Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Plataformas Catalyst 2900

Plataformas Catalyst 4000

Información Relacionada

Introducción

El propósito de este documento es aclarar las convenciones para nombres entre los diversos switches Catalyst 2900 y Catalyst 4000. En las tablas se proporcionan los nombres de producto, la plataforma de la cual se derivó el producto, cualquier detalle pertinente sobre el producto, la interfaz de línea de comandos (CLI) usada en el producto, el nombre de la imagen, y qué documento de configuración del software y de Troubleshooting se puede utilizar para una plataforma de switch determinada.

Consulte el enlace del producto respectivo para obtener más detalles técnicos sobre un producto en particular en estas tablas.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Plataformas Catalyst 2900

Plataformas 2900

Nombre de la plataforma

Derivado desde

Detalles

CLI utilizada

Imagen utilizada

Documentos de resolución de problemas/configuración admitida

Catalyst 2900

- WS-C2901

- WS-C2902

Catalyst 5000

- Chasis 5002

- Motor Supervisor I con enlaces ascendentes de 2100BaseTX

- 12 puertos de switch de fibra multimodo 10/100BaseTX (2901) o 100BaseFX (MMF) (2902)

SO Catalyst (CatOS)

Utiliza la imagen cat5000-sup

Pueden usarse todos los documentos acerca de la configuración y resolución de problemas de la serie 5000 de Catalyst.

Catalyst 2926

- WS-C2926T

- WS-C2926F

Catalyst 5000

- Chasis 5002

- Motor Supervisor II con 2 enlaces ascendentes 100BaseTX (2926T) o 100BaseFX MMF (2926F)

- 24 puertos de switch 10/100BaseTX

CatOS

Utiliza la imagen cat5000-sup

Pueden usarse todos los documentos acerca de la configuración y resolución de problemas de la serie 5000 de Catalyst.

Catalyst 2926G

- WS-C2926GS

- WS-C2926GL

Catalyst 5000

- Chasis 5002

- Motor Supervisor III/NetFlow Feature Card (NFFC) con 2 enlaces ascendentes 1000BaseSX (2926GS) o 1000BaseLX/LH (2926GL) fijos

- 24 puertos de switch 10/100BaseTX

CatOS

Utiliza la imagen cat5000-sup3

Pueden usarse todos los documentos acerca de la configuración y resolución de problemas de la serie 5000 de Catalyst.

Catalyst 2948G

- WS-C2948G

Catalyst 4000

- Motor supervisor l

- 48 puertos para switch 10/100BaseTX + 2 puertos para switch 1000BaseX Gigabit Interface Converter (GBIC)

CatOS

Utiliza la imagen cat4000

Pueden usarse todos los documentos acerca de la configuración y resolución de problemas de la serie 4000 de Catalyst.

Catalyst 2980G

- WS-C2980G

Catalyst 4000

- Motor supervisor l

- 80 puertos para switch 10/100BaseTX + 2 puertos para switch 1000BaseX GBIC

CatOS

Utiliza la imagen cat4000

Pueden usarse todos los documentos acerca de la configuración y resolución de problemas de la serie 4000 de Catalyst.

Catalyst 2980G-A

- WS-C2980G-A

Catalyst 4000

- Motor Supervisor I (con circuitos integrados específicos de aplicaciones y con reducción de costos [ASIC])

- 80 puertos para switch 10/100BaseTX + 2 puertos para switch 1000BaseX GBIC

CatOS

Utiliza la imagen cat4000

Pueden usarse todos los documentos acerca de la configuración y resolución de problemas de la serie 4000 de Catalyst.

Catalyst 2948G-L3

- WS-C2948G-L3

- WS-C2948GL3-DC

Catalyst 8540

- 48 interfaces con switch de Capa de interfaz de procesador Ethernet 10/100BaseTX (EPIF) + 2 de interfaz de procesador de gigabit GBIC 1000BaseX (XPIF)

Software Cisco IOS®

Utiliza la imagen cat2948g-in-mz

Pueden usarse todos los documentos acerca de la configuración y resolución de problemas de las series Catalyst 2948G-L3 y 4908G-L3.

Catalyst 2900 XL

- WS-C2912-XL

- WS-C2924M-XL

- WS-C2924-XL

- WS-C2912MF-XL

- WS-C2924M-XL

- WS-C2924M-XL-EM-DC

N/A

Switches de configuración fijos con diferentes tipos de medios disponibles (algunos switches admiten módulos de expansión para puertos adicionales).

