Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Comprender la arquitectura de almacenamiento en búfer ASIC de la escala de nube Cisco Nexus 9000

Comprender la sobresuscripción y los descartes de salida

Introducción al registro del sistema BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED

Introducción al contador de interfaz de descartes de salida

Ejemplo de escenario de sobresuscripción

Pasos siguientes

Additional Information

Opciones de Configuración del Syslog BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED

Registros a recopilar para escenarios de congestión de red

Supervisión de microrráfagas

Introducción

En este documento se describen los mecanismos de almacenamiento en cola y almacenamiento en búfer de los switches Nexus de Cisco serie 9000 equipados con un ASIC (circuito integrado específico de la aplicación) de Cisco Cloud Scale que ejecuta el software NX-OS. Este documento también describe síntomas de sobresuscripción de puertos en esta plataforma, como contadores de interfaz de descarte de salida distinta de cero y registros del sistema que indican que se han excedido los umbrales de búfer.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que comprenda los aspectos básicos de la conmutación Ethernet en redes de medios compartidos y la necesidad de poner en cola/almacenar en búfer en estas redes. Cisco también recomienda conocer los conceptos básicos de calidad de servicio (QoS) y almacenamiento en búfer de los switches Nexus de Cisco. Para obtener más información, consulte la documentación aquí:

- Guía de configuración de la calidad de servicio de Cisco Nexus serie 9000 NX-OS, versión 10.1(x)

- Guía de configuración de la calidad del servicio de Cisco Nexus serie 9000 NX-OS, versión 9.3(x)

- Guía de configuración de la calidad del servicio de Cisco Nexus serie 9000 NX-OS, versión 9.2(x)

- Guía de configuración de la calidad del servicio de Cisco Nexus serie 9000 NX-OS, versión 7.x

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en los switches Nexus de Cisco serie 9000 con ASIC de ampliación a la nube que ejecuta la versión 9.3(8) del software NX-OS.

El procedimiento descrito en este documento sólo es aplicable al hardware mostrado aquí.

- Switches fijos Nexus 9200/9300

- N9K-C92160YC-X

- N9K-C92300YC

- N9K-C92304QC

- N9K-C92348GC-X

- N9K-C9236C

- N9K-C9272Q

- N9K-C9332C

- N9K-C9364C

- N9K-C93108TC-EX

- N9K-C93108TC-EX-24

- N9K-C93180LC-EX

- N9K-C93180YC-EX

- N9K-C93180YC-EX-24

- N9K-C93108TC-FX

- N9K-C93108TC-FX-24

- N9K-C93180YC-FX

- N9K-C93180YC-FX-24

- N9K-C9348GC-FXP

- N9K-C93240YC-FX2

- N9K-C93216TC-FX2

- N9K-C9336C-FX2

- N9K-C9336C-FX2-E

- N9K-C93360YC-FX2

- N9K-C93180YC-FX3

- N9K-C93108TC-FX3P

- N9K-C93180YC-FX3S

- N9K-C9316D-GX

- N9K-C93600CD-GX

- N9K-C9364C-GX

- N9K-C9364D-GX2A

- N9K-C9332D-GX2B

- Tarjetas de línea de switch modular Nexus 9500

- N9K-X97160YC-EX

- N9K-X9732C-EX

- N9K-X9736C-EX

- N9K-X97284YC-FX

- N9K-X9732C-FX

- N9K-X9788TC-FX

- N9K-X9716D-GX

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Comprender la arquitectura de almacenamiento en búfer ASIC de la escala de nube Cisco Nexus 9000

Los switches Nexus de Cisco serie 9000 con el ASIC a escala de nube de Cisco implementan una arquitectura de búfer de salida con "memoria compartida". Un ASIC se divide en una o más "porciones". Cada segmento tiene su propio búfer y sólo los puertos dentro de ese segmento pueden utilizar ese búfer. Físicamente, cada división se divide en "celdas", que representan partes del búfer. Los sectores se dividen en "grupos de grupos". Un cierto número de celdas se asignan a cada grupo de agrupamiento, y no se comparten entre grupos de agrupamiento separados. Cada grupo de grupos tiene uno o más "grupos", que representan una clase de servicio (CoS) para el tráfico de unidifusión o multidifusión. Esto ayuda a cada grupo de agrupamiento a garantizar los recursos de buffer para los tipos de tráfico que atiende el grupo de agrupamiento.

La imagen aquí muestra visualmente cómo varios modelos de Cisco Cloud Scale ASIC se dividen en porciones. La imagen también muestra cómo se asigna a cada sector una cierta cantidad de búfer a través de las celdas.

Cada modelo de switch Nexus serie 9000 y tarjeta de línea Nexus serie 9500 tiene un número diferente de ASIC de Cisco Cloud Scale dentro, así como un diseño diferente que determina qué puertos del panel frontal se conectan a qué ASIC. Aquí se muestran dos ejemplos de uso de la tarjeta de línea N9K-X9736C-FX y el switch N9K-C9336C-FX2.

La tarjeta de línea N9K-C9736C-FX tiene 4 ASIC LS1800FX de Cisco Cloud Scale con una porción por ASIC. Internamente, cada ASIC se denomina "unidad". A cada sector se le denomina "instancia" y se le asigna un número entero de base cero que identifica de forma única a ese sector dentro del chasis. Esto da como resultado las permutaciones que se muestran aquí:

- La unidad 0, segmento 0 se denomina instancia 0

- La unidad 1, segmento 0 se denomina instancia 1

- La unidad 2, segmento 0 se denomina instancia 2

- La unidad 3, segmento 0 se denomina instancia 3

El switch N9K-C936C-FX2 tiene un ASIC LS3600FX2 con capacidad de ampliación a la nube de Cisco con dos porciones por ASIC. Internamente, cada ASIC se denomina "unidad". A cada sector se le denomina "instancia" y se le asigna un número entero de base cero que identifica de forma única a ese sector dentro del chasis. Esto da como resultado las permutaciones que se muestran aquí:

- La unidad 0, segmento 0 se denomina instancia 0

- La unidad 0, segmento 1 se denomina instancia 1

Cada tarjeta de línea y switch tiene un diseño diferente que da como resultado números de instancia diferentes. Comprender el diseño de la tarjeta de línea o del switch con el que está trabajando es importante para diseñar su red en torno a flujos de tráfico de gran ancho de banda. El comando show interface hardware-mappings se puede utilizar para correlacionar cada puerto del panel frontal con una unidad (ASIC) y un número de segmento. Aquí se muestra un ejemplo de esto, donde la interfaz Ethernet2/16 de un switch Nexus 9504 con una tarjeta de línea N9K-X9736C-FX insertada en la ranura 2 del chasis se asigna a la unidad 1, segmento 0.

switch# show interface hardware-mappings

Legends:

SMod  - Source Mod. 0 is N/A

Unit  - Unit on which port resides. N/A for port channels

HPort - Hardware Port Number or Hardware Trunk Id:

HName - Hardware port name. None means N/A

FPort - Fabric facing port number. 255 means N/A

NPort - Front panel port number

VPort - Virtual Port Number. -1 means N/A

Slice - Slice Number. N/A for BCM systems

SPort - Port Number wrt Slice. N/A for BCM systems

SrcId - Source Id Number. N/A for BCM systems

MacIdx - Mac index. N/A for BCM systems

MacSubPort - Mac sub port. N/A for BCM systems

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name       Ifindex  Smod Unit HPort FPort NPort VPort Slice SPort SrcId MacId MacSP VIF  Block BlkSrcID

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eth2/1     1a080000 5    0    16    255   0     -1    0     16    32    4     0     145  0     32

Eth2/2     1a080200 5    0    12    255   4     -1    0     12    24    3     0     149  0     24

Eth2/3     1a080400 5    0    8     255   8     -1    0     8     16    2     0     153  0     16

Eth2/4     1a080600 5    0    4     255   12    -1    0     4     8     1     0     157  0     8

Eth2/5     1a080800 5    0    0     255   16    -1    0     0     0     0     0     161  0     0

Eth2/6     1a080a00 5    0    56    255   20    -1    0     56    112   14    0     165  1     40

Eth2/7     1a080c00 5    0    52    255   24    -1    0     52    104   13    0     169  1     32

Eth2/8     1a080e00 6    1    16    255   28    -1    0     16    32    4     0     173  0     32

Eth2/9     1a081000 6    1    12    255   32    -1    0     12    24    3     0     177  0     24

Eth2/10    1a081200 6    1    8     255   36    -1    0     8     16    2     0     181  0     16

Eth2/11    1a081400 6    1    4     255   40    -1    0     4     8     1     0     185  0     8

Eth2/12    1a081600 6    1    0     255   44    -1    0     0     0     0     0     189  0     0

Eth2/13    1a081800 6    1    56    255   48    -1    0     56    112   14    0     193  1     40

Eth2/14    1a081a00 6    1    52    255   52    -1    0     52    104   13    0     197  1     32

Eth2/15    1a081c00 7    2    16    255   56    -1    0     16    32    4     0     201  0     32

Eth2/16    1a081e00 7    2    12    255   60    -1    0     12    24    3     0     205  0     24

Eth2/17    1a082000 7    2    8     255   64    -1    0     8     16    2     0     209  0     16

Eth2/18    1a082200 7    2    4     255   68    -1    0     4     8     1     0     213  0     8

Eth2/19    1a082400 7    2    0     255   72    -1    0     0     0     0     0     217  0     0

Eth2/20    1a082600 7    2    56    255   76    -1    0     56    112   14    0     221  1     40

Eth2/21    1a082800 7    2    52    255   80    -1    0     52    104   13    0     225  1     32

Eth2/22    1a082a00 8    3    16    255   84    -1    0     16    32    4     0     229  0     32

Eth2/23    1a082c00 8    3    12    255   88    -1    0     12    24    3     0     233  0     24

Eth2/24    1a082e00 8    3    8     255   92    -1    0     8     16    2     0     237  0     16

Eth2/25    1a083000 8    3    4     255   96    -1    0     4     8     1     0     241  0     8

Eth2/26    1a083200 8    3    0     255   100   -1    0     0     0     0     0     245  0     0

Eth2/27    1a083400 8    3    56    255   104   -1    0     56    112   14    0     249  1     40

Eth2/28    1a083600 8    3    52    255   108   -1    0     52    104   13    0     253  1     32

Eth2/29    1a083800 5    0    48    255   112   -1    0     48    96    12    0     257  1     24

Eth2/30    1a083a00 5    0    44    255   116   -1    0     44    88    11    0     261  1     16

Eth2/31    1a083c00 6    1    48    255   120   -1    0     48    96    12    0     265  1     24

Eth2/32    1a083e00 6    1    44    255   124   -1    0     44    88    11    0     269  1     16

Eth2/33    1a084000 7    2    48    255   128   -1    0     48    96    12    0     273  1     24

Eth2/34    1a084200 7    2    44    255   132   -1    0     44    88    11    0     277  1     16

Eth2/35    1a084400 8    3    48    255   136   -1    0     48    96    12    0     281  1     24

Eth2/36    1a084600 8    3    44    255   140   -1    0     44    88    11    0     285  1     16

Comprender la sobresuscripción y los descartes de salida

Las interfaces conectadas a una red Ethernet sólo pueden transmitir un paquete a la vez. Cuando dos paquetes necesitan salir de una interfaz Ethernet al mismo tiempo, la interfaz Ethernet comienza a transmitir un paquete mientras almacena en búfer el otro. Una vez que el primer paquete finaliza la transmisión, la interfaz Ethernet comienza a transmitir el segundo paquete desde el búfer. Cuando la suma total de tráfico que necesita salir de una interfaz excede el ancho de banda de la interfaz, se considera que la interfaz está sobresuscrita. Por ejemplo, si un total de 15 Gbps de tráfico entra instantáneamente en el switch y necesita salir de una interfaz de 10 Gbps, la interfaz de 10 Gbps está sobresuscrita porque no puede transmitir 15 Gbps de tráfico a la vez.

Un switch Nexus de Cisco serie 9000 con un ASIC a escala de la nube gestiona esta contención de recursos almacenando en búfer el tráfico en los búferes del segmento ASIC asociado a la interfaz de salida. Si la suma total de tráfico que necesita salir de una interfaz excede el ancho de banda de la interfaz durante un período de tiempo prolongado, las memorias intermedias del segmento ASIC comienzan a llenarse con paquetes que necesitan salir de la interfaz.

Cuando las memorias intermedias del segmento ASIC alcanzan el 90% de utilización, el switch genera un syslog similar al que se muestra aquí:

%TAHUSD-SLOT2-4-BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED: Module 2 Instance 0 Pool-group buffer 90 percent threshold is exceeded!

Cuando las memorias intermedias del segmento ASIC se llenan por completo, el switch descarta todo el tráfico adicional que necesita para salir de la interfaz hasta que se libere espacio en las memorias intermedias. Cuando el switch descarta este tráfico, el switch incrementa el contador de descartes de salida en la interfaz de salida.

El syslog generado y el contador de descartes de salida distintos de cero son ambos síntomas de una interfaz sobresuscrita. Cada síntoma se explora con más detalle en las subsecciones aquí.

Introducción al registro del sistema BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED

Aquí se muestra un ejemplo del syslog BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED.

%TAHUSD-SLOTX-4-BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED: Module X Instance Y Pool-group buffer Z percent threshold is exceeded!

Este syslog contiene tres elementos clave de información:

1. Módulo X: Ranura de la tarjeta de línea que contiene la interfaz sobresuscrita.

2. Instancia Y: Número de instancia asignado al ASIC y a la tupla de división que contiene la interfaz con suscripción excesiva.

3. Pool-group buffer Z - El umbral de buffer del pool-group afectado antes de que se genere el syslog. Este es un porcentaje derivado de las celdas usadas dividido por las celdas totales como se observa en el resultado de show hardware internal buffer info pkt-stats cuando se asocia al Módulo X.

Introducción al contador de interfaz de descartes de salida

El contador de interfaz de descartes de salida indica el número de paquetes descartados que deberían haber egresado la interfaz, pero no pudieron debido a que el búfer del segmento ASIC estaba lleno y no podía aceptar nuevos paquetes. El contador Output Discards es visible en el resultado de los errores show interface y show interface counters como se muestra aquí.

switch# show interface Ethernet1/1

Ethernet1/1 is up

admin state is up, Dedicated Interface

Hardware: 1000/10000/25000/40000/50000/100000 Ethernet, address: 7cad.4f6d.f6d8 (bia 7cad.4f6d.f6d8)

MTU 1500 bytes, BW 40000000 Kbit , DLY 10 usec

reliability 255/255, txload 232/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, medium is broadcast

Port mode is trunk

full-duplex, 40 Gb/s, media type is 40G

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned on  FEC mode is Auto

Input flow-control is off, output flow-control is off

Auto-mdix is turned off

Rate mode is dedicated

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

EEE (efficient-ethernet) : n/a

admin fec state is auto, oper fec state is off

Last link flapped 03:16:50

Last clearing of "show interface" counters never

3 interface resets

Load-Interval #1: 30 seconds

30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 seconds output rate 36503585488 bits/sec, 3033870 packets/sec

input rate 0 bps, 0 pps; output rate 36.50 Gbps, 3.03 Mpps

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

300 seconds input rate 32 bits/sec, 0 packets/sec

300 seconds output rate 39094683384 bits/sec, 3249159 packets/sec

input rate 32 bps, 0 pps; output rate 39.09 Gbps, 3.25 Mpps

RX

0 unicast packets  208 multicast packets  9 broadcast packets

217 input packets  50912 bytes

0 jumbo packets  0 storm suppression bytes

0 runts  0 giants  0 CRC  0 no buffer

0 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

0 input with dribble  0 input discard

0 Rx pause

TX

38298127762 unicast packets  6118 multicast packets  0 broadcast packets

38298133880 output packets  57600384931480 bytes

0 jumbo packets

0 output error  0 collision  0 deferred  0 late collision

0 lost carrier  0 no carrier  0 babble  57443534227 output discard       <<< Output discards due to oversubcription

0 Tx pause

switch# show interface Ethernet1/1 counters errors

--------------------------------------------------------------------------------

Port          Align-Err    FCS-Err   Xmit-Err    Rcv-Err  UnderSize OutDiscards

--------------------------------------------------------------------------------

Eth1/1                0          0          0          0          0 57443534227

--------------------------------------------------------------------------------

Port         Single-Col  Multi-Col   Late-Col  Exces-Col  Carri-Sen       Runts

--------------------------------------------------------------------------------

Eth1/1                0          0          0          0          0           0

--------------------------------------------------------------------------------

Port          Giants SQETest-Err Deferred-Tx IntMacTx-Er IntMacRx-Er Symbol-Err

--------------------------------------------------------------------------------

Eth1/1             0          --           0           0           0          0

--------------------------------------------------------------------------------

Port         InDiscards

--------------------------------------------------------------------------------

Eth1/1                0

Ejemplo de escenario de sobresuscripción

Imagine una situación en la que el tráfico entre dos generadores de tráfico IXIA atraviese un switch Nexus 9504 con dos tarjetas de línea N9K-X9736C-FX insertadas en las ranuras 1 y 2 del chasis. El tráfico de 100 Gbps entra en el switch a través de la interfaz de 100 Gbps Ethernet1/1 y necesita salir de la interfaz de 40 Gbps Ethernet2/2. Por lo tanto, Ethernet2/2 está sobresuscrito. Aquí se muestra una topología de este escenario.

Dado que el ASIC de ampliación a la nube de Nexus 9000 utiliza una arquitectura de búfer de salida de memoria compartida, debe comprobar el búfer de la interfaz de salida Ethernet2/2 para ver la congestión. En este ejemplo, la tarjeta de línea insertada en la ranura 2 es la tarjeta de línea de salida, por lo que debe utilizar el comando attach module 2 antes de ver el buffer de hardware interno con el comando show hardware internal tah buffer counters. Observe el contador de "caídas de ocupación" distinto de cero para el grupo de agrupamiento de la Unidad 0, el Sector 0 y los agrupamientos asociados, que indica el número de paquetes descartados porque el búfer del grupo de agrupamiento está ocupado completamente.

switch# attach module 2

module-2# show hardware internal tah buffer counters

Unit: 0 Slice: 0

====================

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               Output Pool-Group drops                                            |

|                                Drop-PG      No-drop      CPU--PG      LCPU-PG      RCPU-PG      SPAN-PG          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Occupancy drops                  51152554987        0            0            0            0            0       |

AQM drops                              0            0          N/A          N/A         N/A          N/A        |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        Output UC Pool counters                                     |

|                               Pool 0     Pool 1     Pool 2     Pool 3     Pool 4     Pool 5     Pool 6     Pool 7  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dynamic Threshold (cells)        93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554  |

Occupancy drops                 51152555398     0          0          0          0          0          0          0  |

AQM drops                            0          0          0          0          0          0          0          0  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        Output MC Pool counters                                     |

|                               Pool 0     Pool 1     Pool 2     Pool 3     Pool 4     Pool 5     Pool 6     Pool 7  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dynamic Threshold (cells)        93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554  |

Dynamic Threshold (desc)         93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554  |

Dynamic Threshold (inq thr)      64035      64035      64035      64035      64035      64035      64035      64035  |

Occupancy drops                      0          0          0          0          0          0          0          0  |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+|

|                                     Additional counters                                      |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+|

MEM cell drop reason                  :      0

MEM descriptor drop reason            :      0

OPG cell drop reason                  :      0

OPG descriptor drop reason            :      0

OPG CPU cell drop reason              :      0

OPG CPU descriptor drop reason        :      0

OPG SPAN cell drop reason             :      0

OPG SPAN descriptor drop reason       :      0

OPOOL cell drop reason                :      0

OPOOL descriptor drop reason          :      0

UC OQUEUE cell drop reason            : 51152556479

MC OQUEUE cell drop reason            : 27573307

OQUEUE descriptor drop reason         :      0

MC OPOOL cell drop reason             :      0

FWD DROP                              :     15

SOD                                   :      0

BMM BP                                :      0

No Drop                               :      0

Packets received                      : 87480806439

TRUNC MTU                             :      0

TRUNK BMM BP                          :      0

VOQFC messages sent                   :      0

SOD messages sent                     :      0

SPAN desciptor drop                   :      0

Unit: 1 Slice: 0

====================

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               Output Pool-Group drops                                            |

|                                Drop-PG      No-drop      CPU--PG      LCPU-PG      RCPU-PG      SPAN-PG          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Occupancy drops                        0            0            0            0            0            0       |

AQM drops                              0            0          N/A          N/A         N/A          N/A        |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        Output UC Pool counters                                     |

|                               Pool 0     Pool 1     Pool 2     Pool 3     Pool 4     Pool 5     Pool 6     Pool 7  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dynamic Threshold (cells)        93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554  |

Occupancy drops                      0          0          0          0          0          0          0          0  |

AQM drops                            0          0          0          0          0          0          0          0  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        Output MC Pool counters                                     |

|                               Pool 0     Pool 1     Pool 2     Pool 3     Pool 4     Pool 5     Pool 6     Pool 7  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dynamic Threshold (cells)        93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554  |

Dynamic Threshold (desc)         93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554  |

Dynamic Threshold (inq thr)      64035      64035      64035      64035      64035      64035      64035      64035  |

Occupancy drops                      0          0          0          0          0          0          0          0  |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+|

|                                     Additional counters                                      |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+|

MEM cell drop reason                  :      0

MEM descriptor drop reason            :      0

OPG cell drop reason                  :      0

OPG descriptor drop reason            :      0

OPG CPU cell drop reason              :      0

OPG CPU descriptor drop reason        :      0

OPG SPAN cell drop reason             :      0

OPG SPAN descriptor drop reason       :      0

OPOOL cell drop reason                :      0

OPOOL descriptor drop reason          :      0

UC OQUEUE cell drop reason            :      0

MC OQUEUE cell drop reason            :      0

OQUEUE descriptor drop reason         :      0

MC OPOOL cell drop reason             :      0

FWD DROP                              :      8

SOD                                   :      0

BMM BP                                :      0

No Drop                               :      0

Packets received                      : 45981341

TRUNC MTU                             :      0

TRUNK BMM BP                          :      0

VOQFC messages sent                   :      0

SOD messages sent                     :      0

SPAN desciptor drop                   :      0

Recuerde que cada unidad ASIC/tupla de división se representa a través de una única instancia identificada llamada "instancia". La salida del comando show hardware internal buffer info pkt-stats muestra información detallada sobre el grupo de agrupamiento congestionado (abreviado como "PG") para cada instancia. El comando también muestra el número máximo/máximo histórico de celdas en el buffer que se han utilizado. Por último, el comando muestra una instantánea instantánea de los identificadores de puerto ASIC a escala de la nube de los puertos en los que se almacena el tráfico en búfer. Aquí se muestra un ejemplo de este comando.

switch# attach module 2

module-2# show hardware internal buffer info pkt-stats

Instance 0

============

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   Output Pool-Group Buffer Utilization (cells/desc)                        |

|                                Drop-PG      No-drop      CPU--PG      LCPU-PG      RCPU-PG      SPAN-PG    |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total Instant Usage (cells)        59992            0            0            0            0            0       |

Remaining Instant Usage (cells)    33562            0         1500          250         1500         1500       |

Peak/Max Cells Used                90415            0          N/A          N/A          N/A          N/A       |

Switch Cells Count                 93554            0         1500          250         1500         1500       |

Total Instant Usage (desc)             0            0            0            0            0            0       |

Remaining Instant Usage (desc)     93554            0         1500          250         1500         1500       |

Switch Desc Count                  93554            0         1500          250         1500         1500       |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Output UC Pool Buffer Utilization (cells/desc)                                  |

|                               Pool 0     Pool 1     Pool 2     Pool 3     Pool 4     Pool 5     Pool 6     Pool 7  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total Instant Usage (cells)      60027          0          0          0          0          0          0          0  |

Total Instant Usage (desc)           0          0          0          0          0          0          0          0  |

Peak/Max Cells Used              62047          0          0          0          0          0          0          0  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Output MC Pool Buffer Utilization (cells/desc)                                  |

|                               Pool 0     Pool 1     Pool 2     Pool 3     Pool 4     Pool 5     Pool 6     Pool 7  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total Instant Usage (cells)          0          0          0          0          0          0          0          0  |

Total Instant Usage (desc)           0          0          0          0          0          0          0          0  |

Total Instant Usage (inq cells)      0          0          0          0          0          0          0          0  |

Total Instant Usage (packets)        0          0          0          0          0          0          0          0  |

Peak/Max Cells Used              60399          0          0          0          0          0          0          0  |

|--------------------------------------------------------------------------|

|              Instant Buffer utilization per queue per port               |

|      Each line displays the number of cells/desc utilized for a given    |

|                     port for each QoS queue                              |

|             One cell represents approximately 416 bytes                  |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+|

|ASIC Port         Q7        Q6        Q5        Q4        Q3        Q2        Q1        Q0    |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+|

[12]                                                                                               <<< ASIC Port 12 in Unit 0 Instance 0 is likely the congested egress interface

UC->       0         0         0         0         0         0         0     59988   |

MC cells->       0         0         0         0         0         0         0         0   |

MC desc->        0         0         0         0         0         0         0         0   |

Vea también la variación peak del comando. Utilice este comando para asociar el syslog con un pico potencial en un pool-group, pool o puerto determinado

switch# show hardware internal buffer info pkt-stats peak

slot  1

=======

Instance 0

============

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+|

|                     Pool-Group Peak counters                    |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+|

Drop PG       :           0

No-drop PG    :           0

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+|

|                           Pool Peak counters                    |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+|

MC Pool 0     :           0

MC Pool 1     :           0

MC Pool 2     :           0

MC Pool 3     :           0

MC Pool 4     :           0

MC Pool 5     :           0

MC Pool 6     :           0

MC Pool 7     :           0

UC Pool 0     :           0

UC Pool 1     :           0

UC Pool 2     :           0

UC Pool 3     :           0

UC Pool 4     :           0

UC Pool 5     :           0

UC Pool 6     :           0

UC Pool 7     :           0

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+|

|                           Port Peak counters                    |

|             classes mapped to count_0: 0 1 2 3 4 5 6 7

|             classes mapped to count_1: None

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+|

[0]                                             <<< ASIC Port. This can be checked via "show hardware interface-mappings"

count_0       :           0

count_1       :           0

[1]

count_0       :           0

count_1       :           0

El comando show interface hardware-mappings se puede utilizar para traducir el identificador de puerto ASIC de la escala de la nube a un puerto del panel frontal. En el ejemplo anterior, el puerto ASIC 12 (representado por la columna HPort en el resultado de show interface hardware-mappings) asociado con la Unidad ASIC 0 en el Segmento/Instancia 0 tiene 59,988 celdas ocupadas de 416 bytes cada una. Aquí se muestra un ejemplo del comando show interface hardware-mappings, que mapea esta interfaz al puerto Ethernet2/2 del panel frontal.

switch# show interface hardware-mappings

Legends:

SMod  - Source Mod. 0 is N/A

Unit  - Unit on which port resides. N/A for port channels

HPort - Hardware Port Number or Hardware Trunk Id:

HName - Hardware port name. None means N/A

FPort - Fabric facing port number. 255 means N/A

NPort - Front panel port number

VPort - Virtual Port Number. -1 means N/A

Slice - Slice Number. N/A for BCM systems

SPort - Port Number wrt Slice. N/A for BCM systems

SrcId - Source Id Number. N/A for BCM systems

MacIdx - Mac index. N/A for BCM systems

MacSubPort - Mac sub port. N/A for BCM systems

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name       Ifindex  Smod Unit HPort FPort NPort VPort Slice SPort SrcId MacId MacSP VIF  Block BlkSrcID

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eth2/2     1a080200 5    0    12    255   4     -1    0     12    24    3     0     149  0     24

Podemos correlacionar aún más la sobresuscripción de la interfaz Ethernet2/2 con las caídas de colocación en cola de QoS con el comando show queuing interface. Aquí se muestra un ejemplo de esto.

switch# show queuing interface Ethernet2/2

Egress Queuing for Ethernet2/2 [System]

------------------------------------------------------------------------------

QoS-Group# Bandwidth% PrioLevel                Shape                   QLimit

Min          Max        Units

------------------------------------------------------------------------------

7             -         1           -            -     -            9(D)

6             0         -           -            -     -            9(D)

5             0         -           -            -     -            9(D)

4             0         -           -            -     -            9(D)

3             0         -           -            -     -            9(D)

2             0         -           -            -     -            9(D)

1             0         -           -            -     -            9(D)

0           100         -           -            -     -            9(D)

+-------------------------------------------------------------+

|                              QOS GROUP 0                    |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |     35593332351|        18407162|

|                   Tx Byts |  53532371857088|     27684371648|

| WRED/AFD & Tail Drop Pkts |     53390604466|        27573307|

| WRED/AFD & Tail Drop Byts |  80299469116864|       110293228|

|              Q Depth Byts |        24961664|               0|

|       WD & Tail Drop Pkts |     53390604466|        27573307|

+-------------------------------------------------------------+

|                              QOS GROUP 1                    |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |               0|               0|

|                   Tx Byts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Byts |               0|               0|

|              Q Depth Byts |               0|               0|

|       WD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

|                              QOS GROUP 2                    |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |               0|               0|

|                   Tx Byts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Byts |               0|               0|

|              Q Depth Byts |               0|               0|

|       WD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

|                              QOS GROUP 3                    |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |               0|               0|

|                   Tx Byts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Byts |               0|               0|

|              Q Depth Byts |               0|               0|

|       WD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

|                              QOS GROUP 4                    |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |               0|               0|

|                   Tx Byts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Byts |               0|               0|

|              Q Depth Byts |               0|               0|

|       WD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

|                              QOS GROUP 5                    |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |               0|               0|

|                   Tx Byts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Byts |               0|               0|

|              Q Depth Byts |               0|               0|

|       WD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

|                              QOS GROUP 6                    |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |               0|               0|

|                   Tx Byts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Byts |               0|               0|

|              Q Depth Byts |               0|               0|

|       WD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

|                              QOS GROUP 7                    |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |               0|               0|

|                   Tx Byts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Byts |               0|               0|

|              Q Depth Byts |               0|               0|

|       WD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

|                      CONTROL QOS GROUP                      |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |            5704|               0|

|                   Tx Byts |          725030|               0|

|            Tail Drop Pkts |               0|               0|

|            Tail Drop Byts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

|                         SPAN QOS GROUP                      |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |               0|               0|

|                   Tx Byts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

Per Slice Egress SPAN Statistics

---------------------------------------------------------------

SPAN Copies Tail Drop Pkts                           0

SPAN Input Queue Drop Pkts                           0

SPAN Copies/Transit Tail Drop Pkts                           0

SPAN Input Desc Drop  Pkts                           0

Finalmente, puede verificar que la interfaz de egreso Ethernet2/2 tenga un contador de descarte de salida distinto de cero con el comando show interface. Aquí se muestra un ejemplo de esto.

switch# show interface Ethernet2/2

Ethernet2/2 is up

admin state is up, Dedicated Interface

Hardware: 1000/10000/25000/40000/50000/100000 Ethernet, address: 7cad.4f6d.f6d8 (bia 7cad.4f6d.f6d8)

MTU 1500 bytes, BW 40000000 Kbit , DLY 10 usec

reliability 255/255, txload 232/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, medium is broadcast

Port mode is trunk

full-duplex, 40 Gb/s, media type is 40G

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned on  FEC mode is Auto

Input flow-control is off, output flow-control is off

Auto-mdix is turned off

Rate mode is dedicated

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

EEE (efficient-ethernet) : n/a

admin fec state is auto, oper fec state is off

Last link flapped 03:16:50

Last clearing of "show interface" counters never

3 interface resets

Load-Interval #1: 30 seconds

30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 seconds output rate 36503585488 bits/sec, 3033870 packets/sec

input rate 0 bps, 0 pps; output rate 36.50 Gbps, 3.03 Mpps

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

300 seconds input rate 32 bits/sec, 0 packets/sec

300 seconds output rate 39094683384 bits/sec, 3249159 packets/sec

input rate 32 bps, 0 pps; output rate 39.09 Gbps, 3.25 Mpps

RX

0 unicast packets  208 multicast packets  9 broadcast packets

217 input packets  50912 bytes

0 jumbo packets  0 storm suppression bytes

0 runts  0 giants  0 CRC  0 no buffer

0 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

0 input with dribble  0 input discard

0 Rx pause

TX

38298127762 unicast packets  6118 multicast packets  0 broadcast packets

38298133880 output packets  57600384931480 bytes

0 jumbo packets

0 output error  0 collision  0 deferred  0 late collision

0 lost carrier  0 no carrier  0 babble  57443534227 output discard       <<< Output discards due to oversubcription

0 Tx pause

Pasos siguientes

Si observa descartes de salida en un switch Nexus serie 9000 con un ASIC de escala de nube, puede resolver el problema usando uno o más de los siguientes métodos:

- Si la interfaz que experimenta descartes de salida es una sola interfaz y no está agrupada en un canal de puerto, actualizar el ancho de banda de la interfaz puede ayudar a aliviar la congestión. Por ejemplo, si una interfaz de salida congestionada es una interfaz de 10 Gbps, actualizar a una interfaz de 25 Gbps, 40 Gbps o 100 Gbps puede ayudar a resolver el problema.

- Dependiendo del formato del transceptor de la interfaz de salida, esto se puede hacer actualizando el transceptor (como migrar de un SFP+ de 10 Gbps insertado en un CVR-QSFP-SFP10G dentro de un puerto QSFP a un transceptor QSFP de 40 Gbps nativo).

- Esto también se puede hacer migrando la configuración de la interfaz de salida congestionada de un puerto de 10 Gbps a un puerto de 25 Gbps, 40 Gbps o 100 Gbps.

- Si la interfaz que experimenta descartes de salida es una sola interfaz y no está agrupada en un canal de puerto, configurar la interfaz congestionada para que sea miembro de un canal de puerto junto con otra interfaz del mismo ancho de banda puede aliviar la congestión.

- Si la interfaz que experimenta descartes de salida es una interfaz de canal de puerto, agregar miembros adicionales al canal de puerto puede aumentar el ancho de banda del canal de puerto general y mejorar el hashing de carga equilibrada para el flujo de tráfico grande múltiple.

- Valide si los flujos de tráfico congestionado entre hosts de su red implican interfaces que disminuyen en velocidad (por ejemplo, el tráfico que entra en un switch a través de una interfaz de 40 Gbps y sale de un switch a través de una interfaz de 10 Gbps). Esto puede ser un cuello de botella que causa congestión en la red. La eliminación de este cuello de botella mediante la actualización de la interfaz de menor velocidad (por ejemplo, 10 Gbps) a una interfaz de mayor velocidad (por ejemplo, 25 Gbps, 40 Gbps, etc.) puede aliviar la congestión de la red.

- Si el aumento del ancho de banda disponible en la interfaz de salida congestionada no es una opción, valide QoS de extremo a extremo y aplique las acciones de colocación en cola apropiadas para su red.

- Si las microrráfagas son una causa potencial de congestión intermitente, consulte la sección Monitoreo de Microráfagas de este documento para obtener información sobre la configuración del monitoreo de microrráfagas.

Additional Information

Esta sección del documento contiene información adicional sobre los siguientes pasos a seguir cuando se encuentra el syslog BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED, los escenarios de congestión/sobresuscripción de red y los contadores de interfaz de descarte de salida incrementales.

Opciones de Configuración del Syslog BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED

Puede modificar el intervalo de sondeo de estado del búfer del sistema, que controla la frecuencia con que el sistema sondea el uso actual de los búferes de división ASIC. Esto se realiza con el comando de configuración global hardware profile buffer info poll-interval. El valor de configuración predeterminado es de 5.000 milisegundos. Esta configuración se puede modificar globalmente o por módulos. Aquí se muestra un ejemplo de este comando de configuración, donde se modifica a un valor de 1.000 milisegundos.

switch# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

switch(config)# hardware profile buffer info poll-interval timer 1000

switch(config)# end

switch# show running-config | include hardware.profile.buffer

hardware profile buffer info poll-interval timer 1000

switch#

Puede modificar el valor de umbral de uso del búfer de salida de puerto, que controla cuándo el sistema genera el syslog BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED que indica que la utilización del búfer de división ASIC ha excedido el umbral configurado. Esto se realiza con el comando de configuración global port-threshold de información de buffer de perfil de hardware. El valor de configuración predeterminado es 90%. Esta configuración se puede modificar globalmente o por módulos. Aquí se muestra un ejemplo de este comando de configuración, donde se modifica a un valor del 80%.

switch# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

switch(config)# hardware profile buffer info port-threshold threshold 80

switch(config)# end

switch# show running-config | include hardware.profile.buffer

hardware profile buffer info port-threshold threshold 80

switch#

Puede modificar el intervalo mínimo entre los registros del sistema BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED generados por el switch. También puede inhabilitar el registro del sistema BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED. Esto se hace con el comando de configuración global hardware profile buffer info syslog-interval timer. El valor de configuración predeterminado es 120 segundos. El syslog se puede inhabilitar completamente estableciendo el valor en 0 segundos. Aquí se muestra un ejemplo de este comando de configuración, donde el syslog está completamente inhabilitado.

switch# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

switch(config)# hardware profile buffer info syslog-interval timer 0

switch(config)# end

switch# show running-config | include hardware.profile.buffer

hardware profile buffer info syslog-interval timer 0

switch#

Registros a recopilar para escenarios de congestión de red

Puede recopilar los registros que se muestran aquí de un switch afectado por un escenario de congestión de red para identificar una interfaz de salida congestionada, además de los comandos enumerados en este documento.

1. El resultado del comando show tech-support details.

2. El resultado del comando show tech-support usd-all.

3. El resultado del comando show tech-support ipqos all.

4. Cuando se trabaja con un switch Nexus serie 9500 con tarjetas de línea Cisco Cloud Scale insertadas, la salida del comando show system internal interface counters peak module {x}, donde {x} es el número de ranura del módulo que aloja la interfaz de salida congestionada.

Supervisión de microrráfagas

Si se produce una congestión o una sobresuscripción en intervalos muy cortos (una microrráfaga), se necesita información adicional para obtener una descripción precisa de cómo afecta la sobresuscripción al switch.

Los switches Nexus de Cisco serie 9000 equipados con Cisco Cloud Scale ASIC pueden supervisar el tráfico en busca de microrráfagas que pueden provocar una congestión temporal de la red y la pérdida de tráfico en su entorno. Para obtener más información sobre microrráfagas y cómo configurar esta función, consulte los documentos que se muestran aquí:

- Capítulo "Supervisión de microrráfaga" de la Guía de configuración de la calidad del servicio de Cisco Nexus serie 9000 NX-OS, versión 10.1(x)

- Capítulo "Supervisión de microrráfaga" de la Guía de configuración de la calidad del servicio de Cisco Nexus serie 9000 NX-OS, versión 9.3(x)

- Capítulo "Supervisión de microrráfaga" de la Guía de configuración de la calidad del servicio de Cisco Nexus serie 9000 NX-OS, versión 9.2(x)

- Capítulo "Supervisión de microrráfaga" de la Guía de configuración de la calidad del servicio de Cisco Nexus serie 9000 NX-OS, versión 7.x