Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Determinación del hardware cuando está encendido y funcionando

Salida Uno – Switches que Ejecutan CatOS

Salida dos - switches que ejecutan el Supervisor IOS

Determinación del hardware fuera del chasis

Configuración física del motor supervisor

Salidas de show module

Determinación del número de parte

Información Relacionada

Introducción

Los switches Cisco Catalyst 6000 Series se pueden instalar con Supervisor Engines duales para proporcionar redundancia de Capa 2. Cuando las Supervisor Engines se equipan con una MSFC (Multilayer Switch Feature Card), las MSFC duales también proporcionan redundancia de Capa 3.

Este documento proporciona algunas verificaciones simples que se pueden realizar para determinar si un par de Supervisores cumplirían con los requisitos de hardware para la configuración de redundancia si se instalaran en un switch Cisco Catalyst 6000 o 6500. Este documento proporciona una breve explicación de los distintos tipos de hardware disponibles, los números de partes y la tabla con las representaciones gráficas del hardware. Al hacer clic en la imágenes de la tabla, también se proporciona una salida de ejemplo del comando show module.

Estos procedimientos se aplican a los switches Catalyst serie 6000 que ejecutan Cisco CatOS® y Cisco IOS® System Software. Para obtener más información sobre las diferencias entre CatOS y Cisco IOS System Software, refiérase a Conversión de Software del Sistema de CatOS a Cisco IOS para Catalyst 6500/6000 Switches para obtener más información.

Prerequisites

Requirements

Quienes lean este documento deben tener conocimiento de los siguientes temas:

- Introducción al funcionamiento de la redundancia de Supervisor Engine

- Redundancia MSFC

El motor supervisor, el motor de ruteo y los modelos de motor de reenvío deben ser los mismos en ambos módulos para que se admita la redundancia.

Nota: Para obtener redundancia, no es necesario que el firmware coincida.

Para saber qué tipo de módulo Supervisor está instalado en su chasis, necesita la siguiente información:

- El modelo de Supervisor Engine: hay varios modelos de motores de supervisor que se pueden utilizar en los switches Catalyst 6000 y 6500. Actualmente pueden usarse los siguientes modelos:

- Supervisor Engine I (WS-X6K-SUP1-2GE )

- Supervisor Engine IA (WS-X6K-SUP1A-2GE)

- Supervisor Engine II (WS-X6K-SUP2-2GE)

- Supervisor Engine 720 (WS-SUP720-BASE)

- El motor de reenvío utilizado: dependiendo del módulo, el Supervisor puede estar equipado con diferentes tipos de motores de reenvío. Actualmente pueden usarse los siguientes modelos:

- Tarjeta de función de política (PFC) (WS-F6K-PFC)

- PFC 2 (WS-F6K-PFC2)

- Tarjeta de función de switching de capa 2 (L2) (WS-F6020)

- Tarjeta de funciones de conmutación L2 II (WS-F6020A)

- PFC3 ( WS-F6K-PFC3A )

- El motor de ruteo utilizado: el módulo Supervisor también se puede equipar con un motor de ruteo para que su switch Catalyst 6000 o 6500 se pueda utilizar como switch de Capa 3 (L3). Actualmente pueden usarse los siguientes modelos:

- Tarjeta de función del switch de capas múltiples (MSFC) (WS-F6K-MSFC)

- Tarjeta 2 de función del switch de capas múltiples (MSFC2) (WS-F6K-MSFC2)

- Tarjeta de función 3 del switch multicapa (MSFC3)(WS-SUP720)

Para obtener más información sobre los números de pieza, consulte las secciones "Información de fondo" y "Cómo determinar el número de pieza" en el documento Cómo determinar el tipo de módulo supervisor que se instala en los switches Catalyst 6500/6000 Series.

Componentes Utilizados

Los resultados que se muestran en este documento se basan en estas versiones de hardware y software de la serie Catalyst 6000:

- Supervisor I con CatOS 8.2(1)

- Supervisor II con Cisco IOS Software Release 12.1(20)E2

- Supervisor 720 con CatOS 8.1(1)

- Supervisor 720 con Cisco IOS Software 12.2(17b)SX

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Determinación del hardware cuando está encendido y funcionando

Para saber qué hardware se está utilizando cuando el switch está encendido y funcionando, inicie sesión en el switch Catalyst y ejecute el comando show module. Dependiendo del tipo de software que esté ejecutando (CatOS o Cisco IOS Software), el resultado mostrado será similar al resultado mostrado en el Resultado Uno, o similar al mostrado en el Resultado Dos.

Cuando instala dos Supervisor Engines, el primer Supervisor Engine que se conecta se convierte en el módulo activo; el segundo Supervisor Engine entra en modo de espera. Todas las funciones administrativas y de gestión de red, como SNMP, la consola de interfaz de línea de comandos (CLI), Telnet, protocolo de árbol de extensión (STP), protocolo de descubrimiento de Cisco (CDP) y protocolo de enlace troncal de VLAN (VTP) se procesan en el motor supervisor activo. En el Supervisor Engine en espera, el puerto de la consola está inactivo, el estado del módulo se muestra como "en espera" y el estado de los puertos de link ascendente se muestra normalmente.

Salida Uno – Switches que Ejecutan CatOS

Este es el primer ejemplo de resultado.

6513-47a(enable)  show module

Mod  Slot Ports Module-Type                Model               Sub Status

--- ---- ----- -------------------------  ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor       WS-X6K-SUP2-2GE     yes ok

15  1    1     Multilayer Switch Feature  WS-F6K-MSFC2        no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor       WS-X6K-SUP2-2GE     yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature  WS-F6K-MSFC2        no  OK

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD051307ER

15                      SAD050814J3

2                       SAD0421058D

16                      SAD042106PB

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-01-64-75-eb-ce to 00-01-64-75-eb-cf 2.2    6.1(3)     6.2(2)

00-01-64-75-eb-cc to 00-01-64-75-eb-cd

00-05-5f-0f-ec-80 to 00-05-5f-0f-ec-bf

15  00-05-5e-da-ee-00 to 00-05-5e-da-ee-3f 1.2    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-01-64-f8-38-ac to 00-01-64-f8-38-ad 0.310  6.1(2)     6.3(3)

00-01-64-f8-38-ae to 00-01-64-f8-38-af

16  00-02-fd-b1-0f-00 to 00-02-fd-b1-0f-3f 1.1    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD051405TV 1.3

2   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD04110B5E 0.305

Vea el resultado resaltado en negrita. Puede ver esta información:

- WS-X6K-SUP2-2GE: Supervisor Engine II

- WS-F6K-PFC2: El módulo está equipado con un PFC 2

- WS-F6K-MSFC2: El módulo está equipado con una MSFC 2

Salida dos - switches que ejecutan el Supervisor IOS

Alternativamente, el resultado podría parecerse a este resultado:

Telix> show module

Mod   Ports Card Type                                Model             Serial No.

---   ----- ---------------------------------        ----------------  -----------

1      2  Cat 6k Supervisor 1 Enhanced QoS (Active) WS-X6K-SUP1A-2GE SAD03460665

4     48  48 port 10/100 mb RJ-45 ethernet          WS-X6248-RJ-45   SAD040201BS

Mod MAC addresses                       Hw     Fw             SW     Status

--- --------------------------------- ------ ---------     --------- -------

2  00d0.bcf0.2064 to 00d0.bcf0.2065   1.0    5.1(1)       7.1(0.9)  OK

4  0030.962d.afdc to 0030.962d.b00b   1.1    4.2(0.24)    7.1(0.9)  OK

Mod Sub-Module                     Model         Serial             Hw    Status

--- ---------------------------   ------------   ---------------   ------ ------

1 Policy Feature Card           WS-F6K-PFC      SAD03477104       1.0    OK

1 MSFC Cat6k daughterboard      WS-F6K-MSFC     SAD03470065       1.2    OK

Vea el resultado resaltado en negrita. Puede ver esta información:

- WS-X6K-SUP1A-2GE: Supervisor Engine IA

- WS-F6K-PFC: El módulo está equipado con un PFC

- WS-F6K-MSFC: El módulo está equipado con una MSFC

Determinación del hardware fuera del chasis

Si elimina los módulos del chasis, aún así es posible determinar qué tipo de hardware posee y qué número de parte se está utilizando. La siguiente tabla representa gráficamente diferentes combinaciones que cumplen los requisitos de hardware para redundancia en el switch Cisco Catalyst 6000/6500. Si hace clic en el enlace sobre la imagen, se muestra un resultado show module.

Configuración física del motor supervisor

- Sup IA con F-6020

- Sup IA con PFC

- Sup IA con PFC y MSFC

- Sup IA con PFC y MSFC2

- Sup II con PFC2 y MSFC2 enviado antes de noviembre de 2001

- Sup II con PFC2 y MSFC2 enviado después de noviembre de 2001

Salidas de show module

Sup IA con F-6020A

Console>(enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes ok

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD050404KM

2                       SAD05040EC2

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-02-7e-27-17-f6 to 00-02-7e-27-17-f7 7.0    5.3(1)     5.5(9)

00-02-7e-27-17-f4 to 00-02-7e-27-17-f5

00-d0-03-8c-9c-00 to 00-d0-03-8c-9f-ff

2   00-01-64-75-80-16 to 00-01-64-75-80-17 7.0    5.3(1)     5.5(9)

00-01-64-75-80-14 to 00-01-64-75-80-15

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L2 Switching Engine II  WS-F6020A           SAD05030WR5 2.0

2   L2 Switching Engine II  WS-F6020A           SAD05030VZH 2.0

Sup IA con PFC

Console> show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD041203B9

2                       SAD040803Z5

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-30-7b-90-f5-ba to 00-30-7b-90-f5-bb 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-30-7b-90-f5-b8 to 00-30-7b-90-f5-b9

00-d0-06-24-f0-00 to 00-d0-06-24-f3-ff

2   00-d0-d3-36-b1-a6 to 00-d0-d3-36-b1-a7 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-d0-d3-36-b1-a4 to 00-d0-d3-36-b1-a5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04120059 1.1

2   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04080DR8 1.0

Sup IA con PFC y MSFC

Console> show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes OK

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC         no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC         no  OK

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD041203B2

15                      SAD041009DF

2                       SAD040803Z1

16                      SAD0406045K

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-30-7b-90-f5-ba to 00-30-7b-90-f5-bb 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-30-7b-90-f5-b8 to 00-30-7b-90-f5-b9

00-d0-06-24-f0-00 to 00-d0-06-24-f3-ff

15  00-30-7b-90-f5-bc to 00-30-7b-90-f5-fb 1.3    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-d0-d3-36-b1-a6 to 00-d0-d3-36-b1-a7 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-d0-d3-36-b1-a4 to 00-d0-d3-36-b1-a5

16  00-d0-d3-36-b1-a8 to 00-d0-d3-36-b1-e7 1.3    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD041200V9 1.1

2   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04080DR7 1.0

Sup IA con PFC y MSFC2

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes OK

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

Mod Module-Name          Serial-Num

--- -------------------- -----------

1                        SAD0433088P

15                       SAD04360AJ8

2                        SAD05030UEW

16                       SAD05030Z4W

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-d0-d3-3d-d2-3a to 00-d0-d3-3d-d2-3b 3.2    5.3(1)     6.3(3)

00-d0-d3-3d-d2-38 to 00-d0-d3-3d-d2-39

00-30-7b-4e-64-00 to 00-30-7b-4e-67-ff

15  00-03-6b-f1-2a-40 to 00-03-6b-f1-2a-7f 1.1    12.1(8a)E5  12.1(8a)E5

2   00-02-7e-f5-c8-7e to 00-02-7e-f5-c8-7f 7.1    5.3(1)     6.2(2)

00-02-7e-f5-c8-7c to 00-02-7e-f5-c8-7d

16  00-04-dd-f1-f0-80 to 00-04-dd-f1-f0-bf 1.2    12.1(8a)E5  12.1(8a)E5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04330KWZ 1.1

2   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD050315AR 1.1

Sup II con PFC2 y MSFC2 enviado antes de noviembre de 2001

Console> show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes OK

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD051307ER

15                      SAD050814J3

2                       SAD0421058D

16                      SAD042106PB

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-01-64-75-eb-ce to 00-01-64-75-eb-cf 2.2    6.1(3)     6.2(2)

00-01-64-75-eb-cc to 00-01-64-75-eb-cd

00-05-5f-0f-ec-80 to 00-05-5f-0f-ec-bf

15  00-05-5e-da-ee-00 to 00-05-5e-da-ee-3f 1.2    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-01-64-f8-38-ac to 00-01-64-f8-38-ad 0.310  6.1(2)     6.3(3)

00-01-64-f8-38-ae to 00-01-64-f8-38-af

16  00-02-fd-b1-0f-00 to 00-02-fd-b1-0f-3f 1.1    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD051405TV 1.3

2   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD04110B5E 0.305

Sup II con PFC2 y MSFC2 enviado después de noviembre de 2001

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes ok

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  ok

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  ok

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD051307ER

15                      SAD050814J3

2                       SAD0421058D

16                      SAD042106PB

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-01-64-75-eb-ce to 00-01-64-75-eb-cf 2.2    6.1(3)     6.2(2)

00-01-64-75-eb-cc to 00-01-64-75-eb-cd

00-05-5f-0f-ec-80 to 00-05-5f-0f-ec-bf

15  00-05-5e-da-ee-00 to 00-05-5e-da-ee-3f 1.2    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-01-64-f8-38-ac to 00-01-64-f8-38-ad 0.310  6.1(2)     6.3(3)

00-01-64-f8-38-ae to 00-01-64-f8-38-af

16  00-02-fd-b1-0f-00 to 00-02-fd-b1-0f-3f 1.1    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD051405TV 1.3

2   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD04110B5E 0.305

Sup 720 con PFC3 ejecutando Cisco CatOS

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

3   3    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

5   5    2     1000BaseX Supervisor      WS-SUP720-BASE      yes ok

Mod      Module-Name               Serial-Num

---   --------------------         -----------

3                                   SAD04350CUY

5                                   SAD072704PE

Mod    MAC-Address(es)                          Hw     Fw     Sw

---     -------------------------------------- ------ -------- ------------

3       00-01-97-55-0e-70 to 00-01-97-55-0e-9f  1.1   5.4(2) 8.1(1)

5       00-0c-ce-64-1c-4e to 00-0c-ce-64-1c-4f  2.1   7.7(1) 8.1(1)

00-0c-ce-64-1c-4c to 00-0c-ce-64-1c-4f

00-0a-42-d1-75-80 to 00-0a-42-d1-79-7f

Mod  Sub-Type                 Sub-Model    Sub-Serial  Sub-Hw    Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

3  Inline Power Module      WS-F6K-VPWR                  1.0      0.0(0)

5  L3 Switching Engine III  WS-F6K-PFC3A   SAD072704UN   1.1

Sup 720 con PFC3 y MSFC3 ejecutando Cisco IOS Software

Router# show module

Mod     Ports      Card Type                                           Model             Serial No.

---       -----    --------------------------------------          ------------------     -----------

1          16       SFM-capable 16 port 1000mb GBIC                WS-X6516-GBIC         SAD050706EW

3          48       48 port 10/100 mb RJ45                         WS-X6348-RJ-45        SAD04350CUY

5           2       Supervisor Engine 720 (Active)                 WS-SUP720-BASE        SAD072905FS

Mod     MAC addresses                              Hw           Fw            Sw               Status

---    ----------------------------------        ------       ------------  ------------       -------

1      00d0.c0d4.7a7c to 00d0.c0d4.7a8b           2.0          6.1(3)         8.3(0.63)TET      Ok

3      0001.9755.0e70 to 0001.9755.0e9f           1.1          5.4(2)         8.3(0.63)TET      Ok

5      000c.ce64.2590 to 000c.ce64.2593           2.3          7.7(1)         12.2(17b)SXA      Ok

Mod     Sub-Module                 Model                     Serial       Hw       Status

---   ------------------------    ---------------          ----------     -------  -------

3      Inline Power Module         WS-F6K-PWR                               1.0       Ok

5      Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3A            SAD0727054R      1.2       Ok

5      MSFC3 Daughterboard         WS-SUP720               SAD0722004E      1.5       Ok

Mod Online Diag Status

--- -------------------

1 Pass

3 Pass

5 Pass

Determinación del número de parte

Una vez que tenga la información descrita en las secciones anteriores, puede determinar qué número de pieza coincide con el switch Catalyst.

Nota: La cantidad de memoria instalada en el Supervisor y la MSFC siempre debe verificarse por separado, ya que esto no siempre se refleja en un número de pieza diferente.

En Supervisor Engine I:

- WS-X6K-SUP1-2GE: Tarjeta de función de Supervisor Engine I, L2

- WS-X6K-SUP1A-2GE: Tarjeta de función de Supervisor Engine I, L2

- WS-X6K-SUP1A-PFC: Supervisor Engine I, PFC

- WS-X6K-SUP1A-MSFC: Supervisor Engine I, PFC, MSFC

- WS-X6K-S1A-MSFC2: Supervisor Engine I, PFC, MSFC2

En Supervisor Engine II:

- WS-X6K-S2-PFC2: Supervisor Engine II, PFC2

- WS-X6K-S2-MSFC2: Supervisor Engine II, PFC2, MSFC2

- WS-X6K-S2U-MSFC2: Supervisor Engine II con 256 MB de DRAM en el Supervisor, PFC2, 256 MB de DRAM en MSFC2

En Supervisor 720:

- WS- SUP720: Supervisor Engine 720, Fabric integrado, PFC3A, MSFC3

Nota: En ciertas circunstancias, es posible que no se muestre MSFC, MSFC2 o MSFC3 cuando utilice los comandos que se muestran en este documento. Si no ve la MSFC, MSFC2 o MSFC3 en el resultado de estos comandos, pero está seguro de que hay un motor de ruteo en el módulo Supervisor, consulte Recuperación de una MSFC Perdida del Comando show module del Supervisor Engine para obtener más información.

Información Relacionada

- Cómo funciona la redundancia interna de MSFC en switches de modo híbrido Catalyst 6000

- Cómo determinar el tipo de módulo supervisor que está instalado en los switches serie Catalyst 6500/6000

- Switches Catalyst de Cisco serie 6000 que configuran la redundancia

- Configuración de la Redundancia de RPR o RPR+ Supervisor Engine

- Guías de configuración de los switches Catalyst de Cisco serie 6000

- Referencias de Comandos de Cisco Catalyst 6000 Series Switches

- Descripción general de los switches Catalyst de Cisco serie 6000

- Guías de instalación de los switches Catalyst de Cisco serie 6000

- Soporte Técnico - Cisco Systems