Software Cisco IOS (capa 2 solamente)

Utiliza la imagen c2900XL

Se pueden utilizar todos los documentos de solución de problemas/configuración de Catalyst Serie 2900 XL/3500 XL.

Catalyst 2900 Long-REACH Ethernet (LRE) XL

- WS-C2912-LRE-XL

- WS-C2924-LRE-XL

Catalyst 2900XL

- 4 puertos 10/100 de detección automática fija

- 12 ó 24 puertos LRE

Software Cisco IOS (capa 2 solamente)

Utiliza imágenes especiales c2900XL

Se pueden utilizar todos los documentos de solución de problemas/configuración de Catalyst Serie 2900 XL/3500 XL.

Catalyst 2940

- 2940-8TT-S

- 2940-8TF-S

N/A

- 8 switches de configuración fijos de puerto 10/100

- 1 puerto 10/100/1000 (TT-S) o 1 puerto 100Base-FX y 1 puerto conectable de diseño pequeño (SFP) (TF-S)

Software Cisco IOS (capa 2 solamente)

Utiliza imágenes de c2940

Se pueden utilizar la documentación de Catalyst 2940, la mayoría de la documentación de Catalyst 2950 y la mayoría de los documentos de configuración/solución de problemas de la serie Catalyst 2900 XL/3500 XL.

Catalyst 2950

- WS-C2950-12

- WS-C2950-24

- WS-C2950C-24

- WS-C2950T-24

- WS-C2950G-12-EI

- WS-C2950G-24-EI

- WS-C2950G-24-EI-DC

- WS-C2950G-48-EI

- WS-C2950SX-24

- WS-C2950SX-48-SI

- WS-C2950T-48-SI

Catalyst 2955

- WS-C2955T-12

- WS-C2955C-12

- WS-C2955S-12

N/A

12, 24 o 48 switches de configuración fijos de puerto 10/100 con diferentes puertos de medios disponibles, que dependen del modelo.

Software Cisco IOS (capa 2 solamente)

Utiliza la imagen c2950 o c2955, respectivamente. Los switches Catalyst 2950 reconocen la imagen mejorada (EI) o la imagen estándar (SI), que depende del modelo. Los switches Catalyst 2955 solo ejecutan la EI.

Se pueden utilizar la documentación de Catalyst 2950 y la mayoría de los documentos de configuración/solución de problemas de la serie Catalyst 2900 XL/3500 XL.

Catalyst 2950

- LRE DE WS-C2950ST-8

- WS-C2950ST-24 LRE

- WS-C2950ST-24 LRE 997 (DC)

Catalyst 2950

- 8 o 24 puertos LRE

- 2 puertos 10/100/1000 y 2 ranuras de módulos SFP

Software Cisco IOS (capa 2 solamente)

Utiliza la imagen c2950lre

Pueden usarse los documentos de configuración/solución de problemas de Catalyst 2950.

Catalyst 2970

- WS-C2970G-24T

- WS-C2970G-24TS

N/A

- 24 puertos 10/100/1000 (24-T)

- 24 puertos 10/100/1000 con 4 SFP (24-TS)

Software Cisco IOS (capa 2 solamente)

Utiliza la imagen c2970

Se pueden utilizar la documentación de Catalyst 2970, la mayoría de la documentación de Catalyst 2940/2950 y los documentos de configuración/solución de problemas de la serie Catalyst 2900 XL/3500 XL.

Plataformas Catalyst 4000

4000 plataformas

Nombre de la plataforma

Derivado desde

Detalles

CLI utilizada

Imagen utilizada

Documentos de resolución de problemas/configuración admitida

Catalyst 4000

- Chasis de Catalyst 4000 con 3 ranuras WS-C4003

N/A

Admite el motor Supervisor I (WS-X4012) solamente

CatOS

Utiliza la imagen cat4000, la imagen cat4000.x-y-z o la imagen cat4000-k8.x.y.z (usa cat4000-cv para la imagen CiscoView)

Se pueden utilizar casi todos los documentos de resolución de problemas y configuración de CatOS (Catalyst 4k/5k/6k).

