Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Diagrama de la red

Tareas de configuración generales

Configuración del Ruteo InterVLAN

Problema común: La interfaz VLAN muestra down/down

Verifique la Configuración

Appendix

Configuración del Módulo Supervisor Engine

Configuración de RSM

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona información básica sobre cómo configurar el ruteo interVLAN en un switch Catalyst (en el que se ejecute el software del sistema Catalyst OS [CatOS]) usando un router interno (módulo/tarjeta capa 3 [L3]). El router interno del término hace referencia a estos módulos/tarjetas de los switches Catalyst 5500/5000 y 6500/6000:

- Tarjeta de función de switch multicapa (MSFC) en los switches Catalyst serie 6500/6000

- MSFC2 en los Catalyst 6500/6000 Series Switches

- Tarjeta de función del switch de ruta (RSFC) en los switches Catalyst de la serie 5500/5000

- Módulo de switch de ruta (RSM) en los switches Catalyst serie 5500/5000

Cualquier switch Catalyst de la serie 5500/5000 o Catalyst 6500/6000 que ejecute CatOS con una tarjeta L3 soportada podría haberse utilizado en este documento para obtener los mismos resultados.

Prerequisites

Requirements

Quienes lean este documento deben tener conocimiento de los siguientes temas:

Nota: Este documento no explica cómo configurar el ruteo interVLAN en los switches Catalyst 4500/4000 usando el módulo de servicios L3 (WS-X4232-L3). Para obtener estos detalles, consulte estos documentos:

- Sección Configuración del Módulo para el Ruteo InterVLAN de Nota de Instalación y Configuración para el Módulo de Servicios de Capa 3 Catalyst 4000

- Configuración y características generales del módulo del router para Catalyst 4000 Family (WS-X4232-L3)

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Switch Catalyst 5500 con RSM

- Módulo de motor supervisor (WS-X5530) que ejecuta el software CatOS 6.1(1)

- RSM (WS-X5302) que ejecuta Cisco IOS® Software Release 12.0(5)W5(12)

Se eliminaron las configuraciones de todos los dispositivos con los comandos clear config all y write erase para asegurar que tuvieran una configuración predeterminada.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Diagrama de la red

Nota: No conecte la estación de trabajo1 y la estación de trabajo2 a menos que se le pida que lo haga en este documento. Este documento señala un problema común que los clientes informan cuando configuran el ruteo interVLAN o interfaces VLAN múltiples en el módulo del router. Vea el problema común: La interfaz VLAN muestra la sección down/down para obtener más detalles.

Tareas de configuración generales

Esta sección proporciona un resumen de las principales tareas de configuración que se realizan en este documento:

- Configure el switch para la administración

- Creación de VLAN en el switch

- Agregar puertos a las VLAN configuradas

- Configuración del router interno para la administración

- Configuración del Ruteo InterVLAN

- Verifique la Configuración

Configuración del Ruteo InterVLAN

Complete estos pasos para configurar el ruteo interVLAN en el switch Catalyst:

1. Acceda al puerto de la consola en el motor supervisor.

Si tiene dificultades para acceder a la consola, consulte estos documentos:

- Para los Catalyst 5500/5000 Series Switches: Conexión de un Terminal al Puerto de la Consola en los Catalyst Switches.

- Para los Catalyst 6500/6000 Series Switches, sección Conexión de un Terminal de Conexión de un Terminal al Puerto de la Consola en los Catalyst Switches y sección Conexión de un Módem de Conexión de un Módem al Puerto de la Consola en los Catalyst Switches

2. Configure el switch para una administración básica.

Utilice este conjunto de comandos para configurar el switch Catalyst para la administración:

Console> enable) set system name Cat5500

!--- Configure the system name.

System name set.

Cat5500> (enable) set interface sc0 172.16.80.40 255.255.255.0

!--- Configure the IP address.

Interface sc0 IP address and netmask set.

Cat5500> (enable) set ip route 0.0.0.0 172.16.80.1

!--- Configure the default gateway.

Nota: Si desea administrar un switch que se encuentra en el otro lado de un router, debe configurar un gateway predeterminado en el switch, ya que el switch no participa en el ruteo IP y, por lo tanto, no tiene conocimiento de la topología L3 de la red. También puede usar el comando set ip route default 172.16.80.1 para configurar el gateway predeterminado, en vez de usar el comando set ip route 0.0.0.0 172.16.80.1.

3. Configure el número requerido de VLAN en el switch.

Según el Diagrama de red, debe configurar dos nuevas VLAN (VLAN 10 y VLAN 20) en el switch.

Para poder crear una nueva VLAN, el switch debe estar en modo de servidor de protocolo de enlace troncal de VLAN (VTP) o en modo transparente de VTP. Si el switch es un servidor VTP, debe definir un nombre de dominio VTP antes de agregar VLAN. Esto debe definirse independientemente del número de switches en la red (uno o varios), e independientemente de si utiliza VTP para propagar VLAN a otros switches en la red. Para obtener más información sobre VTP, consulte este documento:

- Comprensión y configuración del protocolo de troncal VLAN

La configuración VTP predeterminada en el switch es:

Cat5500> (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

1            2           server      -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

5          1023             0               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

0.0.0.0         disabled disabled 2-1000

Use el comando set vtp para configurar el nombre de dominio y el modo:

Cat5500> (enable) set vtp domain mode transparent

VTP domain  modified

!--- Set the VTP mode.

Cat5500> (enable) set vtp domain cisco

VTP domain cisco modified

!--- Set the VTP domain name.

Nota: En el ejemplo, el modo VTP se establece en transparente. De acuerdo con su red, configure el modo VTP de manera adecuada. Se eligió el modo transparente para evitar verse afectado por otros switches y evitar afectar a los otros switches del laboratorio.

4. Verifique la configuración VTP ejecutando el comando show vtp domain:

Cat5500> (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

cisco                            1            2           Transparent -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

5          1023             0               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

0.0.0.0         disabled disabled 2-1000

5. Cree VLAN en el switch.

De forma predeterminada, sólo hay una VLAN en el switch, denominada VLAN 1. La VLAN 1 también se denomina VLAN predeterminada. Todos los puertos pertenecen a esta VLAN de forma predeterminada. No es posible eliminar ni cambiar el nombre de la VLAN.

Para crear VLAN, utilice el comando set vlan:

Cat5500> (enable) set vlan

Usage: set vlan  <mod/port>

(An example of mod/port is 1/1,2/1-12,3/1-2,4/1-12)

set vlan  [name ] [type ] [state ]

[said ] [mtu ] [ring ]

[decring ]

[bridge ] [parent ]

[mode ] [stp ]

[translation ] [backupcrf <off/on>

[aremaxhop ] [stemaxhop ]

(name = 1..32 characters, state = (active, suspend)

type = (ethernet, fddi, fddinet, trcrf, trbrf)

said = 1..4294967294, mtu = 576..18190

hex_ring_number = 0x1..0xfff, decimal_ring_number = 1..4095

bridge_number = 0x1..0xf, parent = 2..1005, mode = (srt, srb)

stp = (ieee, ibm, auto), translation = 1..1005

hopcount = 1..13)

Set vlan commands:

----------------------------------------------------------------------------

set vlan                     Set vlan information

set vlan mapping             Map an 802.1Q vlan to an Ethernet vlan

set vlan                     Vlan number(s)

Cat5500> (enable) set vlan 10

!--- Create VLAN 10.

VTP advertisements transmitting temporarily stopped

and will resume after the command finishes.

Vlan 10 configuration successful

Cat5500> (enable) set vlan 20

!--- Create VLAN 20.

VTP advertisements transmitting temporarily stopped

and will resume after the command finishes.

Vlan 20 configuration successful

Cat5500> (enable) set vlan 10 4/1-12

!--- Add ports to VLAN 10.

VLAN 10 modified.

VLAN 1 modified.

VLAN  Mod/Ports

---- -----------------------

10    4/1-12

Cat5500> (enable) set vlan 20 4/13-20

!--- Add ports to VLAN 20.

VLAN 20 modified.

VLAN 1 modified.

VLAN  Mod/Ports

---- -----------------------

20    4/13-20

Cat5500> (enable) show vlan

VLAN Name                             Status    IfIndex Mod/Ports, Vlans

---- -------------------------------- --------- ------- ------------------------

1    default                          active    443     1/1-2

3/1-3

4/21-24

11/1-48

12/1-2

10   VLAN0010                         active    448     4/1-12

20   VLAN0020                         active    449     4/13-20

1002 fddi-default                     active    444

1003 token-ring-default               active    447

1004 fddinet-default                  active    445

1005 trnet-default                    active    446

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BrdgNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ ------ ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -      -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -      -    -        0      0

20   enet  100020     1500  -      -      -      -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -      -    -        0      0

1003 trcrf 101003     1500  -      -      -      -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -      -    -        0      0

1005 trbrf 101005     1500  -      -      -      ibm  -        0      0

!--- Output suppressed.

6. Configure el protocolo de árbol de extensión (STP) PortFast en los puertos que se conectan a las estaciones de trabajo o los servidores.

Ejecute el siguiente comando para habilitar la función STP PortFast:

Cat5500> (enable) set spantree portfast 4/1-20 enable

Warning: Spantree port fast start should only be enabled on ports connected to a

single host. Connecting

hubs, concentrators, switches, bridges, etc. to a fast start port can cause

temporary spanning tree loops.

Use with caution.

Spantree ports 4/1-20 fast start enabled.

Nota: Este paso es opcional, pero es una buena práctica habilitar STP PortFast en los puertos que se conectan a estaciones de trabajo o servidores regulares. Para obtener más información sobre por qué habilitar PortFast, consulte este documento:

- Uso de Portfast y otros comandos para solucionar retrasos al iniciar la conectividad de la estación de trabajo

7. Configure una interfaz VLAN en el módulo del router para cada una de las VLAN entre las cuales desea rutear el tráfico.

Acceda al módulo del router ejecutando el comando session module# , donde module# es la ranura en la que se encuentra el módulo del router. En el ejemplo, el RSM se encuentra en el slot 7, como se muestra aquí:

Cat5500> (enable) show module 7

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

7   7    1     Route Switch              WS-X5302            no  ok

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- --------------------

7                       00006591991

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

7   00-e0-1e-91-b5-08 to 00-e0-1e-91-b5-09 4.5    20.20      12.0(5)W5(12)

Cat5500> (enable) session 7

Trying Router-7...

Connected to Router-7.

Escape character is '^]'.

Router>

8. Configure la habilitación y la contraseña Telnet en el módulo del router.

De nuevo, este paso es opcional, pero la contraseña de Telnet es necesaria si intenta acceder al módulo del router directamente con Telnet y no a través de Supervisor Engine. Utilice este conjunto de comandos para configurar las contraseñas en el módulo del router:

Router> enable

Router# configure terminal

!--- Enter the global configuration mode.

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)# enable password cisco

!--- Set enable password.

Router(config)# line vty 0 4

Router(config-line)# login

Router(config-line)# password cisco

!--- Set Telnet password.

Router(config-line)# end

Router#

05:22:40: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (127.0.0.2)

Router#

9. Cree dos interfaces VLAN, asigne direcciones IP a esas interfaces VLAN y habilite el ruteo en el módulo.

Nota: Este paso es clave para configurar el ruteo interVLAN.

Nota: En el módulo del router, las interfaces VLAN son interfaces virtuales, pero se configuran como interfaces físicas.

Ejecute este conjunto de comandos desde el modo exec privilegiado:

Router# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

!--- Configure interface VLAN 1 and assign it an IP address. !--- An interface VLAN 1 is configured for management purposes only !--- so that you can establish a Telnet session or ping the switch !--- from the workstation.

Router(config)# interface vlan 1

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# ip address 172.16.80.79 255.255.255.0

Router(config-if)# exit

!--- Configure interface VLAN 10 and assign it an IP address.

Router(config)# interface vlan 10

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

Router(config-if)# exit

!--- Configure interface VLAN 20 and assign it an IP address.

Router(config)# interface vlan 20

Router(config-if)# ip address 10.10.11.1 255.255.255.0

Router(config-if)# no shutdown

Router(config)# ip routing

!--- Enable routing protocol on the module. !--- The following two commands are optional; !--- they are only used if you have multiple routers in your network. !--- Depending on your network, you may want to use a different routing protocol.

Router(config)# router rip

Router(config-router)# network 10.0.0.0

Router(config-router)# network 172.16.0.0

Router(config-router)# Ctrl-Z

Router#

07:05:17: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (127.0.0.2)

Router# write memory

!--- Save the configuration.

Building configuration...

Router#

En este punto, según el Diagrama de red, la configuración interVLAN está completa.

10. Vuelva al módulo Supervisor Engine ejecutando el comando exit en el mensaje Router#:

Router# exit

Cat5500> (enable

Problema común: La interfaz VLAN muestra down/down

Esta sección explica un problema común que los clientes encuentran cuando intentan configurar las interfaces VLAN en los módulos de router Catalyst 5500/5000 o Catalyst 6500/6000 Series (RSM, MSFC, RSFC).

Los clientes informan de que no pueden hacer ping con algunas o todas las interfaces VLAN configuradas en el módulo del router. Además, su estado no se muestra como activo/activo cuando ejecutan el comando show interface vlan vlan#. Se han asegurado de que no han configurado apagado en esas interfaces. La única interfaz VLAN que se muestra como up/up es VLAN 1.

En esta situación, si algunas o todas sus interfaces VLAN no aparecen/no, lo primero que debe verificar es si hay puertos activos en el switch para las VLAN en cuestión.

Nota importante: Una interfaz VLAN en el módulo del router sólo se activa/activa si hay al menos un puerto asignado a esa VLAN en el switch (que no sea la interfaz del router) y ese puerto está conectado. Un puerto configurado como trunk también satisface este requisito de VLAN up/up. Si no se cumple esta condición, la interfaz del router no se activa.

En la sección Diagrama de red, se le advierte que no conecte las estaciones de trabajo al switch Catalyst 5500. En este punto, si ejecuta este conjunto de comandos, se da cuenta de que sólo la interfaz VLAN 1 se muestra up/up, y las otras dos están inactivas:

Router# show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Vlan1                      172.16.80.79    YES manual up                    up

Vlan10                     10.10.10.1      YES manual down                  down

Vlan20                     10.10.11.1      YES manual down                  down

Router# show interface vlan 1

Vlan1 is up, line protocol is up

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)

Internet address is 172.16.80.79/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:02, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

!--- Output suppressed.

Router# show interface vlan 10

Vlan10 is down, line protocol is down

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)

Internet address is 10.10.10.1/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:01, output 00:25:48, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

!--- Output suppressed.

Router# show interface vlan 20

Vlan20 is down, line protocol is down

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)

Internet address is 10.10.11.1/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:01, output 00:01:04, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 2000 bits/sec, 2 packets/sec

5 minute output rate 1000 bits/sec, 2 packets/sec

!--- Output suppressed.

Router#

La interfaz VLAN 1 está activa/activa, aunque en el switch no tiene ningún puerto conectado y activo en la VLAN 1. Tiene un puerto/interfaz activo en la VLAN 1, la interfaz sc0 en el Módulo Supervisor. De forma predeterminada, la interfaz sc0 es un miembro de VLAN 1. Ejecute este comando en el switch (Supervisor Engine) para verificar la configuración de la interfaz sc0:

Cat5500> (enable) show interface

sl0: flags=51 <UP ,POINTOPOINT ,RUNNING>

slip 0.0.0.0 dest 0.0.0.0

sc0: flags=63 <UP ,BROADCAST ,RUNNING>

vlan 1 inet 172.16.80.40 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.16.80.255

Cat5500> (enable)

En este punto, conecte la estación de trabajo 1 en el puerto 4/1 y la estación de trabajo 2 en el puerto 4/13. Ejecute el comando show port 4/1 y show port 4/13 en el switch para asegurarse de que estos puertos muestren el estado como conectados:

Cat5500> (enable) show port 4/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

4/1                     connected  10         normal a-half  a-10 10/100BaseTX

!--- Output suppressed.

Cat5500> (enable) show port 4/13

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

4/13                    connected  20         normal a-full a-100 10/100BaseTX

!--- Output suppressed.

Cat5500> (enable)

Ahora, inicie sesión en el módulo del router y verifique el estado de las interfaces VLAN 10 y VLAN 20. Debería verlos como up/up. Ejecute este conjunto de comandos para verificar el estado de las interfaces VLAN en el módulo del router:

Cat5500> (enable) session 7

Trying Router-7...

Connected to Router-7.

Escape character is '^]'.

User Access Verification

Password:

!--- Enter the password; in this case, it is cisco.

Router> enable

Password:

!--- Enter the password; in this case, it is cisco.

Router# show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Vlan1                      172.16.80.79    YES manual up                    up

Vlan10                     10.10.10.1      YES manual up                    up

Vlan20                     10.10.11.1      YES manual up                    up

Router# show interface vlan 10

Vlan10 is up, line protocol is up

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)

Internet address is 10.10.10.1/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:01, output 00:46:14, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

!--- Output suppressed.

Router# show interface vlan 20

Vlan20 is up, line protocol is up

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)

Internet address is 10.10.11.1/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:56, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 2000 bits/sec, 5 packets/sec

5 minute output rate 2000 bits/sec, 2 packets/sec

!--- Output suppressed.

Router# exit

Cat5500> (enable)

Verifique la Configuración

Se pueden realizar varias pruebas de ping para verificar la configuración que se explica en este documento. En esta sección, utiliza la estación de trabajo2 para hacer ping a la estación de trabajo1, la interfaz sc0 en el switch y las interfaces VLAN en el módulo del router.

Nota: Asegúrese de haber establecido las gateways predeterminadas en sus estaciones de trabajo como interfaces VLAN en el módulo del router. Según el Diagrama de red, el gateway predeterminado en la estación de trabajo1 se establece como 10.10.1, y como 10.10.11.1 para la estación de trabajo2.

Prueba 1: Ping de Workstation2 a Workstation1

C:\> ipconfig

!--- This command is used to check the IP configuration on the !--- Windows 2000 workstation. Use the appropriate commands on the workstations !--- that you use.

Windows 2000 IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix  . :

IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.10.11.254

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Default Gateway . . . . . . . . . : 10.10.11.1

C:\> ping 10.10.10.254

Pinging 10.10.10.254 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time=10ms TTL=31

Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time<10ms TTL=31

Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time<10ms TTL=31

Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time<10ms TTL=31

Ping statistics for 10.10.10.254:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  10ms, Average =  2ms

Prueba 2: Ping de Workstation2 a la Interfaz sc0 en Supervisor Engine

C:\> ping 172.16.80.40

Pinging 172.16.80.40 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59

Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59

Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59

Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59

Ping statistics for 172.16.80.40:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms

Prueba 3: Ping de Workstation2 a Interface VLAN 1 en el Módulo del Router

C:\> ping 172.16.80.79

Pinging 172.16.80.79 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 172.16.80.79:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms

Prueba 4: Ping de Workstation2 a Interface VLAN 10 en el Módulo del Router

C:\> ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 10.10.10.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms

Prueba 5: Ping de Workstation2 a Interface VLAN 20 en el Módulo del Router

C:\> ping 10.10.11.1

Pinging 10.10.11.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 10.10.11.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms

Appendix

Configuración del Módulo Supervisor Engine

Cat5500> (enable) show config

This command shows non-default configurations only.

Use show config all to show both default and non-default configurations.

...

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

#time: Tue Apr 10 2001, 09:09:54

!

#version 6.1(1)

!

set option fddi-user-pri enabled

set password $2$lx7B$WipkVnLnbYIfrBSqD2SN9.

set enablepass $2$6/eK$I3lDb2nnP7Fc9JKF3XwRW/

set prompt Cat5500>

!

#errordetection

set errordetection portcounter enable

!

#system

set system name  Cat5500

!

#frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

#vtp

set vtp domain cisco

set vtp mode transparent

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state active stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active stp ibm

set vlan 10,20

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state active

mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

set interface sc0 1 172.16.80.40/255.255.255.0 172.16.80.255

set ip route 0.0.0.0/0.0.0.0         172.16.80.79

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

clear boot system all

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 2-port 1000BaseSX Supervisor

!

#module 2 : 4-port 10/100BaseTX Supervisor

!

#module 3 : 3-port 1000BaseX Ethernet

!

#module 4 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

set vlan 10   4/1-12

set vlan 20   4/13-20

set spantree portfast    4/1-20 enable

!

#module 5 : 2-port MM OC-3 Dual-Phy ATM

!

#module 6 empty

!

#module 7 : 1-port Route Switch

!

#module 8 empty

!

#module 9 empty

!

#module 10 empty

!

#module 11 : 48-port 10BaseT Ethernet

!

#module 12 : 2-port MM MIC FDDI

!

#module 13 empty

end

Cat5500> (enable)

Configuración de RSM

Router# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

ip cef

!

!

process-max-time 200

!

interface Vlan1

ip address 172.16.80.79 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Vlan10

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Vlan20

ip address 10.10.11.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

ip classless

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

Router#

Información Relacionada

- Configuración y características generales del módulo del router para Catalyst 4000 Family (WS-X4232-L3)

- Uso de Portfast y otros comandos para solucionar retrasos al iniciar la conectividad de la estación de trabajo

- Páginas de Soporte de Productos de LAN

- Página de Soporte de LAN Switching

- Soporte Técnico - Cisco Systems