Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Troubleshoot

Solución de problemas de ELAM en módulos de la serie F3 sin cables de ruptura

Solución de problemas de ELAM en módulos de la serie F3 con cables de ruptura

Introducción

Este documento describe cómo resolver problemas de reenvío de hardware en módulos de la serie F3 para switches Nexus de Cisco serie 7000.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que esté familiarizado con el sistema operativo Cisco Nexus (NX-OS) y la arquitectura básica de Nexus antes de continuar con la información que se describe en este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Switches Nexus de Cisco serie 7000 (N7K)

- Módulos Cisco N7K F3 Series (N7K-F312FQ-25, módulos 10/40 Gigabit Ethernet de 12 puertos)

- Versiones 6.2.8a y posteriores de Cisco NX-OS

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Este documento se centra principalmente en algunas de las herramientas integradas que se utilizan para la resolución de problemas de hardware cuando se ha agotado la parte de software de la tabla de reenvío o el plano de control. Una de estas herramientas es el módulo Embedded Logic Analyzer Module (ELAM), que es un circuito integrado específico de la aplicación (ASIC) que captura un solo paquete y muestra cómo aparece el paquete de ingreso en el BUS de datos (DBUS) y el BUS de resultado (RBUS) después del reenvío.

El ASIC está integrado en la canalización de reenvío y puede capturar un paquete en tiempo real sin que se produzcan interrupciones en el rendimiento ni en los recursos del plano de control. Esto ayuda a responder a preguntas como:

- ¿Llegó el paquete al motor de reenvío (FE)?

- ¿En qué puerto y VLAN se recibe el paquete?

- ¿Cómo aparece el paquete (datos de capa 2 (L2) o capa 4 (L4))?

- ¿Cómo se altera el paquete y dónde se envía?

ELAM es una potente herramienta granular y no intrusiva que utilizan habitualmente los ingenieros del Cisco Technical Assistance Center (TAC) que trabajan en plataformas de switching de hardware. Sin embargo, es importante saber que la herramienta ELAM sólo captura un paquete a la vez. Es decir, el primer paquete que se recibe después de que se activa el ELAM.

Troubleshoot

Esta sección describe cómo resolver problemas de ELAM en un módulo de la serie F3 en implementaciones que no impliquen el uso de un cable multiconector, así como las implementaciones que utilizan cables multiconectores.

Solución de problemas de ELAM en módulos de la serie F3 sin cables de ruptura

Esta es la topología que se utiliza para los ejemplos a lo largo de esta sección:

+-------------+                   +-------------+                     +------------+

|             |                   |             |                     |            |

|             |                   |             |                     |            |

|             | e3/3-4     e3/1-2 |             | e3/5           e3/7 |            |

|  N7K2       +-------------------+   N7K1      +---------------------+  N7K3      |

|             +-------------------+             | .1         L3    .3 |            |

|             |   Po1(Trunk)      |             |   192.168.13.0/24   |            |

|             |                   |             |                     |            |

+-------------+                   +-------------+                     +------------+

Vlan 10 SVI                         Vlan10 SVI

IP add 192.168.12.2/24              IP add 192.168.12.1/24

A continuación se muestran algunas notas sobre esta topología:

- Los N7Ks ejecutan NX-OS versión 6.2.8a.

- Los ping se envían desde la interfaz N7K2 VLAN 10 a una dirección IP remota de 192.168.12.1.

- El ELAM captura paquetes en el N7K1.

- Se utiliza un N7K-F312FQ-25, que es un módulo 10/40 Gigabit Ethernet de 12 puertos insertado en la ranura 3.

Antes de comenzar a resolver problemas del sistema, debe confirmar la conectividad básica:

N7K2# ping 192.168.13.3

PING 192.168.13.3 (192.168.13.3): 56 data bytes

64 bytes from 192.168.13.3: icmp_seq=0 ttl=253 time=1.513 ms

64 bytes from 192.168.13.3: icmp_seq=1 ttl=253 time=1.062 ms

64 bytes from 192.168.13.3: icmp_seq=2 ttl=253 time=0.822 ms

64 bytes from 192.168.13.3: icmp_seq=3 ttl=253 time=0.830 ms

64 bytes from 192.168.13.3: icmp_seq=4 ttl=253 time=0.845 ms

--- 192.168.13.3 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.822/1.014/1.513 ms

N7K2# show ip route 192.168.13.3

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

192.168.13.0/24, ubest/mbest: 1/0

*via 192.168.12.1, [1/0], 01:20:36, static

!--- The next command verifies the Address Resolution Protocol (ARP) for the next hop.

N7K2# show ip arp 192.168.12.1

----SNIP----

IP ARP Table

Total number of entries: 1

Address         Age       MAC Address     Interface

192.168.12.1    00:10:29  e4c7.2210.a142  Vlan10

También debe verificar el aprendizaje de la dirección de control de acceso a medios (MAC) en el motor supervisor (Sup) y en el módulo para el salto siguiente:

N7K2# show mac address-table address e4c7.2210.a142

!--- This command output shows the MAC learning on the Sup (software).

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link,

(T) - True, (F) - False

VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 10       e4c7.2210.a142    dynamic   120        F    F    Po1

Este resultado muestra el aprendizaje de MAC en el módulo/hardware; sin embargo, para conocer la interfaz, debe convertir el índice:

N7K2# show hardware mac address-table 3 address e4c7.2210.a142

FE | Valid| PI|  BD  |      MAC      | Index | Stat| SW  | Modi| Age| Tmr| GM| Sec|

|      |   |      |               |       |  ic |     | fied|Byte| Sel|   | ure|

---|------|---|------|---------------|-------|-----|-----|-----|----|----|---|----|

1    1     1   41    e4c7.2210.a142  0x00a2a   0   0x089   1    185   1    0    0

| TR| NT| RM| RMA| Cap| Fld|Always| PV | RD| NN| UC|PI_E8| VIF | SWID| SSWID|  LID  |

| AP| FY|   |    |ture|    | Learn|    |   |   |   |     |     |     |      |       |

|---|---|---|----|----|----|------|----|---|---|---|-----|-----|-----|------|-------|

0   0   0    0    0    0    0    0x00  0   0   1    0   0x000 0x000  0x000 0x00a2a

N7K2# show system  internal pixm info ltl 0x00a2a

!--- This is the index that was received in the previous output.

---SNIP---

PC_TYPE    PORT    LTL      RES_ID       LTL_FLAG      CB_FLAG      MEMB_CNT

------------------------------------------------------------------------------

Normal    Po1     0x0a2a    0x16000000   0x00000000    0x00000002   2

Member rbh rbh_cnt

Eth3/4   0x000000f0   0x04

Eth3/3   0x0000000f   0x04

---SNIP---

Ingrese estos comandos para obtener el número de Virtual Device Context (VDC) (en este ejemplo, es 3) y verifique el MAC directamente en el módulo:

N7K2# show vdc

---SNIP---

vdc_id  vdc_name  state   mac                 type        lc

------  --------  -----   ----------          ---------   ---

3       N7K2      active  e4:c7:22:10:a1:43   Ethernet    f3

module-3#attach module 3

module-3# vdc 3

!--- This data is obtained from the previous command output.

module-3# show mac address-table address e4c7.2210.a142

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, (d) - dec

Age - seconds since last seen,,+ - primary entry using vPC Peer-Link

(T) - True, (F) - False, h - hex, d - decimal

VDC = 3

FE  VLAN/BD MAC Address    Type     Age   Secure  NTFY   Ports/SWID.SSID.LID(d)

-----+------+-------------+--------+------+------+------+-----------------------

*  1    10  e4c7.2210.a142  dynamic 360        F     F    Po1

Determine el link en el canal de puerto 1 que se utiliza para reenviar el tráfico en el Sup de N7K2, así como el link que se utiliza para enviar una respuesta de N7K3 cuando el canal de puerto 1 se utiliza de N7K1 a N7K2:

N7K2# show port-channel load-balance forwarding-path interface port-channel 1 src-ip

192.168.12.2 dst-ip 192.168.13.3 module 3

Module 3: Missing params will be substituted by 0's.

Load-balance Algorithm: src-dst ip

RBH: 0xd2       Outgoing port id: Ethernet3/3

N7K1# show port-channel load-balance forwarding-path interface port-channel 1 src-ip

192.168.13.3 dst-ip 192.168.12.2 module 3

Module 3: Missing params will be substituted by 0's.

Load-balance Algorithm: src-dst ip

RBH: 0xd2       Outgoing port id: Ethernet3/1

Envíe un ping desde N7K2 (dirección IP 192.168.12.2) y capture los paquetes en N7K1 en la dirección de ingreso para confirmar que los paquetes se reenvían a N7K3 (dirección IP 192.168.13.3).

Antes de enviar el ping, debe tener conocimiento del desarrollo de hardware. Complete estos pasos para entender el diseño:

1. Conecte el módulo:

N7K1# attach module 3

Attaching to module 3 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

2. Identifique la instancia del flanker. El parpadeo es un ASIC Switch on Chip (SOC) para el módulo F3 Series. Cada flanker se asigna a dos puertos externos en el módulo (la información cambia por tipo de módulo y es específica del N7K-F312FQ-25).

Hay 12 puertos en el módulo y cada ASIC se asigna a dos puertos en el panel frontal, lo que significa que hay 6 (0-5) instancias de flanker disponibles en el módulo (el recuento de instancias es de tipo cero).
Nota: Asegúrese de que dispone de privilegios administrativos de red antes de comenzar.
A medida que captura el paquete que llega de N7K2 a través del canal de puerto 1 en N7K1, busque los puertos (e3/1 y e3/2) que se asignan a cada instancia:

module-3# show hardware internal dev-port-map

--------------------------------------------------------------

CARD_TYPE:       12 port 40G

>Front Panel ports:12

--------------------------------------------------------------

Device name             Dev role              Abbr num_inst:

--------------------------------------------------------------

> Flanker Eth Mac Driver DEV_ETHERNET_MAC       MAC_0  6

> Flanker Fwd Driver     DEV_LAYER_2_LOOKUP     L2LKP  6

!--- Check for the L2LKP number for ports 1 and 2.

> Flanker Xbar Driver    DEV_XBAR_INTF          XBAR_INTF 6

> Flanker Queue Driver   DEV_QUEUEING           QUEUE  6

> Sacramento Xbar ASIC   DEV_SWITCH_FABRIC      SWICHF 1

> Flanker L3 Driver      DEV_LAYER_3_LOOKUP     L3LKP  6

> EDC                    DEV_PHY                PHYS   2

+-----------------------------------------------------------------------+

+----------------+++FRONT PANEL PORT TO ASIC INSTANCE MAP+++------------+

+-----------------------------------------------------------------------+

FP port |  PHYS | MAC_0 | L2LKP | L3LKP | QUEUE |SWICHF

1               0       0       0       0       0

!--- The L2KLP for both ports is 0, so both belong to instance 0.

2               0       0       0       0       0

3               1       1       1       1       0

4               1       1       1       1       0

5       0       2       2       2       2       0

6       0       2       2       2       2       0

7       1       3       3       3       3       0

8       1       3       3       3       3       0

9               4       4       4       4       0

10              4       4       4       4       0

11              5       5       5       5       0

12              5       5       5       5       0

+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+

3. Seleccione la instancia, establezca el disparador y comience la captura. Sin embargo, es importante comprender que hay muchas opciones que pueden utilizarse con el disparador ELAM:

module-3# elam asic flanker instance 0

module-3(fln-elam)# layer2

module-3(fln-l2-elam)# trigger ?

dbus  Pre L2 BUS

rbus  Post L2 BUS

-----SNIP-----
Estas dos opciones son importantes si desea incluir el DBUS en la captura (el paquete que recibe el switch). Este es el paquete sin procesar que no está sujeto a una búsqueda. El RBUS muestra los resultados de la búsqueda en el hardware para un DBUS. Para obtener una ELAM y un análisis completos, debe capturar tanto el RBUS como el DBUS.

El siguiente resultado muestra los tipos de paquetes que puede capturar con la opción DBUS. En este ejemplo, se selecciona el paquete de la versión 4 del protocolo de Internet (IPv4):

module-3(fln-l2-elam)# trigger dbus ?

arp    ARP Frame Format

fc     Fc hdr Frame Format

ipv4   IPV4 Frame Format

ipv6   IPV6 Frame Format

mpls   MPLS

other  L2 hdr Frame Format

pup    PUP Frame Format

rarp   RARP Frame Format

valid  On valid packet
Estas son algunas de las opciones adicionales que puede utilizar:

module-3(fln-l2-elam)# trigger dbus ipv4 ?

egress                 Egress packets

!--- Capture packets in egress (outbound from the port).

if                     If Trigger Condition

ingress                Ingress packets

!--- Capture packets in ingress (inbound to the port).

multicast              Multicast packet

multicast-replication  Multicast replication
En este ejemplo, el identificador if se utiliza para seleccionar una condición para la captura. La mayoría de las opciones que se muestran en el siguiente resultado se basan en los encabezados L2, L3 y L4. Las direcciones IP de origen y de destino también se utilizan para la captura.

module-3(fln-l2-elam)# trigger dbus ipv4 ingress if ?

<CR>

acos                             Acos

block-capture                    Capture l2 blocks

bpdu                             Bpdu

bundle-port                      Bundle-port

ccc                              Ccc

copp                             Copp

da-type                          Da-type

de-cfi                           De cfi

destination-index                Destination-index

destination-ipv4-address         destination ipv4 address

destination-mac-address          Destination-mac-address

destination-vif                  Destination-vif

df                               df

dfst                             Dfst

dft                              Dft

disable-index-learn              Disable-index-learn

disable-new-learn                Disable-new-learn

dont-forward                     Dont-forward

dont-learn                       Dont-learn

dtag-ftag                        Dtag-ftag

dtag-ttl                         Dtag-ttl

dti-type-vpnid                   Dti type vpnid

error                            Error

erspan-kpa-valid                 Erspan kpa valid

ff                               Ff

frag                             frag

header-type                      Header type

ib-length-bundle                 Ib length bundle

ids-check-fail                   Ids-check-fail

ignore-acli                      Ignore-acli

ignore-aclo                      Ignore-aclo

ignore-qosi                      Ignore-qosi

ignore-qoso                      Ignore-qoso

inband-flow-creation-deletion    Inband-flow-creation-deletion

index-direct                     Index-direct

inner-cos                        Inner-cos

inner-de-valid                   Inner de valid

inner-drop-eligibility           Inner-drop-eligibility

ip-da-multicast                  Ip-da-multicast

ip-multicast                     Ip-multicast

ip-multicast-control             Ip-multicast-control

ipv6                             Ipv6

l2                               L2

l2-frame-type                    L2-frame-type

l2-length-check                  L2 length check

l2lu-mode                        L2lu-mode

l3-packet-length                 l3 packet length

l4-protocol                      l4 protocol

label-count                      Label count

last-ethertype                   Last-ethertype

lbl0-eos                         Lbl0 eos

lbl0-exp                         Lbl0 exp

lbl0-lbl                         Lbl0 lbl

lbl0-ttl                         Lbl0 ttl

lbl0-valid                       Lbl0 valid

lbl1-exp                         Lbl1 exp

lbl1-ttl                         Lbl1 ttl

mac-in-mac-valid                 Mac-in-mac-valid

mc                               Mc

md-acos                          Md acos

md-destination-table-index       Md destination table index

md-fwd-only                      Md fwd only

md-lif                           Md lif

md-mark-enable                   Md mark enable

md-multicast-bridge-disable      Md multicast bridge disable

md-preserve-acos                 Md preserve acos

md-qos-group-id                  Md qos group id

md-replication-packet            Md replication packet

md-router-mac                    Md router mac

md-ttl-err                       Md-ttl-err

md-version                       Md version

mf                               mf

mim-destination-mac-address      Mim-destination-mac-address

mim-source-mac-address           Mim-source-mac-address

mlh-type                         Mlh-type

no-stats                         No-stats

notify-index-learn               Notify-index-learn

notify-new-learn                 Notify-new-learn

null-label-exp                   Null label exp

null-label-ttl                   Null label ttl

null-label-valid                 Null label valid

option                           option

outer-cos                        Outer-cos

outer-drop-eligibility           Outer-drop-eligibility

ovl-mlh-bndl                     Ovl mlh bndl

ovl-ulh-bndl                     Ovl ulh bndl

ovl-ulh-bndl-1                   Ovl-ulh-bndl-1

ovl-ulh-bndl-2                   Ovl-ulh-bndl-2

packet-length                    Packet-length

packet-type                      Packet type

pdt-tag-gt-2                     Pdt-tag-gt-2

pdt-tag0                         Pdt-tag0

pdt-tag1                         Pdt-tag1

pdt-valid                        Pdt-valid

pdt-value                        Pdt-value

port-id                          Port-id

rbh                              Rbh

rdt                              Rdt

recir-shim-vxlan-src-peer-id     Recir shim vxlan src peer id

recirc-acos                      Recirc acos

recirc-bypass-ife                Recirc bypass ife

recirc-bypass-l2                 Recirc bypass l2

recirc-destination-table-index   Recirc destination table index

recirc-forward-only              Recirc forward only

recirc-l2-tunnel-encap           Recirc l2 tunnel encap

recirc-lif                       Recirc lif

recirc-ls-hash                   Recirc ls hash

recirc-mark-enable               Recirc mark enable

recirc-multicast-bridge-disable  Recirc multicast bridge disable

recirc-preserve-acos             Recirc preserve acos

recirc-preserve-ls-hash          Recirc preserve ls hash

recirc-preserve-rbh              Recirc preserve rbh

recirc-qos-group-id              Recirc qos group id

recirc-replication-packet        Recirc replication packet

recirc-router-mac                Recirc router mac

recirc-ttl-err                   Recirc ttl err

recirc-valid                     Recirc-valid

recirc-version                   Recirc version

redirect                         Redirect

repl-bypass-ife                  Repl bypass ife

repl-bypass-l2                   Repl bypass l2

repl-disable-local-bridge        Repl disable local bridge

repl-fwd-only                    Repl fwd only

repl-l2-tunnel-encap             Repl l2 tunnel encap

repl-l2-tunnel-info              Repl l2 tunnel info

repl-lif                         Repl lif

repl-mark-enable                 Repl mark enable

repl-met-lif                     Repl met lif

repl-ml3                         Repl ml3

repl-preserve-acos               Repl preserve acos

repl-preserve-rbh                Repl preserve rbh

repl-qos-group-id                Repl qos group id

repl-replication-packet          Repl replication packet

repl-router-mac                  Repl router mac

repl-ttl-err                     Repl ttl err

repl-version                     Repl version

rf                               Rf

second-inner-cos                 Second inner cos

segment-id                       Segment id

segment-id-valid                 Segment id valid

sequence-number                  Sequence-number

sg-tag                           Sg-tag

shim-valid                       Shim valid

source-index                     Source-index

source-ipv4-address              source ipv4 address

source-mac-address               Source-mac-address

source-vif                       Source-vif

status-ce-1q                     Status-ce-1q

status-is-1q                     Status-is-1q

sup-eid                          Sup-eid

tos                              tos

traceroute                       Traceroute

trig                             Any of previous elam triggered

trill-encap                      Trill-encap

ttl                              ttl

tunnel-bundle                    Tunnel bundle

tunnel-type                      Tunnel type

ulh-type                         Ulh-type

valid                            VALID

vl                               Vl

vlan                             Vlan

vn-p                             Vn p

vn-valid                         Vn-valid

vqi                              Vqi

vqi-valid                        Vqi-valid

vsl-num                          Vsl-num
Esta salida muestra la opción de activación final:

module-3# elam asic flanker instance 0

module-3(fln-elam)# layer2

module-3(fln-l2-elam)# trigger dbus ipv4 ingress if source-ipv4-address 192.168.12.2

destination-ipv4-address 192.168.13.3

module-3(fln-l2-elam)# trigger rbus ingress if trig

Nota: La configuración de RBUS generalmente no es compleja y se mantiene simple.

4. Para verificar el disparador, ingrese el comando status, inicie el proceso de captura e inicie un ping de N7K2 a N7K3 (192.168.12.1 a 192.168.13.3):

module-3(fln-l2-elam)# stat

ELAM Slot 3 instance 0: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 ingress if

source-ipv4-address 192.168.12.2 destination-ipv4-address 192.168.13.3

L2 DBUS: Configured

ELAM Slot 3 instance 0: L2 RBUS Configuration: trigger rbus ingress if trig

L2 RBUS: Configured

module-3(fln-l2-elam)# start

module-3(fln-l2-elam)# status

!--- The status shows as Armed because the process has begun.

ELAM Slot 3 instance 0: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 ingress if

source-ipv4-address 192.168.12.2 destination-ipv4-address 192.168.13.1

L2 DBUS: Armed

ELAM Slot 3 instance 0: L2 RBUS Configuration: trigger rbus ingress if trig

L2 RBUS: Armed

module-3(fln-l2-elam)#

module-3(fln-l2-elam)# status

!--- If the packet is captured, the status shows Triggered.

ELAM Slot 3 instance 0: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 ingress if

source-ipv4-address 192.168.12.2 destination-ipv4-address 192.168.13.3

L2 DBUS: Triggered

ELAM Slot 3 instance 0: L2 RBUS Configuration: trigger rbus ingress if trig

L2 RBUS: Triggered

module-3(fln-l2-elam)#

5. Si el estado muestra Triggered, verifique si tanto el RBUS como el DBUS tienen el mismo número de secuencia para confirmar que son para el mismo paquete. En este ejemplo, se utiliza 0x55, pero la columna que muestra el número de secuencia es diferente:

module-3(fln-l2-elam)# show dbus | in seq

sequence-number     : 0x6b            vl    : 0x0

!--- The sequence number is the same (0x6b).

module-3(fln-l2-elam)# show rbus | in seq

l2-rbus-trigger     : 0x1             sequence-number     : 0x6b

6. Ingrese los comandos show dbus y show rbus para verificar el DBUS y el RBUS. Busque el índice de origen en el resultado del comando DBUS y el índice de destino en el resultado del comando RBUS:

module-3(fln-l2-elam)# show dbus

cp = 0x1007db4c, buf = 0x1007db4c, end = 0x10089e9c

--------------------------------------------------------------------

Flanker Instance 00 - Capture Buffer On L2 DBUS:

Status(0x0102), TriggerWord(0x000), SampleStored(0x005),CaptureBufferPointer(0x005)

is_l2_egress: 0x0000, data_size: 0x023

[000]:   5902a000 08010000 00000000 0cc01400 00145800 00000000 01800100 00000000

00000000 00000000 003931c8 842850b9 31c88428 50c00000 01ac0000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000005 80005000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00605406 01605406 8180008f f0054608 00000000

Printing packet 0

--------------------------------------------------------------------

L2 DBUS PRS MLH IPV4

--------------------------------------------------------------------

label-count         : 0x0             mc                  : 0x0

null-label-valid    : 0x0             null-label-exp      : 0x0

null-label-ttl      : 0x0             lbl0-vld            : 0x0

lbl0-eos            : 0x0             lbl0-lbl            : 0x0

lbl0-exp            : 0x0             lbl0-ttl            : 0x0

lbl1-exp            : 0x0             lbl1-ttl            : 0x0

ipv4                : 0x0             ipv6                : 0x0

l4-protocol         : 0x1             df                  : 0x0

mf                  : 0x0             frag                : 0x0

ttl                 : 0xff            l3-packet-length    : 0x54

option              : 0x0             tos                 : 0x0

sup-eid             : 0x0             header-type         : 0x1

error               : 0x0             redirect            : 0x0

port-id             : 0x0             last-ethertype      : 0x800

l2-frame-type       : 0x0             da-type             : 0x0

packet-type         : 0x0             l2-length-check     : 0x0

ip-da-multicast     : 0x0             ip-multicast        : 0x0

ip-multicast-control: 0x0             ids-check-fail      : 0x0

traceroute          : 0x0             outer-cos           : 0x0

inner-cos           : 0x0             vqi-valid           : 0x0

vqi                 : 0x0             packet-length       : 0x66

vlan                : 0xa             destination-index   : 0x0

source-index        : 0xa2c           bundle-port         : 0x0

acos                : 0x0             outer-drop-eligibility: 0x0

inner-drop-eligibility: 0x0             sg-tag              : 0x0

rbh                 : 0x0             vsl-num             : 0x0

inband-flow-creation-deletion: 0x0             ignore-qoso         : 0x0

ignore-qosi         : 0x0             ignore-aclo         : 0x0

ignore-acli         : 0x0             index-direct        : 0x0

no-stats            : 0x0             dont-forward        : 0x0

notify-index-learn  : 0x1             notify-new-learn    : 0x1

disable-new-learn   : 0x0             disable-index-learn : 0x0

dont-learn          : 0x0             bpdu                : 0x0

ff                  : 0x0             rf                  : 0x0

ccc                 : 0x0             l2                  : 0x0

rdt                 : 0x0             dft                 : 0x0

dfst                : 0x0             status-ce-1q        : 0x0

status-is-1q        : 0x1             trill-encap         : 0x0

mim-valid           : 0x0             dtag-ttl            : 0x0

dtag-ftag           : 0x0             valid               : 0x1

erspan-kpa-valid    : 0x0             recir-shim-vxlan-src-peer-id: 0x0

vn-valid            : 0x0             source-vif          : 0x0

destination-vif     : 0x0             vn-p                : 0x0

sequence-number     : 0x6b            vl                  : 0x0

inner-de-valid      : 0x0             de-cfi              : 0x0

second-inner-cos    : 0x0             tunnel-type         : 0x0

shim-valid          : 0x0

segment-id-valid    : 0x0             copp                : 0x0

dti-type-vpnid      : 0x0             segment-id          : 0x0

ib-length-bundle    : 0x58000         mlh-type            : 0x5

ulh-type            : 0x6

source-ipv4-address: 192.168.12.2

destination-ipv4-address: 192.168.13.3

mim-destination-mac-address : 0000.0000.0000

mim-source-mac-address : 0000.0000.0000

destination-mac-address : e4c7.2210.a142

source-mac-address : e4c7.2210.a143

module-3(fln-l2-elam)# show rbus

cp = 0x100a2548, buf = 0x100a2548, end = 0x100ae898

--------------------------------------------------------------------

Flanker Instance 00 - Capture Buffer On L2 RBUS:

Status(0x0102), TriggerWord(0x000), SampleStored(0x005),CaptureBufferPointer(0x005)

is_l2_egress: 0x0000, data_size: 0x018

[000]:   0059d930 0000000c c0000000 03580000 00000000 00000000 0000001f 57b00021

fdfc0000 00000000 02000000 14001402 8b000105 00000000 68200000 00000000 00000000

00000400 00008000 005b0000 00fe0e4c 7220850a 210000a0 000000b6

Printing packet 0

--------------------------------------------------------------------

L2 RBUS INGRESS CONTENT

--------------------------------------------------------------------

pad                 : 0x16764         valid               : 0x1

l2-rbus-trigger     : 0x1             sequence-number     : 0x6b

rit-ipv4-id         : 0x0             ipv4-tunnel-encap   : 0x0

rit-mpls-rw         : 0x0             ml2-ptr             : 0x0

ml3-ptr             : 0x0             mark                : 0x0

result-cap3         : 0x0             di1-v5-delta-length : 0x0

di1-v5-delta-length-plus: 0x0             di1-v4-delta-length : 0x0

di1-v4-delta-length-plus: 0x0             di2-delta-length    : 0x0

di2-delta-length-plus: 0x0             ml2-delta-length    : 0x0

ml2-delta-length-plus: 0x0             ml3-delta-length    : 0x0

ml3-delta-length-plus: 0x0             s-vector            : 0x0

lcpu-ff-valid       : 0x0             sup-di-vqi          : 0x0

erspan-term-index-dir: 0x0             erspan-buffer-check : 0x0

l2-tunnel-decapped  : 0x0             l3-delta-length     : 0x0

rit-crc16-valid     : 0x1             rit-crc16           : 0xf57b

vntag-p             : 0x0             frr-recirc          : 0x0

ingress-lif         : 0x1             earl-proxy-vld      : 0x0

md-di-vld           : 0x0             rc                  : 0x0

segment-id-valid    : 0x0             ttl-out             : 0xfe

ttl-mid             : 0xfe            tos-out             : 0x0

tos-in              : 0x0             orig-vlan1          : 0x0

vlan1               : 0x0             source-peer-id      : 0x0

final-ignore-qoso   : 0x0             port-id             : 0x0

cr-type             : 0x1             pup-packet          : 0x0

bpdu                : 0x0             vdc                 : 0x0

traceroute          : 0x0             de                  : 0x0

cos                 : 0x0             inner-drop-eligibility: 0x0

inner-cos           : 0x0             acos                : 0x0

di-ltl-index        : 0x50            l3-multicast-di     : 0x50

source-index        : 0xa2c           vlan                : 0x0

index-direct        : 0x0             di1-valid           : 0x1

vqi                 : 0x50            di2-valid           : 0x0

v5-fpoe-idx         : 0x0             di2-fpoe-idx        : 0x0

l3-multicast-v5     : 0x0             dft                 : 0x0

dfst                : 0x0             l3-learning-ff      : 0x0

result-rbh          : 0xd0            di2-cr-type         : 0x0

result-2            : 0x1             dtag-ftag           : 0x0

dtag-ttl            : 0x20            mac-in-mac-op       : 0x0

dvif                : 0x0             result-cap1         : 0x0

result-cap2         : 0x0             erspan-term         : 0x0

erspan-decap        : 0x0             dont-learn          : 0x0

routed-frame        : 0x1             copy-cause          : 0x0

l2-copy-cause       : 0x0             l3-rit-ptr          : 0x5b

sg-tag              : 0x0             trill-nh-id         : 0x0

ttl-in              : 0xfe            fc-up               : 0x0

up-did              : 0x0             did                 : 0xe4c722

up-sid              : 0x0             sid                 : 0x10a144

shim-l2-tunnel-encap: 0x0             shim-ls-hash        : 0x8

shim-rc             : 0x0             shim-lif            : 0x1

shim-replication-pkt: 0x0             shim-router-mac     : 0x1

shim-mark-enable    : 0x0             shim-qos-group-id   : 0x0

shim-destination-table-index: 0x5b            shim-acos-preserve  : 0x0

mim-destination-mac-address : 0000.0000.0000

mim-source-mac-address : 0000.0000.0000

7. Verifique el índice de destino y el índice de origen en el motor supervisor:

N7K1# show system  internal pixm info ltl 0xa2c

PC_TYPE    PORT    LTL      RES_ID       LTL_FLAG      CB_FLAG      MEMB_CNT

------------------------------------------------------------------------------

Normal    Po1     0x0a2c    0x16000000   0x00000000    0x00000002   2

Member rbh rbh_cnt

Eth3/2   0x000000f0   0x04

Eth3/1   0x0000000f   0x04

CBL Check States: Ingress: Enabled; Egress: Enabled

VLAN| BD| BD-St              | CBL St & Direction:

--------------------------------------------------

1 | 0x15 | INCLUDE_IF_IN_BD  | FORWARDING (Both)

10 | 0x19 | INCLUDE_IF_IN_BD  | FORWARDING (Both)

Member info

------------------

Type            LTL

---------------------------------

PORT_CHANNEL   Po1

FLOOD_W_FPOE   0x8019

FLOOD_W_FPOE   0x8015

N7K1# show system  internal pixm info ltl 0x50

0x0050 is in DCE/FC pool

Member info

------------------

Type            LTL

---------------------------------

PHY_PORT      Eth3/5
Esta salida confirma que el paquete se recibió en el canal de puerto 1 (Po1) y se reenvió a través de Eth3/5.

8. Verifique la lógica de destino local (LTL) en el módulo para una programación correcta:

module-3# show system  internal pixmc info ltl-cb ltl 0xa2c

ltl |ltl_type|if_index|lc_type| vdc |v4_fpoe|v5_fpoe| base_fpoe_idx | flag

0x0a2c | 4    | Po1    |   2   |  2  | 0x00  |  0x00 |    0x0000     | 0x0

, local ports:

VDCs the entry is part of:

LTL HW programming info

.......................

----------------------------------------------------

|Index | ec |drop|span_vec|SOM|ucr_fab|

|--------------------------------------------------

|[ a2c]|   1|   0|      0|  0|      0|

|  RBH    |   VQI |   PS(INST:LPOE)

|----------------------------------

0,       40      0 :  1

1,       40      0 :  1

2,       40      0 :  1

3,       40      0 :  1

4,       44      0 : 10

5,       44      0 : 10

6,       44      0 : 10

7,       44      0 : 10

8,        0      0 :  1

9,        0      0 :  1

a,        0      0 :  1

b,        0      0 :  1

c,        0      0 : 10

d,        0      0 : 10

e,        0      0 : 10

f,        0      0 : 10

module-3# show system  internal pixmc info ltl-cb ltl 0x50

ltl |ltl_type|if_index|lc_type| vdc |v4_fpoe | v5_fpoe| base_fpoe_idx | flag

0x0050 |  5  |Eth3/5  |   2   |  2  |  0x00  |  0x00  |    0x0000     | 0x0

, local ports:

VDCs the entry is part of:

LTL HW programming info

.......................

----------------------------------------------------

|Index | ec |drop|span_vec|SOM|ucr_fab|

|--------------------------------------------------

|[  50]|   1|   0|      0|  0|      0|

|  RBH    |  VQI |       PS

|----------------------------

ALL RBH|      50 |     2  :    1

9. Capture el paquete ELAM al egreso. Para capturar el paquete, envíe una respuesta de ping desde la dirección IP192.168.13.3 a 192.168.12.2. Debe configurar la captura con la palabra clave egress en las interfaces del canal de puerto 1 (e3/1-2). Las interfaces pertenecen a la instancia 0, como se ha descrito anteriormente.

N7K1# att mo 3

Attaching to module 3 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

module-3# el asic flanker instance 0

module-3(fln-elam)# layer2

module-3(fln-l2-elam)# trigger dbus ipv4 egress if source-ipv4-address 192.168.13.3

destination-ipv4-address 192.168.12.2

module-3(fln-l2-elam)# trigger rbus egress if trig

module-3(fln-l2-elam)# status

ELAM Slot 3 instance 0: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 egress if

source-ipv4-address 192.168.13.3 destination-ipv4-address 192.168.12.2

L2 DBUS: Configured

ELAM Slot 3 instance 0: L2 RBUS Configuration: trigger rbus egress if trig

L2 RBUS: Configured

module-3(fln-l2-elam)# start

module-3(fln-l2-elam)# status

ELAM Slot 3 instance 0: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 egress if

source-ipv4-address 192.168.13.3 destination-ipv4-address 192.168.12.2

L2 DBUS: Armed

ELAM Slot 3 instance 0: L2 RBUS Configuration: trigger rbus egress if trig

L2 RBUS: Armed

module-3(fln-l2-elam)# status

ELAM Slot 3 instance 0: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 egress if

source-ipv4-address 192.168.13.3 destination-ipv4-address 192.168.12.2

L2 DBUS: Triggered

ELAM Slot 3 instance 0: L2 RBUS Configuration: trigger rbus egress if trig

L2 RBUS: Triggered

module-3(fln-l2-elam)#

module-3(fln-l2-elam)# show dbus | in seq

sequence-number     : 0x8d            vl      : 0x3

!--- The sequence number is the same.

module-3(fln-l2-elam)# show rbus | in seq

vl                  : 0x0       sequence-number     : 0x8d

module-3(fln-l2-elam)# show dbus

cp = 0x1007db4c, buf = 0x1007db4c, end = 0x10089e9c

--------------------------------------------------------------------

Flanker Instance 00 - Capture Buffer On L2 DBUS:

Status(0x0102), TriggerWord(0x000), SampleStored(0x005),CaptureBufferPointer(0x005)

is_l2_egress: 0x0000, data_size: 0x023

[000]:   48c22000 08210000 40020800 0cc01414 5800a000 00001a40 01030000 00000000

00000000 00000000 003931c8 842850f9 31c88428 50800000 02358000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00005000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00605406 81e05406 0100008f e0054600 00000000

Printing packet 0

--------------------------------------------------------------------

L2 DBUS PRS MLH IPV4

--------------------------------------------------------------------

label-count         : 0x0             mc                  : 0x0

null-label-valid    : 0x0             null-label-exp      : 0x0

null-label-ttl      : 0x0             lbl0-vld            : 0x0

lbl0-eos            : 0x0             lbl0-lbl            : 0x0

lbl0-exp            : 0x0             lbl0-ttl            : 0x0

lbl1-exp            : 0x0             lbl1-ttl            : 0x0

ipv4                : 0x0             ipv6                : 0x0

l4-protocol         : 0x1             df                  : 0x0

mf                  : 0x0             frag                : 0x0

ttl                 : 0xfe            l3-packet-length    : 0x54

option              : 0x0             tos                 : 0x0

sup-eid             : 0x0             header-type         : 0x1

error               : 0x0             redirect            : 0x0

port-id             : 0x1             last-ethertype      : 0x800

l2-frame-type       : 0x0             da-type             : 0x0

packet-type         : 0x1             l2-length-check     : 0x0

ip-da-multicast     : 0x0             ip-multicast        : 0x0

ip-multicast-control: 0x0             ids-check-fail      : 0x0

traceroute          : 0x0             outer-cos           : 0x0

inner-cos           : 0x0             vqi-valid           : 0x1

vqi                 : 0x40            packet-length       : 0x66

vlan                : 0xa             destination-index   : 0xa2c

source-index        : 0x50            bundle-port         : 0x0

acos                : 0x0             outer-drop-eligibility: 0x0

inner-drop-eligibility: 0x0             sg-tag              : 0x0

rbh                 : 0xd2            vsl-num             : 0x0

inband-flow-creation-deletion: 0x0             ignore-qoso         : 0x0

ignore-qosi         : 0x0             ignore-aclo         : 0x0

ignore-acli         : 0x0             index-direct        : 0x0

no-stats            : 0x0             dont-forward        : 0x0

notify-index-learn  : 0x1             notify-new-learn    : 0x0

disable-new-learn   : 0x0             disable-index-learn : 0x0

dont-learn          : 0x0             bpdu                : 0x0

ff                  : 0x0             rf                  : 0x1

ccc                 : 0x4             l2                  : 0x0

rdt                 : 0x0             dft                 : 0x0

dfst                : 0x0             status-ce-1q        : 0x0

status-is-1q        : 0x0             trill-encap         : 0x0

mim-valid           : 0x0             dtag-ttl            : 0x0

dtag-ftag           : 0x0             valid               : 0x1

erspan-kpa-valid    : 0x0             recir-shim-vxlan-src-peer-id: 0x0

vn-valid            : 0x0             source-vif          : 0x0

destination-vif     : 0x0             vn-p                : 0x0

sequence-number     : 0x8d            vl                  : 0x3

inner-de-valid      : 0x0             de-cfi              : 0x0

second-inner-cos    : 0x0             tunnel-type         : 0x0

shim-valid          : 0x0

segment-id-valid    : 0x0             copp                : 0x0

dti-type-vpnid      : 0x0             segment-id          : 0x0

ib-length-bundle    : 0x0             mlh-type            : 0x5

ulh-type            : 0x6

source-ipv4-address: 192.168.13.3

destination-ipv4-address: 192.168.12.2

mim-destination-mac-address : 0000.0000.0000

mim-source-mac-address : 0000.0000.0000

destination-mac-address : e4c7.2210.a143

source-mac-address : e4c7.2210.a142
Como se muestra, tanto los índices de origen como de destino son parte del DBUS (a diferencia de lo que se muestra en la captura de ingreso).

module-3(fln-l2-elam)# show rbus

cp = 0x100a2548, buf = 0x100a2548, end = 0x100ae898

--------------------------------------------------------------------

Flanker Instance 00 - Capture Buffer On L2 RBUS:

Status(0x1102), TriggerWord(0x000), SampleStored(0x008),CaptureBufferPointer(0x000)

is_l2_egress: 0x0001, data_size: 0x018

[000]:   0048ea00 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 0c000000 00000000 04014008 00005000 00000000

00000726 3910850a 1b931c88 42850800 00000000 00000000 0000008d

Printing packet 0

--------------------------------------------------------------------

L2 RBUS EGRESS CONTENT

--------------------------------------------------------------------

pad                 : 0x0             valid               : 0x1

trig                : 0x1             reserved            : 0x0

vn-tag-p            : 0x0             cbl-vlan-valid      : 0x0

vft-hop-count       : 0x0             vft-vsan            : 0x0

vft-up              : 0x0             vft-valid           : 0x0

copp                : 0x0             segment-id-valid    : 0x0

segment-id-23       : 0x0             vsl-num             : 0x0

inner-cos           : 0x0             inner-drop-eligibility: 0x0

cos                 : 0x0             drop-eligibility    : 0x0

dce-mode            : 0x0             flood-to-bd         : 0x0

pt-bit-en           : 0x1             cpu-port            : 0x0

vlan-id             : 0xa             ip-tos              : 0x0

result-rbh          : 0x1             met-ptr             : 0x2000

packet-type         : 0x1             sg-tag              : 0x0

dtag-ftag           : 0x0             vdc                 : 0x0

vn-tag-src-vif      : 0x0             vn-tag-dst-vif      : 0x0

vn-tag-l            : 0x0             dc3-tr              : 0x0

vl                  : 0x0             sequence-number     : 0x8d

destination-mac-valid: 0x0

source-mac-valid: 0x0

mim-destination-mac-address : 0000.0000.0000

destination-mac-address : e4c7.2210.a143

source-mac-address : e4c7.2210.a142

mim-source-mac-address : 0000.0000.0000
Las direcciones IP de origen y de destino son correctas, como se decodifican después de la captura de paquetes ELAM de ingreso; sin embargo, la dirección es definitivamente opuesta cuando se compara con el ELAM de ingreso, ya que se captura el tráfico de retorno.

10. Verifique la Lógica Basada en Color (CBL) para el módulo 3 del canal de puerto 1 en N7K1 para determinar si VLAN 10 reenvía el tráfico a través de él. El CBL es una lógica basada en interfaz por interfaz física, por lo que debe ingresar el número de interfaz miembro del canal de puerto 1 en N7K1, no el número de canal de puerto. En el siguiente resultado, puede ver que VLAN 10 lo reenvía como se esperaba.

El CBL se utiliza para determinar el estado de protocolo de árbol de extensión (STP) de un puerto dentro del hardware. Es posible que la interfaz muestre el reenvío cuando verifique el STP para una VLAN en el Sup, pero el módulo bloquea el tráfico.
Nota: Debe verificar el CBL individualmente para ambas interfaces miembro (e3/1 y e3/2).

module-3# show hardware internal mac  port 1 table cbl vlan

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  INGRESS                                     |

| Disabled State   | 0,2-9,11-4031,4036-4095                                   |

| Forwarding State | 1,10,4032-4035                                            |

| Blocked State    |                                                           |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  EGRESS                                      |

| Disabled State   | 0,2-9,11-4031,4036-4095                                   |

| Forwarding State | 1,10,4032-4035                                            |

| Blocked State    |                                                           |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

Nota: El comando anterior es para el canal de puerto 1 (el módulo 3 está en e3/1).

module-3# show hardware internal mac  port 2 table cbl vlan

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  INGRESS                                     |

| Disabled State   | 0,2-9,11-4031,4036-4095                                   |

| Forwarding State | 1,10,4032-4035                                            |

| Blocked State    |                                                           |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  EGRESS                                      |

| Disabled State   | 0,2-9,11-4031,4036-4095                                   |

| Forwarding State | 1,10,4032-4035                                            |

| Blocked State    |                                                           |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

Nota: De manera similar, este comando verifica el CBL para el canal de puerto 2 (e3/2).

Solución de problemas de ELAM en módulos de la serie F3 con cables de ruptura

El procedimiento ELAM para un módulo de la serie F3 cuando se conecta un cable de ruptura no difiere de los procedimientos ELAM en un puerto de módulo regular. Sin embargo, hay algunos cambios en lo que respecta a la verificación del Administrador de índices de puertos (PIXM) durante los intentos de convertir el índice al número del panel frontal, en cuyo caso las interfaces se reciben del cable de ruptura.

Esta es la topología que se utiliza para los ejemplos a lo largo de esta sección:

+------------+   BreakOut Cable     +-----------+

|            |      e3/8/1-4   te1/1|           |

|            |          +-----------+           |

|            |e3/8      |       1/2 |  4500-X   |

|  N7K3      +----------------------+           |

|            |  Po2     |       1/3 |           |

|            |          +-----------+           |

|            |          |       1/4 |           |

+------------+          +-----------+-----------+

Vlan20 SVI                        Vlan20 SVI

IP add 192.168.20.3                 IP add 192.168.20.1

Para este ejemplo, se conecta un cable multiconector a la interfaz Ethernet 3/8, que divide el puerto de 40 Gigabit en cuatro puertos de 10 Gigabit. La configuración requerida se proporciona en esta sección como referencia.

N7K3(config)# interface breakout module 3 port 8 map 10g-4x

N7K3(config)# show interface brief

---SNIP---

---------------------------------------------------------------

Ethernet      VLAN    Type Mode   Status  Reason  Speed   Port

Interface                                                 Ch #

---------------------------------------------------------------

Eth3/7        --      eth  routed up      none    40G(D)  --

Eth3/8/1      1       eth  trunk  up      none    10G(D)  2

!--- From 3/8/1 to 3/8/4.

Eth3/8/2      1       eth  trunk  up      none    10G(D)  2

Eth3/8/3      1       eth  trunk  up      none    10G(D)  2

Eth3/8/4      1       eth  trunk  up      none    10G(D)  2

En el resultado anterior, puede ver que la interfaz Ethernet 3/7 sigue siendo un puerto de 40 Gigabit; sin embargo, la interfaz Ethernet 3/8 ahora se divide en cuatro puertos de 10 gigabits, que se pueden configurar individualmente:

N7K3# show run interface e3/8/1 - 4

!Command: show running-config interface Ethernet3/8/1-4

!Time: Mon May  4 01:46:28 2015

version 6.2(8a)

interface Ethernet3/8/1

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20

no shutdown

interface Ethernet3/8/2

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 30,40

no shutdown

interface Ethernet3/8/3

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 50

no shutdown

interface Ethernet3/8/4

switchport

switchport mode trunk

no shutdown

Inicie la captura de paquetes desde la dirección IP N7K3 Switched Virtual Interface (SVI) 20 (192.168.20.3) a la dirección IP 4500 SVI 20 (192.168.20.1). El paquete se capturará en N7K3 al egreso a 4500, y la respuesta se envía de 4500 a N7K3.

Como se describe en la sección anterior, debe tener conocimiento de la instancia de flanker para aplicar el disparador. Este resultado muestra el acoplamiento del módulo 3:

N7K3# attach module 3

Attaching to module 3 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

module-3# show hardware internal dev

dev-port-map   dev-version

module-3# show hardware internal dev-port-map

--------------------------------------------------------------

CARD_TYPE:       12 port 40G

>Front Panel ports:12

--------------------------------------------------------------

Device name             Dev role              Abbr num_inst:

--------------------------------------------------------------

> Flanker Eth Mac Driver DEV_ETHERNET_MAC       MAC_0  6

> Flanker Fwd Driver     DEV_LAYER_2_LOOKUP     L2LKP  6

> Flanker Xbar Driver    DEV_XBAR_INTF          XBAR_INTF 6

> Flanker Queue Driver   DEV_QUEUEING           QUEUE  6

> Sacramento Xbar ASIC   DEV_SWITCH_FABRIC      SWICHF 1

> Flanker L3 Driver      DEV_LAYER_3_LOOKUP     L3LKP  6

> EDC                    DEV_PHY                PHYS   2

+-----------------------------------------------------------------------+

+----------------+++FRONT PANEL PORT TO ASIC INSTANCE MAP+++------------+

+-----------------------------------------------------------------------+

FP port |  PHYS | MAC_0 | L2LKP | L3LKP | QUEUE |SWICHF

1               0       0       0       0       0

2               0       0       0       0       0

3               1       1       1       1       0

4               1       1       1       1       0

5       0       2       2       2       2       0

6       0       2       2       2       2       0

7       1       3       3       3       3       0

8       1       3       3       3       3       0

!--- The port 8 L2LKP column shows a value of 3.

9               4       4       4       4       0

10              4       4       4       4       0

11              5       5       5       5       0

12              5       5       5       5       0

+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+

En este resultado, el puerto 8 está en la instancia de flanker 3. Ahora que conoce la instancia, puede colocar el disparador a través de las direcciones IP de origen y de destino. Como capturará la solicitud de ping de N7K3 a 4500, será una ELAM de salida.

module-3# elam asic flanker instance 3

module-3(fln-elam)# layer2

module-3(fln-l2-elam)# trigger dbus  ipv4 egress if source-ipv4-address 192.168.20.3

destination-ipv4-address 192.168.20.1

module-3(fln-l2-elam)# trigger  rbus egress if trig

module-3(fln-l2-elam)# status

ELAM Slot 3 instance 3: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 egress if

source-ipv4-address 192.168.20.3 destination-ipv4-address 192.168.20.1

L2 DBUS: Configured

ELAM Slot 3 instance 3: L2 RBUS Configuration: trigger rbus egress if trig

L2 RBUS: Configured

module-3(fln-l2-elam)# start

module-3(fln-l2-elam)# status

ELAM Slot 3 instance 3: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 egress if

source-ipv4-address 192.168.20.3 destination-ipv4-address 192.168.20.1

L2 DBUS: Armed

ELAM Slot 3 instance 3: L2 RBUS Configuration: trigger rbus egress if trig

L2 RBUS: Armed

El ping se inicia de N7K3 a 4500:

N7K3# ping 192.168.20.1

PING 192.168.20.1 (192.168.20.1): 56 data bytes

36 bytes from 192.168.20.3: Destination Host Unreachable

Request 0 timed out

64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=6.49 ms

64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=6.518 ms

64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=7.936 ms

64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=7.945 ms

--- 192.168.20.1 ping statistics ---

5 packets transmitted, 4 packets received, 20.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 6.49/7.222/7.945 ms

Aquí está el estado de ELAM:

module-3(fln-l2-elam)# status

ELAM Slot 3 instance 3: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 egress if

source-ipv4-address 192.168.20.3 destination-ipv4-address 192.168.20.1

L2 DBUS: Triggered

ELAM Slot 3 instance 3: L2 RBUS Configuration: trigger rbus egress if trig

L2 RBUS: Triggered

Verifique que los números de secuencia sean los mismos:

module-3(fln-l2-elam)# show dbus | in seq

sequence-number     : 0x27            vl                  : 0x3

module-3(fln-l2-elam)# show rbus | in seq

vl                  : 0x0             sequence-number     : 0x27

Los números de secuencia son los mismos. Ahora puede verificar la información de DBUS y RBUS:

module-3(fln-l2-elam)# show dbus

cp = 0x1011033c, buf = 0x1011033c, end = 0x1011c68c

--------------------------------------------------------------------

Flanker Instance 03 - Capture Buffer On L2 DBUS:

Status(0x0102), TriggerWord(0x000), SampleStored(0x004),CaptureBufferPointer(0x004)

is_l2_egress: 0x0000, data_size: 0x023

[000]:   4c1ea000 20a10000 40021040 0cc02801 04080000 00000000 08100000 00000000

00000000 00000000 003c1fc1 8732dff9 31c88428 51000000 009d8000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00005000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 0060540a 01e0540a 0080008f f0054608 00000000

Printing packet 0

--------------------------------------------------------------------

L2 DBUS PRS MLH IPV4

--------------------------------------------------------------------

label-count         : 0x0             mc                  : 0x0

null-label-valid    : 0x0             null-label-exp      : 0x0

null-label-ttl      : 0x0             lbl0-vld            : 0x0

lbl0-eos            : 0x0             lbl0-lbl            : 0x0

lbl0-exp            : 0x0             lbl0-ttl            : 0x0

lbl1-exp            : 0x0             lbl1-ttl            : 0x0

ipv4                : 0x0             ipv6                : 0x0

l4-protocol         : 0x1             df                  : 0x0

mf                  : 0x0             frag                : 0x0

ttl                 : 0xff            l3-packet-length    : 0x54

option              : 0x0             tos                 : 0x0

sup-eid             : 0x1             header-type         : 0x0

error               : 0x0             redirect            : 0x0

port-id             : 0x5             last-ethertype      : 0x800

l2-frame-type       : 0x0             da-type             : 0x0

packet-type         : 0x1             l2-length-check     : 0x0

ip-da-multicast     : 0x0             ip-multicast        : 0x0

ip-multicast-control: 0x0             ids-check-fail      : 0x0

traceroute          : 0x0             outer-cos           : 0x0

inner-cos           : 0x0             vqi-valid           : 0x1

vqi                 : 0x82            packet-length       : 0x66

vlan                : 0x14            destination-index   : 0x82

source-index        : 0x400           bundle-port         : 0x0

acos                : 0x0             outer-drop-eligibility: 0x0

inner-drop-eligibility: 0x0             sg-tag              : 0x0

rbh                 : 0x0             vsl-num             : 0x0

inband-flow-creation-deletion: 0x0             ignore-qoso         : 0x0

ignore-qosi         : 0x0             ignore-aclo         : 0x0

ignore-acli         : 0x0             index-direct        : 0x1

no-stats            : 0x0             dont-forward        : 0x0

notify-index-learn  : 0x0             notify-new-learn    : 0x0

disable-new-learn   : 0x0             disable-index-learn : 0x0

dont-learn          : 0x1             bpdu                : 0x0

ff                  : 0x0             rf                  : 0x0

ccc                 : 0x0             l2                  : 0x0

rdt                 : 0x0             dft                 : 0x0

dfst                : 0x0             status-ce-1q        : 0x0

status-is-1q        : 0x0             trill-encap         : 0x0

mim-valid           : 0x0             dtag-ttl            : 0x0

dtag-ftag           : 0x0             valid               : 0x1

erspan-kpa-valid    : 0x0             recir-shim-vxlan-src-peer-id: 0x0

vn-valid            : 0x0             source-vif          : 0x0

destination-vif     : 0x0             vn-p                : 0x0

sequence-number     : 0x27            vl                  : 0x3

inner-de-valid      : 0x0             de-cfi              : 0x0

second-inner-cos    : 0x0             tunnel-type         : 0x0

shim-valid          : 0x0

segment-id-valid    : 0x0             copp                : 0x0

dti-type-vpnid      : 0x0             segment-id          : 0x0

ib-length-bundle    : 0x0             mlh-type            : 0x5

ulh-type            : 0x6

source-ipv4-address: 192.168.20.3

destination-ipv4-address: 192.168.20.1

mim-destination-mac-address : 0000.0000.0000

mim-source-mac-address : 0000.0000.0000

destination-mac-address : f07f.061c.cb7f

source-mac-address : e4c7.2210.a144

module-3(fln-l2-elam)#

module-3(fln-l2-elam)#

module-3(fln-l2-elam)#

module-3(fln-l2-elam)# show rbus

cp = 0x10134d38, buf = 0x10134d38, end = 0x10141088

--------------------------------------------------------------------

Flanker Instance 03 - Capture Buffer On L2 RBUS:

Status(0x1102), TriggerWord(0x000), SampleStored(0x008),CaptureBufferPointer(0x000)

is_l2_egress: 0x0001, data_size: 0x018

[000]:   004c4780 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 0c001000 00000000 80028010 00009000 00000000

00000783 f830e65b fb931c88 42851000 00000000 00000000 00000027

Printing packet 0

--------------------------------------------------------------------

L2 RBUS EGRESS CONTENT

--------------------------------------------------------------------

pad                 : 0x0             valid               : 0x1

trig                : 0x1             reserved            : 0x0

vn-tag-p            : 0x1             cbl-vlan-valid      : 0x0

vft-hop-count       : 0x0             vft-vsan            : 0x0

vft-up              : 0x0             vft-valid           : 0x0

copp                : 0x0             segment-id-valid    : 0x0

segment-id-23       : 0x0             vsl-num             : 0x0

inner-cos           : 0x0             inner-drop-eligibility: 0x0

cos                 : 0x0             drop-eligibility    : 0x0

dce-mode            : 0x0             flood-to-bd         : 0x0

pt-bit-en           : 0x20            cpu-port            : 0x0

vlan-id             : 0x14            ip-tos              : 0x0

result-rbh          : 0x2             met-ptr             : 0x4000

packet-type         : 0x1             sg-tag              : 0x0

dtag-ftag           : 0x0             vdc                 : 0x0

vn-tag-src-vif      : 0x0             vn-tag-dst-vif      : 0x0

vn-tag-l            : 0x0             dc3-tr              : 0x0

vl                  : 0x0             sequence-number     : 0x27

destination-mac-valid: 0x0

source-mac-valid: 0x0

mim-destination-mac-address : 0000.0000.0000

destination-mac-address : f07f.061c.cb7f

source-mac-address : e4c7.2210.a144

mim-source-mac-address : 0000.0000.0000

Convierta los índices de destino y origen en los puertos del panel frontal para confirmar el flujo:

N7K3# show system  internal pixm info ltl 0x400

0x0400 is in SUP In-band LTL range

Esta salida muestra el índice de origen. Usted sabe que es correcto debido a los pings que vienen a N7K3 del Sup. El siguiente resultado muestra la interfaz de salida (e3/8/1), que es una de las dos interfaces en el N7K que permite VLAN 20. La otra interfaz es e3/8/4, que se bloquea en 4500 debido al STP.

N7K3# show system  internal pixm info ltl 0x82

0x0082 is in DCE/FC pool

Member info

------------------

Type            LTL

---------------------------------

PHY_PORT       Eth3/8/1

FLOOD_W_FPOE   0x8039

FLOOD_W_FPOE   0x803f

Verifique el CBL para los puertos que se han creado con el cable de ruptura en el N7K. Para verificar la CBL, debe tener los números de puerto de hardware para todos los puertos recién formados.

Nota: La interfaz e3/8 no existe en el switch. Solo aparecen los puertos recién formados.

N7K3# show  interface e3/8

^

% Incomplete command at '^' marker.

N7K3#

Debido a que el cable de ruptura se utiliza y la interfaz e3/8 no existe en el switch, el cálculo que se utiliza para obtener el número de puerto de hardware cambia. Para cualquier módulo que admita la interrupción, la numeración del puerto de hardware es diferente. Primero debe verificar si un puerto admite el desenlace:

N7K3# show int e3/7 capabilities

Ethernet3/7

Model:                 N7K-F312FQ-25

Type (SFP capable):    QSFP-40G-CR4

Speed:                 10000,40000

Duplex:                full

---SNIP---

PFC capable:           yes

Breakout capable:      yes

Como se muestra, el puerto e3/7 soporta la ruptura, lo que significa que su ancho de banda se puede dividir en cuatro puertos 10-Gigabit. Del mismo modo, otros módulos de la serie F3 que tienen puertos de 100 gigabits se pueden dividir en diez puertos cada uno con 10 gigabits o tres puertos con 40 gigabits con sobresuscripción. Esto depende del módulo.

Dado que el módulo de la serie F3 de este ejemplo tiene puertos de 40 gigabits y cada puerto puede dividirse en cuatro puertos cada uno, los números de puerto de hardware para cada puerto son 0-3, 4-7, 8-11...40-43, 44-47 en una escala basada en cero. Si tiene un cable de ruptura en un puerto para el primer ejemplo, su numeración de puerto de hardware será 0, 1, 2 y 3. Si no tiene un cable de ruptura, su numeración de puerto de hardware será 0 (1, 2 y 3 no estarán activos).

Como el puerto primario es e3/8, su número de puerto de hardware será 28 si se utiliza sin el cable de ruptura, y será 28, 29, 30 y 31 si se utiliza con el cable de ruptura. Este resultado del comando muestra los puertos de hardware activos (basados en cero):

N7K3# show system internal ifindex info mod 3

Init DB dump follows:

module_num_bitmask = 0x3ffff

Slot:3, Proc:1, breakout_factor:0, sw_card_id:0, active_cfg_ports:, broken_fp_po

rts:

Slot:3, Proc:2, breakout_factor:4, sw_card_id:155, active_cfg_ports:0,4,8,12,16,

20,24,28-32,36,40,44, broken_fp_ports:28

Lookup DB dump follows:

Slot:3, breakout_factor:4

El número de puerto de hardware del puerto dañado es 28, que ahora se divide en cuatro (28-32). Ahora puede conectar el módulo 3 y verificar la CBL en el hardware:

N7K3# attach  module  3

Attaching to module 3 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

module-3#

El módulo de la serie F3 espera que el número de puerto se formatee de acuerdo con una escala basada en uno. Por este motivo, debe introducir 29, 30, 31 y 32:

module-3# show  hardware  internal mac  port  ?

<1-96>  Port number (1-based)

!--- This is context sensitive, so it helps to say the port number is 1-based.

Esta es la configuración en ejecución para la interfaz Ethernet 3/8/1 para verificar y confirmar el estado de reenvío de VLAN:

interface Ethernet3/8/1

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20

no shutdown

module-3# show  hardware  internal mac  port 29  table  cbl vlan

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  INGRESS                                     |

| Disabled State   | 0,2-9,11-19,21-4031,4036-4095                             |

| Forwarding State | 10,20,4032-4035                                           |

| Blocked State    | 1                                                         |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  EGRESS                                      |

| Disabled State   | 0,2-9,11-19,21-4031,4036-4095                             |

| Forwarding State | 10,20,4032-4035                                           |

| Blocked State    | 1                                                         |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

Esta es la configuración en ejecución para la interfaz Ethernet 3/8/2 para verificar y confirmar el estado de reenvío de VLAN:

interface Ethernet3/8/2

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 30,40

no shutdown

module-3# show  hardware  internal mac  port 30  table  cbl vlan

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  INGRESS                                     |

| Disabled State   | 0,2-29,31-39,41-4031,4036-4095                            |

| Forwarding State | 30,40,4032-4035                                           |

| Blocked State    | 1                                                         |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  EGRESS                                      |

| Disabled State   | 0,2-29,31-39,41-4031,4036-4095                            |

| Forwarding State | 30,40,4032-4035                                           |

| Blocked State    | 1                                                         |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

Esta es la configuración en ejecución para la interfaz Ethernet 3/8/3 para verificar y confirmar el estado de reenvío de VLAN:

interface Ethernet3/8/3

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 50

no shutdown

module-3# show  hardware  internal mac  port 31  table  cbl vlan

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  INGRESS                                     |

| Disabled State   | 0,2-49,51-4031,4036-4095                                  |

| Forwarding State | 50,4032-4035                                              |

| Blocked State    | 1                                                         |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  EGRESS                                      |

| Disabled State   | 0,2-49,51-4031,4036-4095                                  |

| Forwarding State | 50,4032-4035                                              |

| Blocked State    | 1                                                         |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

Esta es la configuración en ejecución para la interfaz Ethernet 3/8/4 para verificar y confirmar el estado de reenvío de VLAN (se permiten todas las VLAN configuradas):

interface Ethernet3/8/4

switchport

switchport mode trunk

no shutdown

module-3# show  hardware  internal mac  port 32  table  cbl vlan

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  INGRESS                                     |

| Disabled State   | 0,2-9,11-19,21-29,31-39,41-49,51-59,61-669,671-4031       |

| Disabled State   | 4036-4095                                                 |

| Forwarding State | 1,20,30,40,50,60,670,4032-4035                            |

| Blocked State    | 10                                                        |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  EGRESS                                      |

| Disabled State   | 0,2-9,11-19,21-29,31-39,41-49,51-59,61-669,671-4031       |

| Disabled State   | 4036-4095                                                 |

| Forwarding State | 1,20,30,40,50,60,670,4032-4035                            |

| Blocked State    | 10                                                        |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

El CBL muestra que se reenvían las VLAN correctas.

Puede utilizar el comando show hardware internal error module <module number> para obtener el número de puerto de hardware. Este comando es útil cuando debe verificar cualquier caída interna que no aparezca en la salida del comando show interface x/y. Aquí tiene un ejemplo:

N7K2# show hardware internal errors module 3

---SNIP---

Instance:1

Cntr  Name                                          Value             Ports

----- ----                                          -----             -----

3836 igr rx pl: cbl drops                          0000000000000001  10 -

4636 igr rx pl: cbl drops                          0000000000000001  14 -

Instance:2

Cntr  Name                                          Value             Ports

----- ----                                          -----             -----

423 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000000478  18 -

455 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000000478  17 -

487 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000000478  19 -

519 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000000478  20 -

Instance:3

Cntr  Name                                          Value             Ports

----- ----                                          -----             -----

423 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000000745  26 -

455 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000000745  25 -

487 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000000745  27 -

519 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000000745  28 -

550 igr in upm: pkts rcvd, with RCODE violation   0000359810913821  30 -

551 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000425092490108  30 -

552 igr in upm: pkts with error                   0000000000176136  30 -

582 igr in upm: pkts rcvd, with RCODE violation   0000000000292641  29 -

583 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000114014  29 -

614 igr in upm: pkts rcvd, with RCODE violation   0000133362265995  31 -

615 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000146701474013  31 -

616 igr in upm: pkts with error                   0000000000157479  31 -

646 igr in upm: pkts rcvd, with RCODE violation   0000000002160959  32 -

647 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000003722562  32 -

648 igr in upm: pkts with error                   0000000000000002  32 -