Catalyst 4000

- Chasis de Catalyst 4000 con 6 ranuras WS-C4006

N/A

Admite el Motor Supervisor II (WS-X4013)

- CatOS solo en el motor Supervisor II

Utiliza imágenes CatOS: cat4000.x-y-z o cat4000-k8.x.y.z (usa cat4000-cv para la imagen CiscoView)

Se pueden utilizar casi todos los documentos de resolución de problemas y configuración de CatOS (Catalyst 4k/5k/6k).

Admite el motor Supervisor II-Plus (WS-4013+), el motor Supervisor III (WS-X4014), el motor Supervisor IV (WS-X4515) y el motor Supervisor V (WS-X4516).

- Únicamente el software Cisco IOS en los motores Supervisor II-Plus, III, IV y V

Usa las imágenes de Cisco IOS: cat4000-is-mz o cat4000-i9s-mz (conjunto de funciones L3 básicas) o cat4000-i5s (conjunto de funciones L3 mejoradas), cat4500, que depende de la versión de software y el motor Supervisor

Se pueden utilizar casi todos los documentos de resolución de problemas y configuración de Cisco IOS (Catalyst 4k/6k).

Catalyst 4500

- Chasis de Catalyst 4500 con 3 ranuras WS-C4503

N/A

Admite el Motor Supervisor II (WS-X4013)

- CatOS solo en el motor Supervisor II

Utiliza imágenes CatOS: cat4000.x-y-z o cat4000-k8.x.y.z (usa cat4000-cv para la imagen CiscoView)

Se pueden utilizar casi todos los documentos de resolución de problemas y configuración de CatOS (Catalyst 4k/5k/6k).

Admite el motor Supervisor II-Plus (WS-4013+), el motor Supervisor II-Plus-10GE (WS-X4013+10 GE), el motor Supervisor II-Plus-TS (WS-X4013+TS), el motor Supervisor III (WS-X4014), el motor Supervisor IV (WS-X4515), el motor Supervisor V (WS-X4516) y el motor Supervisor V-10GE (WS-X4516-10GE)

- Únicamente el software Cisco IOS en los motores Supervisor II-Plus-10GE, II-Plus-TS, III, IV, V y V-10GE

Usa las imágenes de Cisco IOS: cat4000-is-mz o cat4000-i9s-mz (conjunto de funciones L3 básicas) o cat4000-i5s (conjunto de funciones L3 mejoradas), cat4500, que depende de la versión de software y el motor Supervisor

Se pueden utilizar casi todos los documentos de resolución de problemas y configuración de Cisco IOS (Catalyst 4k/6k).

Catalyst 4500

- Chasis de Catalyst 4500 con 6 ranuras WS-C4503

N/A

Admite el Motor Supervisor II (WS-X4013)

- CatOS solo en el motor Supervisor II

Utiliza imágenes CatOS: cat4000.x-y-z o cat4000-k8.x.y.z (usa cat4000-cv para la imagen CiscoView)

Se pueden utilizar casi todos los documentos de resolución de problemas y configuración de CatOS (Catalyst 4k/5k/6k).

Admite el motor Supervisor II-Plus (WS-4013+), el motor Supervisor II-Plus-10GE (WS-X4013+10GE), el motor Supervisor III (WS-X4014), el motor Supervisor IV (WS-X4515), el motor Supervisor V (WS-X4516) y el motor Supervisor V-10GE (WS-X4516-10GE)

- Software Cisco IOS únicamente en los motores Supervisor II-Plus, II-Plus-10GE, III, IV, V y V-10GE

Usa las imágenes de Cisco IOS: cat4000-is-mz o cat4000-i9s-mz (conjunto de funciones L3 básicas) o cat4000-i5s (conjunto de funciones L3 mejoradas), cat4500, que depende de la versión de software y el motor Supervisor

Se pueden utilizar casi todos los documentos de resolución de problemas y configuración de Cisco IOS (Catalyst 4k/6k).

Catalyst 4500

- Chasis de Catalyst 4500 con 7 ranuras WS-4507

N/A

Admite el motor Supervisor II-Plus (WS-4013+), el motor Supervisor II-Plus-10GE (WS-X4013+10GE), el motor Supervisor IV (WS-X4515), el motor Supervisor V (WS-X4516) y el motor Supervisor V-10GE (WS-X4516-10GE) con redundancia de motor Supervisor.

- Software Cisco IOS únicamente en los motores Supervisor II-Plus, II-Plus-10GE, IV, V y V-10GE

Usa las imágenes de Cisco IOS: cat4000-is-mz, cat4000-i9s-mz (conjunto de funciones L3 básicas) o cat4000-i5s (conjunto de funciones L3 mejoradas), cat4500, que depende de la versión de software y el motor Supervisor

Se pueden utilizar casi todos los documentos de resolución de problemas y configuración de Cisco IOS (Catalyst 4k/6k).

Catalyst 4500

- Chasis de Catalyst 4500 con 10 ranuras WS-4510R

N/A

Admite el motor Supervisor V (WS-X4516) y el motor Supervisor V-10GE (WS-X4516-10GE) con redundancia de motor Supervisor.

- Únicamente el software Cisco IOS en los motores Supervisor V y V-10GE

Usa las imágenes de Cisco IOS: cat4000-is-mz, cat4000-i9s-mz (conjunto de funciones L3 básicas) o cat4000-i5s (conjunto de funciones L3 mejoradas), cat4500, que depende de la versión de software y el motor Supervisor

Se pueden utilizar casi todos los documentos de resolución de problemas y configuración de Cisco IOS (Catalyst 4k/6k).

Catalyst 4912G

- WS-C4912G

Catalyst 4000

Motor Supervisor I + 12 puertos de switch 1000BaseX GBIC

CatOS

Utiliza la imagen cat4000

Se pueden utilizar casi todos los documentos de resolución de problemas y configuración de CatOS (Catalyst 4k/5k/6k).

Catalyst 4908G-L3

- WS-C4908G-L3

Catalyst 8540

- 8 interfaces con switch de Capa 3 1000BaseX GBIC (XPIF)

Cisco IOS Software

Utiliza la imagen cat2948g-in-mz

Pueden usarse todos los documentos acerca de la configuración y resolución de problemas de las series Catalyst 2948G-L3 y 4908G-L3.

Catalyst 4840G

- WS-C4840G

Catalyst 6000 + Tarjeta de funciones de switch multicapa de 6k (MSFC2)

- 40 interfaces con switch de Capa 3 10/100BaseTX + 2 interfaces con switch de Capa 3 1000BaseX GBIC para el balanceo de carga del servidor (SLB)

Cisco IOS Software

Utiliza la imagen cat4840g-i-mz

Pueden usarse todos los documentos acerca de la configuración y resolución de problemas de las series Catalyst 2948G-L3 y 4908G-L3.

Catalyst 4900

- WS-C4948

- WS-C4948-10GE

Catalyst 4500

- 48 fibras ópticas 10/100/1000BASE-T con 4 fibras ópticas 1000BASE-X SFP alternativas

- 48 puertos Ethernet de 10 gigabits 10/100/1000BASE-T con 2 puertos Ethernet de 10 gigabits (fibras ópticas X2).

Cisco IOS Software

Utiliza la imagen cat4500

Se pueden utilizar casi todos los documentos de resolución de problemas y configuración de Cisco IOS (Catalyst 4k/6k).

Módulo de servicios de capa 3 Catalyst 4000

- WS-X4232-L3

Catalyst 8540

- La estructura del switch es la misma que la de Catalyst 2948G-L3/4908G-L3

- 2 interfaces conmutadas de capa 3 interna 1000BaseSX Gigabit Ethernet (XPIF) conectadas a 2 puertos de switch de capa 2 interna 1000BaseSX.

- 2 interfaces externas con switch de Capa 3 1000BaseX GBIC (XPIF)

- 32 puertos de switch 10/100BaseTX

- Software de Cisco IOS (interfaces de 4 gigabits)

- CatO (2 puertos internos 1000BaseX + 32 puertos 10/100)

- Utiliza la imagen cat4232-in-mz

- Utiliza la imagen cat4000

La configuración es la misma que la de los otros módulos de la Capa 3 y la resolución de problemas es la misma que la del switch Catalyst 2948G-L3.

Precaución: Catalyst 4500 Series Supervisor Engines I y II puede ejecutar solamente Catalyst OS Software y no se puede convertir para ejecutarse con Cisco IOS Software.

Precaución: Catalyst 4500 Series Supervisor Engines II+, II+10GE, II+TS, III, IV, V y V-10GE puede ejecutarse solamente con Cisco IOS Software y no puede convertirse para ejecutarse con Catalyst OS Software.

Información Relacionada

- Productos y servicios: switches de Cisco

- Páginas de Soporte de Productos de LAN

- Página de Soporte de LAN Switching

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems