Contenido

Introducción

Antes de comenzar

Convenciones

prerrequisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshooting

Información Relacionada

Introducción

Esta configuración de muestra muestra a un router del Digital Subscriber Line (DSL) del Cisco 827 que conecta con el Cisco 6130 un Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) y que termina en un Concentrador de acceso universal (UAC) del Cisco 6400.

Se configura el Cisco 827 como sigue:

- Con el Integrated Routing and Bridging (IRB)

- Usando la encapsulación

- Con el Network Address Translation (NAT)

- Como servidor del Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) que arrendará los IP Addresses a sus Ethernetes cliente local

El Cisco 6400 se configura con el IRB.

Antes de comenzar

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

prerrequisitos

No hay requisitos previos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las versiones de software y hardware indicadas a continuación.

- Software Release 12.1(1)XB del Customer Premises Equipment del Cisco 827-4V (CPE) IOS®

- Versión de software IOS 12.0(7)DC del Route Processor del UAC Node del Cisco 6400 (NRP)

- Versión de software IOS 12.0(4)DB del Procesador del switch del UAC Node del Cisco 6400 (NSP)

- Versión de software IOS 12.1(1)DA del Cisco 6130 DSLAM-NI2

La información que se presenta en este documento se originó a partir de dispositivos dentro de un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener un comando antes de ejecutarlo.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para obtener información adicional sobre los comandos que se utilizan en este documento, use la Command Lookup Tool (solo para clientes registrados).

Diagrama de la red

Este documento utiliza la instalación de red que se muestra en el siguiente diagrama.

Configuraciones

Este documento usa las configuraciones detalladas a continuación.

- Cisco 827

- Acceso 6400 NRP de Cisco

Cisco 827

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!

ip dhcp pool

<pool name>

network 10.0.0.0 255.0.0.0

default-router 10.0.0.1

!

bridge irb

!

interface Ethernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

ip nat inside

no ip mroute-cache

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/150

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

interface BVI1

ip address 172.16.0.1 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

ip nat outside

!

ip nat inside source list 1 interface BVI1 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.2

no ip http server

!

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

voice-port 1

timing hookflash-in 0

!

voice-port 2

timing hookflash-in 0

!

voice-port 3

timing hookflash-in 0

!

voice-port 4

timing hookflash-in 0

!

end

Acceso 6400 NRP de Cisco

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname NRP

!

ip subnet-zero

!

bridge irb

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

pvc 1/150

encapsulation aal5snap

!

bridge-group 1

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

interface BVI1

ip address 172.16.0.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

no ip http server

!

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

end

Para aseegurarse que los clientes de red inalámbrica pueden comunicar entre ellas, configure el comando bridge-group 1 en la interfaz radio.

Cuando publican el comando bridge-group 1 en la interfaz radio, estos comandos se publican automáticamente:

- Subscriber-loop-control del bridge-group 1

- bridge-group 1 atravesar-minusválido

- bridge-group 1 bloque-desconocido-fuente

No inhabilite estos comandos. Estos comandos se requieren para que la comunicación de red inalámbrica ocurra. Si se inhabilitan estos comandos, los clientes de red inalámbrica pueden no poder comunicar con uno a.

También, si no configuran al comando bridge-group para el VLA N, los clientes de red inalámbrica no pueden conseguir la dirección IP del servidor del Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) en uno de los VLA N.

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Información de soporte de tecnología DSL de Cisco

- Información de soporte de producto de Cisco DSL

- Soporte Técnico - Cisco Systems