Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Problema

Solución

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo modificar ciertos parámetros del sistema con comandos CLI en switches Catalyst 9000 que ejecutan Cisco® IOS-XE.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Switches Catalyst serie 9000

- Cisco IOS-XE

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Los comandos de la interfaz de línea de comandos (CLI) son una alternativa, por lo que no tiene que cambiar el valor del registro de configuración en Cisco® IOS.

Problema

Config-register es un valor de registro de software de 16 bits que está preconfigurado en la NVRAM y se puede utilizar para cambiar el comportamiento del switch a:

- Cambie el modo en que se inicia el switch (en ROMmon, NetBoot).

- Cambie las opciones mientras se inicia el switch (ignore la configuración, desactive los mensajes de inicio).

- Cambiar la velocidad de la consola (velocidad en baudios para una sesión de emulación de terminal).

En las plataformas clásicas que se ejecutan en el software Cisco IOS, el registro de configuración se establece desde el modo de configuración con el  config-register o desde ROMmon con el comando  confreg comando.  show version   permite ver la configuración actual del registro de configuración.

En los switches Catalyst 9000 que se ejecutan en Cisco IOS-XE, el  confreg estaba todavía disponible para configurar y la configuración actual aparece en  show version  también, pero el verdadero  config-register El comando era ineficaz y funcionaba mal, lo que causaba confusión.

Esto se debe a que Cisco IOS-XE no utiliza esto  config-register y proporciona comandos de CLI alternativos para gestionar el mismo.

Nota: la visualización incorrecta del valor del registro de configuración en show version El resultado se elimina de la versión 16.12.4 y 17.3.1 en adelante.

Solución

Estos son los comandos CLI equivalentes en Cisco IOS-XE que permiten al usuario realizar las mismas tareas mediante la configuración del valor config-register en Cisco IOS.

Operación

Valor de registro de configuración de Cisco IOS

CLI equivalente de Cisco IOS-XE

Arrancar normalmente

0x2102

Manual de arranque de Switch(config)#no

Arrancar en rommon

0x0,0x2120

Manual de Switch(config)#boot

Activar interrupción/Desactivar interrupción

0x2120/ valores de registro residuales

Switch(config)#[no]boot enable-break

Configuración de la velocidad de línea de consola / Baudios

0x102, 0x2101, 0x2102, 0x2142: 9600 baudios de velocidad

0x1202: velocidad de 1200 baudios

0x2120, 0x2122

0x2124: 19200 baudios de velocidad

0x2902: velocidad de 4800 baudios

0x2922: 38400 baudios de velocidad

0x3122: 57600 baudios de velocidad

0x3922: 115200 baudios de velocidad

0x3902: velocidad de 2400 baudios

Switch(config)#line console 0

Switch(config-line)#speed ?

<0-4294967295> Velocidades de transmisión y recepción

Omitir inicio

0x2142

Switch(config)#system ignore startupconfig

Ignora interrupción

0x102, 0x2101, 0x2102, 0x2122, 0x2124, 0x2142, 0x2902, 0x2922, 0x3122, 0x3902, 0x3922

Switch(config)#[no]boot manual

Switch(config)#[no]boot enable-break

Deshabilitar recuperación de contraseña

0X102

Switch(config)#system desactiva la recuperación de contraseña

Nota: Si un sistema se ejecuta en Cisco IOS-XE y no se inicia 5 veces consecutivas en menos de 25 minutos de tiempo de actividad para cada recarga, el software configura automáticamente la variable ROMmon MANUAL_BOOT="yes". En otras palabras, si un sistema no se inicia por alguna razón, se inicia automáticamente en ROMmon después de 5 intentos consecutivos.

Si ambos ignoran  config y deshabilitar la recuperación de contraseña se habilita, luego se establecen las variables ROMmon respectivas.

SWITCH_DISABLE_PASSWORD_RECOVERY=1

SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=1

Si ambas variables están configuradas, el switch avisa cuando arranca y confirma antes de la  startup-config.

Booting...

<snip>

Both ignore startup configuration and disable password are set

This will result in erasing the startup config

Do you want to Erase the config? Default: n, Answer y/n:

User response is YES, erasing the startup config

Removing FIPS Key. Disabling FIPS MODE

All TCP AO KDF Tests Pass

service password-encryption

service password-recovery noconfirm

Información Relacionada

- Asistencia técnica y descargas de Cisco