Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Productos Relacionados

Convenciones

Antecedentes

Administración del archivo vlan.dat

Durante el arranque del switch

Nombre de archivo y ubicación

Visualización de la Información de VLAN

Restablecer la información de VLAN a los valores predeterminados

Recuperación del archivo vlan.dat

Copia de seguridad y restauración del archivo vlan.dat

Archivando vlan.dat mediante la administración de archiving

Redundancia e información de VLAN

Información Relacionada

Introducción

Los switches Catalyst de Cisco que ejecutan las versiones del software Cisco IOS® mantienen la información de VLAN en un archivo especial denominado vlan.dat. Este documento explica el propósito de este archivo y las maneras de administrarlo.

Prerequisites

Requirements

Cisco le recomienda que tenga conocimiento acerca de este tema:

- Entender cómo funcionan los switches Cisco Catalyst

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Switch Cisco Catalyst 6500 que ejecuta Cisco IOS Software Release 12.1(26)E1

- Switch Cisco Catalyst 2950 que ejecuta Cisco IOS Software Release 12.1(22)EA9

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Productos Relacionados

Este documento también puede utilizarse con estas versiones de software y hardware:

- Switches Catalyst de Cisco serie 6000, 4500, 4000 que ejecutan Cisco IOS

- Switches Catalyst de Cisco series 3750, 3750E, 3560, 3560E, 3550, 2970, 2960, 2955, 2950 y 2940

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Antecedentes

Los cambios de configuración de VLAN o VTP en CatOS se escriben en NVRAM inmediatamente después de que se realice un cambio. Por el contrario, el software Cisco IOS no guarda los cambios de configuración en la NVRAM a menos que ejecute el comando copy run start.

Los sistemas de servidores y clientes VTP requieren que las actualizaciones de VTP de otros servidores VTP se guarden inmediatamente en la NVRAM, sin intervención del usuario. Los requisitos de actualización de VTP se cumplen por la operación predeterminada de CatOS, pero el modelo de actualización de Cisco IOS Software requiere una operación de actualización alternativa. Para ello, se introdujo una base de datos de VLAN en el software Cisco IOS para los switches Catalyst como método para guardar inmediatamente las actualizaciones de VTP para los clientes y servidores VTP. Esta base de datos de VLAN está en la forma de un archivo independiente en NVRAM llamado el archivo vlan.dat.

Administración del archivo vlan.dat

Durante el arranque del switch

Durante el arranque, el switch compara el contenido en el archivo vlan.dat y la configuración en startup-config para determinar si debe utilizar la configuración en vlan.dat o startup-config. Cuando guarda el modo VTP, el nombre de dominio y las configuraciones VLAN en el archivo de configuración de inicio del switch y reinicia el switch, las configuraciones VTP y VLAN se seleccionan según estas condiciones:

- Si tanto la base de datos de VLAN como el archivo de configuración muestran el modo VTP como transparente y los nombres de dominio VTP coinciden, se ignora la base de datos de VLAN. Se utilizan las configuraciones VTP y VLAN en el archivo de configuración de inicio. El número de revisión de la base de datos de VLAN permanece inalterado en la base de datos de VLAN.

- Si el modo VTP de inicio es el modo de servidor, o el modo VTP de inicio o los nombres de dominio no coinciden con la base de datos de VLAN, el modo VTP y la configuración de VLAN para las primeras 1005 VLAN se seleccionan mediante información de base de datos de VLAN, como el archivo vlan.dat. Las VLAN superiores a 1005 se configuran desde el archivo de configuración del switch.

Si no hay un archivo vlan.dat o si no se puede leer vlan.dat, el switch se inicia con estas características:

Atributo

Valores predeterminados

Modo VTP

Servidor

Nombre de Dominio de VTP

(sin nombre / vacío)

VLAN

1, 1002-1005

Nombre de archivo y ubicación

De forma predeterminada, el nombre del archivo de base de datos de VLAN es vlan.dat.

Puede utilizar el comando vtp file <filename> para cambiar el nombre del archivo. No puede utilizar el comando vtp file para cargar una nueva base de datos. Sólo se puede utilizar para cambiar el nombre del archivo en el que se almacena la base de datos existente.

Este ejemplo muestra cómo especificar el archivo del sistema de archivos IFS donde se almacena la configuración VTP:

Switch(config)#vtp file vtpconfig

Setting device to store VLAN database at filename vtpconfig.

Switch(config)#

El switch puede acceder a vlan.dat almacenado en NVRAM solamente. El archivo vlan.dat se puede copiar desde su ubicación para realizar copias de seguridad. El nombre de la ubicación de la memoria donde se almacena el archivo vlan.dat varía de un dispositivo a otro. Consulte la documentación del producto correspondiente antes de ejecutar el comando copy.

En Cisco Catalyst 6500/6000 Series Switches, es const_nvram:. De manera similar para Catalyst 4500/4000 Switches, es cat4000_flash:. En Cisco Catalyst 29xx Series y Cisco Catalyst 35xx, 3750 Series, se denomina flash:.

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1 -rwx 856 <no date> vlan.dat

129004 bytes total (128148 bytes free)

Visualización de la Información de VLAN

Para mostrar todas las configuraciones de VLAN, el ID de VLAN, el nombre, etc., que se almacenan en el archivo vlan.dat binario, debe ejecutar el comando show vlan.

Para mostrar la información, el modo, el dominio, etc. de VTP, se debe utilizar el comando show vtp status.

Cuando el switch se encuentra en modo servidor/cliente VTP, no se muestra la información de VLAN y de VTP en las salidas del comando show running-config. Éste es el comportamiento normal del switch.

Switch#show run | include vlan

vlan internal allocation policy ascending

Switch#

Switch#show run | include vtp

Switch#

Los switches que se encuentran en modo VTP transparente muestran las configuraciones de VLAN y VTP en las salidas del comando show running-config, ya que esta información también está almacenada en el archivo de texto de la configuración.

Switch#show run | include vlan

vlan internal allocation policy ascending

vlan 1

tb-vlan1 1002

tb-vlan2 1003

vlan 20-21,50-51

vlan 1002

tb-vlan1 1

tb-vlan2 1003

vlan 1003

tb-vlan1 1

tb-vlan2 1002

vlan 1004

vlan 1005

Switch#show run | include vtp

vtp domain cisco

vtp mode transparent

Restablecer la información de VLAN a los valores predeterminados

Complete este procedimiento para restablecer la configuración de VLAN en un switch Cisco Catalyst que ejecute el software Cisco IOS.

En este ejemplo, un switch Cisco Catalyst 6500 se encuentra en modo cliente VTP. Para restablecer la información de VLAN, debe quitar el archivo vlan.dat y recargar el switch.

1. Ejecute los comandos show vtp status y show vlan para determinar la información de VTP/VLAN original.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 12

VTP Operating Mode              : Client

VTP Domain Name                 : Cisco123

VTP Pruning Mode                : Enabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xDF 0xCE 0x47 0x0B 0xD0 0x3F 0xEA 0x18

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

5    VLAN0005                         active    Fa3/1

10   VLAN0010                         active    Fa3/5

20   Management_Vlan                  active    Fa3/7, Fa3/9, Fa3/24

30   SW-3_PCs_Vlan                    active

40   SW-1_PCs_Vlan                    active

50   IP_Phone_Voice_Vlan              active

60   Guest_Fail_Vlan                  active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

5    enet  100005     1500  -      -      -        -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

!--- Rest of the output elided

2. Verifique el estado del archivo vlan.dat.

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-         976                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (128028 bytes free)

Cat6K-IOS#

Nota: La ubicación de la memoria donde se almacena el archivo vlan.dat varía de un dispositivo a otro. Consulte la sección Nombre de archivo y Ubicación de este documento para obtener más información.

3. Quite el archivo vlan.dat de NVRAM.

Nota: Antes de eliminar el archivo de NVRAM, se recomienda realizar una copia de seguridad del archivo. Vea la sección Copia de Seguridad y Restauración del Archivo vlan.dat para ver el procedimiento.

Cat6K-IOS#delete const_nvram:vlan.dat

Delete filename [vlan.dat]?

Delete const_nvram:vlan.dat? [confirm]

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

Tenga en cuenta que el tamaño del archivo vlan.dat es cero (0).

4. Recargue el switch.

Cat6K-IOS#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Rest of the output no displayed.

5. Después de que el switch se inicie, verifique si la información de VLAN está establecida en valores predeterminados. Para obtener información sobre los valores predeterminados, vea la tabla de la sección Durante el inicio del switch.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 5

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47 0xBD

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0

1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

Remote SPAN VLANs

------------------------------------------------------------------------------

Primary Secondary Type              Ports

------- --------- ----------------- ------------------------------------------

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

En este punto, el cambio de configuración de VLAN VTP se puede activar de dos maneras:

- Configuración del usuario en el dispositivo (CLI/SNMP)

- Actualización de VTP de otros dispositivos en el mismo dominio VTP

Esto significa que incluso si el switch estaba originalmente en modo cliente, simplemente aplicar otra configuración guardada no lo devuelve al modo cliente. Para devolver el switch al modo cliente, el administrador de red necesita configurar manualmente el sistema con el comando vtp mode client en el modo de configuración global.

Recuperación del archivo vlan.dat

Si el archivo vlan.dat se elimina accidentalmente y el switch se recarga, se pierden todas las VLAN que estuvieran disponibles en el switch. Hasta que se recargue el switch, la información de VLAN está presente en el switch.

Completar estos pasos para recuperar el archivo vlan.dat:

1. Ejecute el comando show vlan para confirmar la disponibilidad de la información de VLAN.

Switch#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Gi0/1

Gi0/2

10   VLAN0010                         active

11   VLAN0011                         active

20   VLAN0020                         active

21   VLAN0021                         active

30   VLAN0030                         active

31   VLAN0031                         active

40   VLAN0040                         active

41   VLAN0041                         active

50   Vlan50                           active

100  100thVLAN                        active

2. Si el switch está en el servidor VTP o en el modo transparente, haga cualquier modificación en la base de datos de VLAN.

Las modificaciones en la base de datos de VLAN pueden ser cualquiera de estas:

- Crear cualquier VLAN.

- Remover cualquier VLAN.

- Modifique los atributos de cualquier VLAN existente.

Si el switch está en el modo Cliente de VTP, haga modificaciones en la base de datos de VLAN en cualquier servidor VTP del mismo dominio.

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 50

Switch(config-vlan)#name 50thVLAN

Switch(config-vlan)#end

Switch#

Una vez que se realiza cualquier cambio en la base de datos de VLAN, el switch crea automáticamente el archivo vlan.dat.

3. Ejecute el comando show flash: para verificar la creación del archivo vlan.dat.

Switch#show flash:

Directory of flash:/

2  -rwx           5   Mar 01 1993 00:04:47  private-config.text

3  -rwx     2980487   Mar 02 1993 06:08:14  c2950-i6q4l2-mz.121-19.EA1a.bin

4  -rwx        1156   Mar 01 1993 01:51:27  vlan.dat

16  -rwx        1014   Mar 01 1993 00:04:47  config.text

6  drwx        4096   Mar 02 1993 03:49:26  html

7  -rwx     3121383   Mar 02 1993 03:47:52  c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA9.bin

7741440 bytes total (65536 bytes free)

Nota: La ubicación de la memoria donde se almacena el archivo vlan.dat varía de un dispositivo a otro. Consulte la sección Nombre de archivo y Ubicación para obtener más información.

Copia de seguridad y restauración del archivo vlan.dat

Es posible que los administradores de red deseen realizar una copia de seguridad del archivo vlan.dat, especialmente para sus sistemas de servidor VTP. El archivo vlan.dat puede guardarse en las mismas ubicaciones que cualquier otro archivo (bootflash, disk0:, bootdisk:, tftp:, ftp:, etc). Aunque el archivo se puede copiar en cualquier ubicación, sólo se puede leer desde NVRAM.

Para realizar una copia de seguridad completa de su configuración, incluya el archivo vlan.dat en la copia de seguridad junto con la configuración. A continuación, si el switch completo o el módulo Supervisor Engine requieren reemplazo, el administrador de red debe cargar ambos archivos para restaurar la configuración completa:

- El archivo vlan.dat

- El archivo de configuración

Esto también afecta a los entornos de supervisor dual cuando se ejecuta Stateful Switchover (SSO). Debido a que la sincronización del archivo a archivo sólo está disponible para NVRAM, si vlan.dat se encuentra en una ubicación que no es NVRAM como bootflash:, no habrá sincronización del archivo vlan.dat entre los supervisores activos y en espera. En su lugar, cuando el SP en espera recibe los nuevos datos de VLAN, escribirá la configuración en standby vlan.dat.

Por último, si se aplica un vlan.dat guardado a un sistema que ya se ha iniciado, el sistema se debe recargar antes de que la configuración vlan.dat aplicada recientemente entre en vigor.

1. Ejecute los comandos show vtp status y show vlan para determinar la información de VTP/VLAN original.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 12

VTP Operating Mode              : Client

VTP Domain Name                 : Cisco123

VTP Pruning Mode                : Enabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xDF 0xCE 0x47 0x0B 0xD0 0x3F 0xEA 0x18

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

5    VLAN0005                         active    Fa3/1

10   VLAN0010                         active    Fa3/5

20   Management_Vlan                  active    Fa3/7, Fa3/9, Fa3/24

30   SW-3_PCs_Vlan                    active

40   SW-1_PCs_Vlan                    active

50   IP_Phone_Voice_Vlan              active

60   Guest_Fail_Vlan                  active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

5    enet  100005     1500  -      -      -        -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

!--- Rest of the output elided

2. Verifique el estado del archivo vlan.dat.

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-         976                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (128028 bytes free)

Cat6K-IOS#

Nota: La ubicación de la memoria donde se almacena el archivo vlan.dat varía de un dispositivo a otro. Consulte la sección Nombre de archivo y Ubicación para obtener más información.

3. Realice una copia de seguridad del archivo vlan.dat existente.

Cat6K-IOS#copy const_nvram:vlan.dat bootflash:vlan.dat

Destination filename [vlan.dat]?

976 bytes copied in 0.516 secs (1891 bytes/sec)

Cat6K-IOS#show bootflash:

-#- ED ----type---- --crc--- -seek-- nlen -length- ---------date/time--------- n

ame

1   .. image        C32839CA  2349AC   30  1788204 May 31 2006 18:15:50 +00:00 c

6msfc2-boot-mz.121-13.E17.bin

2   .. unknown      1D1450E8  234DFC    8      976 Dec 01 2008 01:43:18 +00:00 v

lan.dat

13414916 bytes available (1789436 bytes used)

4. Quite el archivo vlan.dat de NVRAM.

Cat6K-IOS#delete const_nvram:vlan.dat

Delete filename [vlan.dat]?

Delete const_nvram:vlan.dat? [confirm]

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

5. Recargue el switch.

Cat6K-IOS#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Rest of the output elided

6. Verifique el reinicio de la información VTP/VLAN después de la recarga.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 5

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47 0xBD

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Observe que el número de VLAN existentes se ha reducido de 12 a 5, y el dominio ahora está vacío en lugar de Cisco123.

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

7. Copie el archivo vlan.dat guardado en la NVRAM.

Cat6K-IOS#copy bootflash:vlan.dat const_nvram:vlan.dat

Destination filename [vlan.dat]?

976 bytes copied in 0.688 secs (1419 bytes/sec)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-         976                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (128028 bytes free)

Cat6K-IOS#

8. Verifique si hay algún cambio en el estado de VTP. No habría ningún cambio, ya que el archivo vlan.dat se lee solamente cuando el switch se inicia. Para que los cambios surtan efecto, recargue el switch.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 5

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47 0xBD

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

9. Recargue el switch.

Cat6K-IOS#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Rest of the output elided

10. Una vez que el switch se inicie, verifique si la información de VLAN/VTP se ha restaurado correctamente.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 12

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 : Cisco123

VTP Pruning Mode                : Enabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xDF 0xCE 0x47 0x0B 0xD0 0x3F 0xEA 0x18

Configuration last modified by 172.16.5.12 at 11-16-07 03:23:56

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

5    VLAN0005                         active    Fa3/1

10   VLAN0010                         active    Fa3/5

20   Management_Vlan                  active    Fa3/7, Fa3/9, Fa3/24

30   SW-3_PCs_Vlan                    active

40   SW-1_PCs_Vlan                    active

50   IP_Phone_Voice_Vlan              active

60   Guest_Fail_Vlan                  active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

5    enet  100005     1500  -      -      -        -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0

!--- Rest of the the output not shown.

Archivando vlan.dat mediante la administración de archiving

La aplicación Archive Management mantiene un archivo activo del archivo vlan.dat de los dispositivos administrados por Resource Manager Essentials (RME). Le permite realizar estas tareas:

- Obtener y archivar configuraciones de dispositivos (que incluye el archivo vlan.dat)

- Buscar y generar informes sobre datos archivados

- Comparar y etiquetar configuraciones (que incluye el archivo vlan.dat)

Para obtener más información sobre la aplicación Archive Management, refiérase a Archiving de Configuraciones y Administración de las Configuraciones mediante Archive Management.

El conjunto RME forma parte de CiscoWorks LAN Management Solution (LMS), uno de los paquetes de la familia de productos CiscoWorks. Se trata de una solución empresarial para la gestión de redes. RME es un potente conjunto de aplicaciones basadas en la Web que ofrece soluciones de administración de redes para switches, servidores de acceso y routers de Cisco.

Para obtener más información sobre RME y sus aplicaciones, consulte Descripción general de RME.

Redundancia e información de VLAN

La redundancia de Supervisor Engine no soporta los nombres de archivo de datos de VLAN o las ubicaciones no predeterminadas. No ingrese el comando vtp file file_name en un switch que tiene un motor supervisor redundante.

Antes de instalar un motor supervisor redundante, ingrese el comando no vtp file para volver a la configuración predeterminada.

En la redundancia de redundancia del procesador de routing (RPR+), la redundancia del motor supervisor no admite la configuración ingresada en el modo de base de datos de VLAN. Utilice el modo de configuración global con redundancia RPR+.

En SSO, la sincronización del archivo NVRAM vlan.dat del SP activo al SP en espera todavía se realiza de modo que si el switchover ocurre en medio del registro de VLANs síncronas, el standby puede recuperarse cargando en el archivo binario de NVRAM. Debido a que la sincronización del archivo a archivo sólo está disponible para NVRAM, si el archivo binario está en una ubicación no NVRAM como bootflash:, no habrá sincronización del archivo de configuración binario vtp entre activo y en espera. De hecho, si vlan.dat no está en NVRAM, entonces durante el inicio en espera, el supervisor en espera no se conectará. Se debe mostrar un mensaje de error en el supervisor activo para pedirle a los usuarios que cambien la ubicación vlan.dat a NVRAM.

Información Relacionada

- Creación de VLAN de Ethernet en Switches Catalyst

- Cómo Comprender VLAN Trunk Protocol (VTP)

- Prácticas recomendadas para los switches Catalyst serie 6500/6000 y Catalyst serie 4500/4000 que ejecutan el software Cisco IOS

- Guía de Configuración de Catalyst 4500 Series Switch Software, 12.2(46)SG

- Guía de Configuración de Software de Catalyst 6500 Release 12.2SXH y Posteriores

- Soporte de Productos de Switches

- Soporte de Tecnología de LAN Switching

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems