM

>>>>>

CUBAC / CUDAC

CUEAC

CUPAC

7,1

7.1(2)

7.1(3)

7.1(5)

8,O

8.0(2)

8.0(3)

2.0.0.11

2.0.1.14

X

3.0.0.2

3.0.1.4

X

3.1.1.5

3.1.1.5

X

X

X

3.1.1.8

3.1.1.8

X

X

X

3.1.1.10

3.1.1.10

X

X

X

8.0.0.5

8.0.0.5

X

X

X

X

8.0.3.9

8.0.3.9

X

X

X

X

X

8.5.1.5

8.5.1.5

X

X

X

8.6.1.9

8.6.1.9

X

X

X

8.6.2.11

8.6.2.11

X

X

X

8.6.2.20

8.6.2.20

X

X

X

9.0.1.10

9.0.1.10

9.0.1.10

X

X

X

9.0.1.20

9.0.1.20

9.0.1.20

X

X

X

9.1.1.10

9.1.1.10

9.1.1.10

X

X

X

X

9.1.1.20

9.1.1.20

9.1.1.20

X

X

X

X

Notas: Cisco Unified Department Attendant Console se interrumpió después de la versión 9.1.1.20. Después de la versión 9.1.1.20, las ediciones Business, Enterprise y Premium fueron reemplazadas por CUACA.

Compatibilidad de CUAC con la versión 8.5 de CUCM a la versión 9.1(2)

CUCM

>>>>>

CUBAC / CUDAC

CUEAC

CUPAC

8.5

8.6

9.0.1

9.1(1)

9.1(2)

2.0.0.11

2.0.1.14

3.0.0.2

3.0.1.4

3.1.1.5

3.1.1.5

3.1.1.8

3.1.1.8

3.1.1.10

3.1.1.10

8.0.0.5

8.0.0.5

8.0.3.9

8.0.3.9

8.5.1.5

8.5.1.5

X

8.6.1.9

8.6.1.9

X

X

8.6.2.11

8.6.2.11

X

X

8.6.2.20

8.6.2.20

X

X

9.0.1.10

9.0.1.10

9.0.1.10

X

X

X

9.0.1.20

9.0.1.20

9.0.1.20

X

X

X

X

9.1.1.10

9.1.1.10

9.1.1.10

X

X

X

X

X

9.1.1.20

9.1.1.20

9.1.1.20

X

X

X

X

X

Notas: Cisco Unified Department Attendant Console se interrumpió después de la versión 9.1.1.20. Después de la versión 9.1.1.20, las ediciones Business, Enterprise y Premium fueron reemplazadas por CUACA.

Compatibilidad avanzada CUAC con CUCM

CUCM

>>>>>

CUACA

7.1.5*

8,X

9,X

10.0(1)

10.5(1)

10.5(2)

11.0.x

11.5.x

12.0.1

10.0.1.10

X

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

X

X

11.0.2

X

X

X

X

X

X

X

12.0.2

X **

X **

X **

X ***

X

* El TSP de 32 bits es compatible en todas las versiones, pero el de 64 bits sólo es compatible con algunas versiones de CUCM. Consulte la guía de instalación y administración previa de CUAC correspondiente para obtener más información.

** Solo compatible con OS Windows 2012 (R2) - 64 bits

*** La versión de CUCM debe ser 11.5 (1.13032-4) o posterior.

Notas: El cliente avanzado de Microsoft Windows 10 para Cisco Unified Attendant Console es compatible con CUAC 11.0.1 y posteriores.