Contenido

Introducción

prerrequisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

MDS9509 que funciona con el Software Release 6.2(9) NX-OS

MDS 9148 que funciona con el Software Release 6.2(9) NX-OS

Diagrama de la red

F-puerto-canal-trunk de MDS 9148(NPV) a MDS 9509(NPIV)

Topología

Verificación

MDS9509

MDS 9148

Troubleshooting

Los VSAN permanecen en la incialización

Mensajes de error EPP vistos

Introducción

Este documento describe cómo configurar un F-puerto-canal-trunk de un switch de datos de múltiples capas (MDS) 9500 que se ejecute con la virtualización de N_Port ID de la característica (NPIV) a un MDS 9148 que ejecute la virtualización de N_Port de la característica (NPV).

los F-puerto-canal-links troncales permiten los logines de la tela del Switch NPV ser virtualizados sobre el canal del puerto. Esto proporciona la Redundancia no quebrantadora si el fall de los links del miembro individual. Los links individuales por abandono son en el tarifa-MODE compartido, pero pueden ser tarifa-MODE dedicado también.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Virtualización de N_Port

- Fibre Channel

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- MDS9509 que funciona con el Software Release 6.2(9) NX-OS

- Slot2 - DS-X9148 - módulo del 1/2/4 Gbps FC de 48 puertos

- Slot 4 - DS-X9124 - 24 módulos del 1/2/4 Gbps FC del puerto

- MDS 9148 que funciona con el Software Release 6.2(9) NX-OS

Este documento confía en estas características:

- La característica NPV y NPIV fue agregada en el Software Release 3.3 SAN-OS

- El fport-canal-trunk de la característica era Software Release 4.1(3) agregado NX-OS

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Configurar

Nota: Use la Command Lookup Tool (clientes registrados solamente) para obtener más información sobre los comandos usados en esta sección.

Notas:

Todas las interfaces deben estar en la misma red de área del almacenamiento virtual (VSAN). Este ejemplo utiliza VSAN 1.

Es una mejor práctica distribuir las interfaces de miembro sobre las placas de línea diferente.

el “switchport tarifa-MODE dedicado” es opcional. Por abandono, las interfaces de puerto del enlace F (TF) pueden ejecutarse en el tarifa-MODE compartido si están deseadas. Si el ancho de banda en el grupo de puertos está disponible, pueden ser configuradas con el comando dedicado tarifa-MODE del switchport. Usted puede ingresar el comando x del módulo de los recursos del puerto de la demostración para ver los grupos de puertos y el ancho de banda disponible en cada uno.

MDS9509 que funciona con el Software Release 6.2(9) NX-OS

feature fport-channel-trunk

feature npiv

interface port-channel 1

channel mode active

switchport mode F

switchport trunk allowed vsan 1

switchport trunk allowed vsan add 20

switchport rate-mode dedicated

interface fc2/2

switchport rate-mode dedicated

switchport mode F

channel-group 1 force

no shutdown

interface fc4/8

switchport rate-mode dedicated

switchport mode F

channel-group 1 force

no shutdown

MDS 9148 que funciona con el Software Release 6.2(9) NX-OS

Notas:

Todos los puertos en 9148 se dedican (modo de exploración completa) así que no hay configuración necesaria en los 9148 para asegurar dedicado. De hecho, el comando dedicado tarifa-MODE del “switchport” se agrega automáticamente y no puede ser cambiado.

el “fport-canal-trunk de la característica” no necesita ser configurado en el Switches MDS NPV.

Un cambio al modo NPV borra la configuración actual y reinicia el Switch en el modo NPV.

feature npv

interface port-channel 1

channel mode active

switchport mode NP

switchport trunk allowed vsan 1

switchport trunk allowed vsan add 20

switchport rate-mode dedicated

switchport trunk mode on

interface fc1/2

switchport mode NP

switchport trunk mode on

port-license acquire

channel-group 1 force

no shutdown

interface fc1/14

switchport mode NP

switchport trunk mode on

port-license acquire

channel-group 1 force

no shutdown

Diagrama de la red

F-puerto-canal-trunk de MDS 9148(NPV) a MDS 9509(NPIV)

Topología

Información del módulo MDS9509:

mds9509# show mod

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

2    48     1/2/4 Gbps FC Module                DS-X9148           ok

4    24     1/2/4 Gbps FC Module                DS-X9124           ok

5    0      Supervisor/Fabric-2                 DS-X9530-SF2-K9    active *

6    0      Supervisor/Fabric-2                 DS-X9530-SF2-K9    ha-standby

Información del módulo MDS 9148:

mds9148# show mod

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

1    48     1/2/4/8 Gbps FC/Supervisor-3        DS-C9148-K9-SUP    active *

Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

La herramienta del Output Interpreter (clientes registrados solamente) apoya los ciertos comandos show. Utilice la herramienta del Output Interpreter para ver una análisis de la salida del comando show.

MDS9509

Este comando indica que el canal del puerto 1 tiene dos puertos operativos.

mds9509# show port-channel summary

------------------------------------------------------------------------------

Interface                 Total Ports        Oper Ports        First Oper Port

------------------------------------------------------------------------------

port-channel 1                 2                 2                  fc4/8

Este comando muestra el canal del puerto y todas las interfaces de miembro. El primer puerto operativo (PETIMETRE) se indica con un asterisco:

mds9509(config-if)# show port-channel data

port-channel1

Administrative channel mode is active

Operational channel mode is active

Last membership update succeeded

First operational port is fc4/8

2 ports in total, 2 ports up

Ports:   fc2/2    [up]

fc4/8    [up] *

Este comando muestra que la interfaz del canal del puerto 1 está en el estado “enlace” cuál es el estado deseado.

Nota: VSAN 1 y 20 son ambos para arriba que indica que hay puertos en ambos VSAN que estén PARA ARRIBA en los 9148.

mds9509# show int po1

port-channel 1 is trunking

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 24:01:00:0d:ec:20:ba:00

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Speed is 8 Gbps

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 112 bits/sec, 14 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 152 bits/sec, 19 bytes/sec, 0 frames/sec

25798 frames input, 1399932 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

23082 frames output, 1013152 bytes

0 discards, 0 errors

18 input OLS, 14 LRR, 29 NOS, 0 loop inits

17 output OLS, 0 LRR, 21 NOS, 0 loop inits

Member[1] : fc4/2

Member[2] : fc4/8

Interface last changed at Thu Mar  6 06:27:36 2014

Este comando muestra las dos interfaces de miembro también en el estado “enlace”.

mds9509# show interface fc2/2, fc4/8

fc2/2 is trunking

Hardware is Fibre Channel, SFP is short wave laser w/o OFC (SN)

Port WWN is 20:42:00:0d:ec:20:ba:00

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Speed is 4 Gbps

Rate mode is dedicated

Transmit B2B Credit is 32

Receive B2B Credit is 16

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

admin fec state is down

oper fec state is down

Belongs to port-channel1

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 0 bits/sec,0 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 0 bits/sec,0 bytes/sec, 0 frames/sec

31 frames input,4476 bytes

0 discards,0 errors

0 invalid CRC/FCS,0 unknown class

0 too long,0 too short

30 frames output,4224 bytes

0 discards,0 errors

3 input OLS,3  LRR,7 NOS,0 loop inits

5 output OLS,0 LRR, 4 NOS, 0 loop inits

16 receive B2B credit remaining

32 transmit B2B credit remaining

32 low priority transmit B2B credit remaining

Last clearing of "show interface" counters  :never

fc4/8 is trunking

Hardware is Fibre Channel, SFP is short wave laser w/o OFC (SN)

Port WWN is 20:c8:00:0d:ec:20:ba:00

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Speed is 4 Gbps

Rate mode is dedicated

Transmit B2B Credit is 32

Receive B2B Credit is 16

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

admin fec state is down

oper fec state is down

Belongs to port-channel1

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 8 bits/sec,1 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 8 bits/sec,1 bytes/sec, 0 frames/sec

45855 frames input,1934340 bytes

0 discards,0 errors

0 invalid CRC/FCS,0 unknown class

0 too long,0 too short

23018 frames output,1115304 bytes

0 discards,0 errors

8 input OLS,5  LRR,8 NOS,0 loop inits

7 output OLS,0 LRR, 6 NOS, 0 loop inits

16 receive B2B credit remaining

32 transmit B2B credit remaining

32 low priority transmit B2B credit remaining

Last clearing of "show interface" counters 2w 1d

MDS 9148

Este comando indica que el canal del puerto 1 tiene dos puertos operativos.

mds9148# show port-channel summary

------------------------------------------------------------------------------

Interface                 Total Ports        Oper Ports        First Oper Port

------------------------------------------------------------------------------

port-channel 1                 2                 2                  fc1/2

Este comando muestra que la interfaz del canal del puerto 1 está en el estado “enlace” cuál es el estado deseado.

Nota: VSAN 1 y 20 son ambos para arriba que indica que hay puertos en ambos VSAN que estén PARA ARRIBA en los 9148.

mds9148# show int po1

port-channel 1 is trunking

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 24:01:00:0d:ec:fc:40:c0

Admin port mode is NP, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TNP

Port vsan is 1

Speed is 8 Gbps

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 32 bits/sec,4 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 32 bits/sec,4 bytes/sec, 0 frames/sec

688 frames input,91096 bytes

0 discards,0 errors

0 invalid CRC/FCS,0 unknown class

0 too long,0 too short

661 frames output,89080 bytes

3 discards,0 errors

14 input OLS,0  LRR,0 NOS,0 loop inits

32 output OLS,29 LRR, 14 NOS, 0 loop inits

Member[1] : fc1/2

Member[2] : fc1/14

Interface last changed at Thu Mar  6 18:48:57 2014

Troubleshooting

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

Si no sube el canal del puerto, revise esta información:

Un puerto se puede configurar como miembro de un PortChannel estático solamente si estas configuraciones son lo mismo en el puerto y el PortChannel:

- Velocidad

- Modo

- Modo de la tarifa

- Puerto VSAN

- Modo de concentración links

- Lista permitida VSAN o lista VF-ID

Configure el puerto no en un canal del puerto y verifiquelo sube.

Refiera a configurar los Canales de puerto para más información.

Los VSAN permanecen en la incialización

Los VSAN muestran pues inicializándose cuando no hay interfaces FLOGI'd adentro a ese VSAN en el MDS 9148. Una vez que el VSAN está para arriba en el canal del puerto, si el puerto remanente más reciente del VSAN en el MDS 9148 sube abajo de los restos VSAN.

Mensajes de error EPP vistos

Asegúrese que el protocolo trunk (EPP) esté habilitado. Debe nunca ser apagado:

rtp-san-34-15-9509(config)# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled

Si el protocolo trunk entonces se inhabilita déle vuelta detrás encendido:

mds9509(config)# show trunk protocol

Trunk Protocol is disabled

mds9509(config)# trunk protocol

mds9509(config)#

mds9509(config)# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled