Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Comandos host HP-UX

Comandos MDS/IPS-8

Troubleshoot

Visualizaciones de Fabric Manager y Device Manager

Introducción

Los controladores iSCSI de Cisco, que residen en el servidor, son un componente clave de una solución iSCSI. Estos controladores iSCSI interceptan los comandos de interfaz de sistemas informáticos pequeños (SCSI), los encapsulan en paquetes IP y los redirigen al Cisco SN 5420, Cisco SN 5428, Cisco SN 5428-2, o el documento Cisco MDS/IPS-8.This proporciona configuraciones de ejemplo para el host iSCSI HP-UX al SN 5428.

Prerequisites

Requirements

Antes de intentar esta configuración, asegúrese de cumplir estos requisitos:

- Instale el controlador iSCSI compatible con su versión HP-UX.La versión más actual del controlador se puede encontrar en la página de descarga Cisco iSCSI Driver (sólo clientes registrados) en Cisco.com. El archivo README.txt se incluye en el archivo zip(tar) del controlador. README contiene información sobre el acuerdo de licencia, las instrucciones de instalación y configuración del controlador, y una descripción técnica de la arquitectura del controlador.

- Los requisitos del sistema operativo y los requisitos de parches se describen en la sección Requisitos del sistema de las Notas de la Versión de Cisco iSCSI Driver para HP-UX.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Servidor HP-UX 9000/800 A500 con dos procesadores.

Nota: En esta configuración de laboratorio, no hay ningún adaptador Ethernet separado para iSCSI y el que se utiliza es de 100 Mb. En cualquier entorno realista, dispone de un adaptador Gigabit Ethernet (GE) independiente como iniciador(s) iSCSI.

[/]#/opt/ignite/bin/print_manifest[...]

System Hardware

Model:              9000/800/A500-5X

Main Memory:        1024 MB

Processors:         2

OS mode:            64 bit

LAN hardware ID:    0x00306E1B6F51

Software ID:        586760518

Keyboard Language:  Not_Applicable

Storage devices                  HW Path      Interface

SEAGATE ST318404LC 17366 Mb      0/0/1/1.15.0 SCSI C896 Ultra Wide Single-Ended

SEAGATE ST318203LC 17366 Mb      0/0/2/1.15.0 SCSI C875 Ultra Wide Single-Ended

I/O Interfaces

Class          H/W Path       Driver         Description

lan            0/0/0/0        btlan3         HP PCI 10/100Base-TX Core

ext_bus        0/0/1/0        c720           SCSI C896 Ultra Wide LVD

ext_bus        0/0/1/1        c720           SCSI C896 Ultra Wide Single-Ended

ext_bus        0/0/2/0        c720           SCSI C875 Fast Wide Single-Ended

ext_bus        0/0/2/1        c720           SCSI C875 Ultra Wide Single-Ended

tty            0/0/4/0        asio0          PCI Serial (103c1048)

tty            0/0/5/0        asio0          PCI Serial (103c1048)

fc             0/2/0/0        td             HP Tachyon XL2 Fibre Channel Mass Storage Adapter

Installed Software

Your system was installed with HP-UX version B.11.00.

Your system has the following software products installed and

configured on the system disk drive(s).

Product          Revision          Description

A6795A           B.11.00.10        PCI Tachyon TL/TS/XL2 Fibre Channel

BUNDLE           B.11.00           Patch Bundle

HPUXEng64RT      B.11.00.01        English HP-UX 64-bit Runtime Environment

HWE1100          B.11.00.0203.5    Hardware Enablement Patches for HP-UX 11.00, March 2002

OnlineDiag       B.11.00.20.09     HPUX 11.0 Support Tools Bundle, Mar 2002

UXCoreMedia      B.11.00.02        HP-UX Media Kit (Reference Only. See Description)

UnlimUserLic     B.11.00.02        HP-UX Unlimited-User License

XSWGR1100        B.11.00.47.08     General Release Patches, November 1999 (ACE)

[...]

- Se ha utilizado el controlador Cisco iSCSI 3.3.3 para HP-UX. Se recomienda que también instale (al menos) el último parche acumulativo de transporte del protocolo de resolución de direcciones (ARPA) estable de HP. Cuando se escribió este documento, era PHNE_28538. Este parche tiene varias dependencias, por lo que debe instalarlas como y cuando sea necesario.Para obtener más información sobre la instalación, visite el Sitio de Soporte de HP (sólo clientes registrados).

[/]# swlist

# Initializing...

# Contacting target "ape"...

#

# Target:  ape:/

#

#

# Bundle(s):

#

A6795A                        B.11.00.10     PCI Tachyon TL/TS/XL2 Fibre Channel

BUNDLE                        B.11.00        Patch Bundle

HPUXEng64RT                   B.11.00.01     English HP-UX 64-bit Runtime Environment

HWE1100                       B.11.00.0203.5 Hardware Enablement Patches for HP-UX 11.00, March 2002

OnlineDiag                    B.11.00.20.09  HPUX 11.0 Support Tools Bundle, Mar 2002

QPK1100                       B.11.00.56.5   Quality Pack for HP-UX 11.00, March 2002

UXCoreMedia                   B.11.00.02     HP-UX Media Kit (Reference Only. See Description)

UnlimUserLic                  B.11.00.02     HP-UX Unlimited-User License

XSWGR1100                     B.11.00.47.08  General Release Patches, November 1999 (ACE)

#

# Product(s) not contained in a Bundle:

#

ISCSI                         3.3.3          ISCSI software

bison                         1.875          bison

flex                          2.5.4a         flex

gcc                           3.2.3          gcc

gettext                       0.11.5         gettext

less                          376            less

libiconv                      1.9            libiconv

make                          3.80           make

ncurses                       5.2            ncurses

termcap                       1.3.1          termcap

zsh                           4.0.7          zsh

[/]# swlist BUNDLE

# Initializing...

# Contacting target "ape"...

#

# Target:  ape:/

#

# BUNDLE                B.11.00        Patch Bundle

BUNDLE.PHCO_23651     1.0            fsck_vxfs(1M) cumulative patch

BUNDLE.PHKL_28496     1.0            SCSI IO Subsystem Cumulative Patch

BUNDLE.PHKL_27980     1.0            VxFS 3.1 cumulative patch: CR_EIEM

BUNDLE.PHKL_22840     1.0            IDS/9000; syscalls related to file/socket

BUNDLE.PHCO_28505     1.0            user/group(add/mod/del)(1M) cumulative patch

BUNDLE.PHKL_28150     1.0            LVM Cumulative Patch w/Performance Upgrades

BUNDLE.PHNE_28538     1.0            cumulative ARPA Transport patch

BUNDLE.PHNE_28143     1.0            LAN product cumulative patch

BUNDLE.PHNE_27902     1.0            Cumulative STREAMS Patch

BUNDLE.PHKL_29434     1.0            POSIX AIO;getdirentries;MVFS;rcp;mmap/IDS;

BUNDLE.PHKL_28766     1.0            Probe,IDDS,PM,VM,PA-8700,AIO,T600,FS,PDC,CLK

BUNDLE.PHKL_28004     1.0            Fibre Channel Mass Storage Driver Patch

BUNDLE.PHKL_27729     1.0            ioscan -u incorrect display (kernel patch).

BUNDLE.PHKL_24187     1.0            ioscan performance gain for SCSI Subsystem

BUNDLE.PHKL_24165     1.0            Kernel Patch For "ioscan -k" Performance

BUNDLE.PHKL_23409     1.0            NFS, Large Data Space, kernel memory leak

BUNDLE.PHKL_20016     1.0            2nd CPU not recognized in G70/H70/I70

BUNDLE.PHKL_18543     1.0            PM/VM/UFS/async/scsi/io/DMAPI/JFS/perf patch

BUNDLE.PHCO_27818     1.0            ioscan(1M) cumulative patch

BUNDLE.PHCO_27375     1.0            cumulative SAM/ObAM patch

- Cisco MDS 9216 con la versión de software 1.2(1a).

vatican# show module

Mod  Ports  Module-Type                     Model              Status

---  -----  ------------------------------- ------------------ ------------

1    16     1/2 Gbps FC/Supervisor          DS-X9216-K9-SUP    active *

2    8      IP Storage Module               DS-X9308-SMIP      ok

Mod  Sw           Hw      World-Wide-Name(s) (WWN)

---  -----------  ------  --------------------------------------------------

1    1.2(1a)      1.0     20:01:00:0c:30:57:5e:c0 to 20:10:00:0c:30:57:5e:c0

2    1.2(1a)      0.2     20:41:00:0c:30:57:5e:c0 to 20:48:00:0c:30:57:5e:c0

Mod  MAC-Address(es)                         Serial-Num

---  --------------------------------------  ----------

1    00-0b-be-f8-7f-00 to 00-0b-be-f8-7f-04  JAB070804Q3

2    00-05-30-00-a8-56 to 00-05-30-00-a8-62  JAB070205AM

* this terminal session

vatican# show version

Cisco Storage Area Networking Operating System (SAN-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2002-2003 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyright for certain works contained herein are owned by

Andiamo Systems, Inc. and/or other third parties and are used and

distributed under license.

Software

BIOS:      version 1.0.8

loader:    version 1.1(2)

kickstart: version 1.2(1a)

system:    version 1.2(1a)

BIOS compile time:       08/07/03

kickstart image file is: bootflash:/k121a

kickstart compile time:  9/1/2003 17:00:00

system image file is:    bootflash:/s121a

system compile time:     9/1/2003 17:00:00

Hardware

RAM 963108 kB

bootflash: 500736 blocks (block size 512b)

slot0:          0 blocks (block size 512b)

vatican uptime is 1 days 6 hours 17 minute(s) 25 second(s)

Last reset at 955065 usecs after Wed Sep 10 08:13:50 2003

Reason: Reset Requested by CLI command reload

System version: 1.1(2)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

El Cisco MDS 9000 que se utiliza en este documento se refiere a cualquier producto de switch de canal de fibra (FC) de la familia MDS 9000 (MDS 9506, MDS 9509, MDS 9216). El blade Cisco Intrusion Prevention System (IPS) hace referencia al módulo de servicios de almacenamiento IP. For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Antecedentes

El módulo Cisco Intrusion Prevention System (IPS) proporciona a los hosts IP acceso a dispositivos de almacenamiento Fibre Channel (FC). El módulo IPS es DS-X9308-SMIP. Proporciona routing SCSI transparente. Los hosts IP que utilizan el protocolo iSCSI pueden acceder de forma transparente a los destinos iSCSI en la red FC. El host IP envía comandos SCSI encapsulados en unidades de datos de protocolo (PDU) iSCSI a un puerto IPS MDS 9000 a través de una conexión TCP/IP. En el módulo IPS, la conectividad se proporciona en forma de interfaces GE que están configuradas correctamente. El módulo IPS le permite crear destinos iSCSI virtuales y asignarlos a los objetivos físicos de FC disponibles en la SAN FC. Presenta los destinos FC a los hosts IP como si los destinos físicos se conectaran a la red IP.

Cada host iSCSI que requiera acceso al almacenamiento a través del módulo IPS necesita tener instalado un controlador iSCSI compatible. Con la ayuda del protocolo iSCSI, el controlador iSCSI permite a un host iSCSI transportar solicitudes y respuestas SCSI a través de una red IP. Desde la perspectiva de un sistema operativo host, el controlador iSCSI parece ser un controlador de transporte SCSI similar a un controlador FC para un canal periférico en el host. Desde la perspectiva del dispositivo de almacenamiento, cada host IP aparece como un host FC. El routing SCSI del host IP al dispositivo de almacenamiento FC consta de las siguientes acciones principales:

- Transporte de solicitudes y respuestas iSCSI a través de una red IP entre hosts y el módulo IPS

- Enrutamiento de solicitudes SCSI y respuestas entre hosts en una red IP y el dispositivo de almacenamiento FC (conversión de iSCSI a FCP y FCP a iSCSI). Este ruteo lo realiza el módulo IPS.

- Transporte de solicitudes FCP o respuestas entre el módulo IPS y los dispositivos de almacenamiento FC

El módulo IPS no importa destinos FC a iSCSI de forma predeterminada. La asignación dinámica o estática debe configurarse antes de que el módulo IPS ponga los destinos FC a disposición de los iniciadores iSCSI. Cuando ambos están configurados, los destinos FC asignados estáticamente tienen un nombre configurado. Este documento proporciona un ejemplo de mapeo estático. Con la asignación dinámica, cada vez que el host iSCSI se conecta al módulo IPS, se crea un nuevo puerto FC N y los nWWN y pWWN asignados para este puerto N pueden ser diferentes. Utilice el método de asignación estática si necesita obtener los mismos nWWN y pWWN para el host iSCSI cada vez que se conecte al módulo IPS. El mapping estático se puede utilizar en el módulo IPS para acceder a matrices de almacenamiento de FC inteligentes que tienen control de acceso y configuraciones de asignación de números de unidad lógica (LUN) y enmascaramiento basadas en los pWWN o nWWN del iniciador.

Puede controlar el acceso a cada destino iSCSI asignado estáticamente con la creación de una lista específica de puertos IPS en los que se anuncia el destino y la creación de una lista de nombres de nodos iniciadores iSCSI con permiso para acceder a él. El control de acceso basado en zonas FC y el control de acceso basado en iSCSI son los dos mecanismos mediante los cuales se puede proporcionar el control de acceso para iSCSI. Ambos métodos se pueden utilizar simultáneamente. En esta configuración, se permite la zonificación predeterminada para VSAN específicas. Los módulos IPS utilizan listas de control de acceso basadas en nombres de nodos iSCSI y basadas en zonas FC para aplicar el control de acceso durante la detección de iSCSI y la creación de sesión iSCSI.

- Detección de iSCSI: Cuando un host iSCSI crea una sesión de detección iSCSI y consultas para todos los destinos iSCSI, el módulo IPS devuelve solamente la lista de destinos iSCSI a los que se permite acceder este host iSCSI en función de las políticas de control de acceso.

- Creación de sesión iSCSI: Cuando un host IP inicia una sesión iSCSI, el módulo IPS verifica si el destino iSCSI especificado (en la solicitud de inicio de sesión) es un destino asignado estático y, si es true, verifica si el nombre de nodo iSCSI del host IP tiene permiso para acceder al destino. Si el host IP no tiene acceso, se rechaza su inicio de sesión.

El módulo IPS, a continuación, crea un puerto N virtual de FC (es posible que el puerto N ya exista) para este host IP y realiza una consulta de servidor de nombre de FC para el FCID del pWWN de destino de FC al que se accede mediante el host IP. Utiliza el IPWWN del puerto N virtual del host IP como solicitante de la consulta del servidor de nombres. Por lo tanto, el servidor de nombres realiza una consulta por zona para el pWWN y responde a la consulta. Si el servidor de nombres devuelve el FCID, se acepta la sesión iSCSI. De lo contrario, se rechaza la solicitud de inicio de sesión.

Configurar

En esta sección, se le presenta la información para configurar el controlador MDS 9216 y Cisco iSCSI para Linux.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Referencia de Comandos de la Familia Cisco MDS 9000 y la Guía de Configuración de Software de la Familia Cisco MDS 9000.

Diagrama de la red

Este documento utiliza la configuración de red que se muestra en este diagrama:

Configuraciones

Este documento usa las configuraciones detalladas aquí:

- Ape (HP 9000/800 A500 HP-UX 11.00)

- Vaticano (MDS 9216)

Ape (HP 9000/800 A500 HP-UX 11.00)

On the HP-UX host only the file /etc/iscsi.conf has to be modified:

[/]# cat /etc/iscsi.conf

# iSCSI configuration file - see iscsi.conf(4)

# DiscoveryAddress Settings

# -------------------------

# Add "DiscoveryAddress=xxx" entries for each iSCSI router instance.

# The driver attempts to discover iSCSI targets at that address

# and make as many targets as possible available for use.

# 'xxx' can be an IP address or a hostname.  A TCP port number can be

# specified by appending a colon and the port number to the address.

# All entries have to start in column one and must not contain any

# whitespace.

#

# Example:

#

# DiscoveryAddress=scsirouter1

DiscoveryAddress=10.48.69.242

!--- Configure the IP address of the GE interface that acceps iSCSI request from your host.

# The DiscoveryAddress Settings can take following entry.

#

# 1) Authentication Settings

# 2) ConnectionTimeout Settings

!--- Other required driver parameters could be changed in the iscsi.conf file.

......

[/]# cat /etc/iscsi.bindings

# iSCSI bindings, file format version 1.0.

# NOTE: this file is automatically maintained by the iSCSI daemon.

# You do not need to edit this file under most circumstances.

# If iSCSI targets in this file have been permanently deleted, you

# may wish to delete the bindings for the deleted targets.

#

# Format:

# bus   target  iSCSI

# id    id      TargetName

#

[...]

0       10      seagate

0       11      spa-vt

!--- The iSCSI driver discovery daemon process looks up each discovered !--- target in the /etc/iscsi.bindings file. If an entry exists in the file for the target, !--- the corresponding SCSI target ID is assigned to the target. If no entry !--- exists for the target, the smallest available SCSI target ID is assigned !--- and an entry is written to the /etc/iscsi.bindings file for this target.

!--- Note that the /etc/iscsi.bindings file permanently contains entries !--- for all iSCSI targets ever logged into from this host. If a target is !--- no longer available to a host, you can manually edit the file and remove !--- entries so that the obsolete target no longer consumes a SCSI target ID. !--- If you know the iSCSI target name of a target in advance, and you want !--- it to be assigned a particular SCSI target ID, you can add an entry !--- manually. You must stop the iSCSI driver before editing the !--- /etc/iscsi.bindings file. The maximum number of targets is 14.

!--- Enter [/]#/sbin/init.d/iscsi start to manually start the iSCSI driver.

!--- Enter [/]#/sbin/init.d/iscsi stop to manually stop the iSCSI driver.

Vaticano (Cisco MDS 9216)

!--- If you are starting from the factory default configuration, you !--- need to setup the IP address and mask of the management interface. !--- This would normally be done during the initial setup

.

interface mgmt0

ip address 10.48.69.156 255.255.255.192

!--- In this configuration example, all the iSCSI targets are in a single vsan

.

vsan database

vsan 1016

vsan 1016 interface fc1/3

vsan 1016 interface fc1/7

!--- These are the boot variables.

boot system bootflash:/s111a

boot kickstart bootflash:/k111a

# Simple IP configuration

ip domain-name cisco.com

ip name-server 144.254.10.123

ip default-gateway 10.48.69.129

!--- Declare that the iSCSI initiator with the IP address of the host.

# It belongs to the vsan of our choice

iscsi authentication none

iscsi initiator ip-address 10.48.69.238

vsan 1016

!--- Define the first virtual target, it is a JBOD. Identify the target !--- by its pWWN, advertise it on a GE interface, and allow access to the initiator.

iscsi virtual-target name seagate

pWWN 21:00:00:20:37:67:f7:a2

advertise interface  GigabitEthernet2/1

initiator ip address 10.48.69.238 permit

!--- The second target is a Clariion disk array. Since the maximum LUN number that you !--- can have under HP-UX without additional software is 7, define a mapping from FC LUN numbers !--- to the iSCSI LUN numbers you are going to present to the host.

iscsi virtual-target name spa-vt

pWWN 50:06:01:60:88:02:a8:2b fc-lun 0020 iscsi-lun 0003

pWWN 50:06:01:60:88:02:a8:2b fc-lun 0021 iscsi-lun 0004

advertise interface  GigabitEthernet2/1

initiator ip address 10.48.69.238 permit

!--- Permit access to the targets on the FC level. Create a simple zone configuration to do this. !--- Alternatively, you could have simply set the default zoning policy in vsan 1016 to permit.

zone name jbod vsan 1016

member pwwn 21:00:00:20:37:67:f7:a2

member symbolic-nodename 10.48.69.238

zone name spa vsan 1016

member pwwn 50:06:01:60:88:02:a8:2b

member symbolic-nodename 10.48.69.238

zoneset name iscsidoc vsan 1016

member jbod

member spa

zoneset  activate name iscsidoc vsan 1016

!--- Set the IP address and mask of the GE interface and enable it.

interface GigabitEthernet2/1

ip address 10.48.69.242 255.255.255.192

iscsi authentication none

no shutdown

# Lastly we bring up the iSCSI interface up

interface iscsi2/1

no shutdown

Verificación

Esta sección proporciona información que puede utilizar para confirmar que su configuración funciona correctamente y para solucionar problemas en caso de que detecte problemas.

Ciertos comandos show son soportados por la Command Lookup Tool (sólo para clientes registrados) , que le permite ver un análisis del resultado del comando show.

Comandos host HP-UX

- netstat-n o lsof: verifica las conexiones TCP.

- iscsi-ls: muestra los dispositivos actualmente disponibles.

- dmesg: recopila mensajes de diagnóstico.

Comandos MDS/IPS-8

- show zone: muestra información de zona.

- show flogi database: muestra información del servidor FLOGI.

- show fcns database: muestra información del servidor de nombres para una VSAN específica.

- show vsan membership: muestra información de interfaz para diferentes VSAN.

- show iscsi: muestra información iSCSI diversa.

- show ips: muestra información diversa sobre los servicios IP.

- show scsi-target: muestra los dispositivos SCSI para VSAN específicos (para mapear FC-LUNs a iSCSI-LUNs).

- show interface: muestra información sobre varias interfaces.

- show ip route: muestra la información de la ruta IP.

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

Aquí, está la información de troubleshooting relevante a esta configuración:

- Visualizaciones desde Ape (HP 9000/800 A500 HP-UX 11.00)

- Pantallas del Vaticano (MDS 9216)

- Visualizaciones de Fabric Manager y Device Manager

Ape (HP 9000/800 A500 HP-UX 11.00)

# /sbin/init.d/iscsi stop

Waiting for iscsid to terminate .....

Waiting for iscsid to terminate .....

Waiting for iscsid to terminate .....

Waiting for iscsid to terminate .....

Waiting for iscsi_[tr]x_threads to terminate .....

[/]# /sbin/init.d/iscsi start

Number of indices in scsi_isc table used by System: 5

Index used by iSCSI controller: 255

Number of free indices: 251

[/]# netstat -n | grep '10.48.69.242'

tcp        0      0  10.48.69.238.49501     10.48.69.242.3260       ESTABLISHED

tcp        0      0  10.48.69.238.49500     10.48.69.242.3260       ESTABLISHED

tcp        0      0  10.48.69.238.49499     10.48.69.242.3260       ESTABLISHED

!--- If you have lsof, you can also try the following:

[/]# lsof -i @10.48.69.242

COMMAND  PID USER   FD   TYPE     DEVICE SIZE/OFF NODE NAME

iscsid  2836 root    1u  inet 0x41aa9268   0t1300  TCP ape.cisco.com:49499->10.48.69.242:3260 (ESTABLISHED)

!--- Note that ioscan does not report iSCSI devices. To see the list

!--- of available iSCSI devices from the host, issue the iscsi-ls command.

[/]# iscsi-ls -l

#############################################################

TARGET NAME      = seagate

TARGET ID        = 10

ADDRESS          = 10.48.69.242:3260,128

STATUS           = CONNECTED 10.48.69.238:49501 <-> 10.48.69.242:3260

9/19/2003 15:40:42

SESSION          = ISID 00023d000001 TSID 80

LUN     0        = DISK  c255t10d0  'SEAGATE  ST318203FC      0004'

BLOCKS : 35566479  BLOCKSIZE : 512 CAPACITY : 17366.00MB

#############################################################

TARGET NAME      = spa-vt

TARGET ID        = 11

ADDRESS          = 10.48.69.242:3260,128

STATUS           = CONNECTED 10.48.69.238:49500 <-> 10.48.69.242:3260

9/19/2003 15:40:42

SESSION          = ISID 00023d000001 TSID 80

LUN     4        = DISK  c255t11d4  'DGC      RAID 1          0632'

BLOCKS : 6291419  BLOCKSIZE : 512 CAPACITY : 3071.00MB

LUN     3        = DISK  c255t11d3  'DGC      RAID 1          0632'

BLOCKS : 10485607  BLOCKSIZE : 512 CAPACITY : 5119.00MB

!--- To see detailed statistics for currently established iSCSI sessions, use this:

[/]# iscsi-ls -c

#############################################################

TARGET NAME      = seagate

TARGET ID        = 10

ADDRESS          = 10.48.69.242:3260,128

STATUS           = CONNECTED 10.48.69.238:49501 <-> 10.48.69.242:3260

9/19/2003 15:40:42

SESSION          = ISID 00023d000001 TSID 80

InitialR2T       = Yes

FirstBurstLength = 262144 Bytes

MaxBurstLength   = 16776192 Bytes

Header Digest    = 1

Data Digest      = 1

Login Timeout    = 15 Seconds

Auth Timeout     = 45 Seconds

Active Timeout   = 5 Seconds

Idle Timeout     = 60 Seconds

Ping Timeout     = 5 Seconds

#############################################################

TARGET NAME      = spa-vt

TARGET ID        = 11

ADDRESS          = 10.48.69.242:3260,128

STATUS           = CONNECTED 10.48.69.238:49500 <-> 10.48.69.242:3260

9/19/2003 15:40:42

SESSION          = ISID 00023d000001 TSID 80

InitialR2T       = Yes

FirstBurstLength = 262144 Bytes

MaxBurstLength   = 16776192 Bytes

Header Digest    = 1

Data Digest      = 1

Login Timeout    = 15 Seconds

Auth Timeout     = 45 Seconds

Active Timeout   = 5 Seconds

Idle Timeout     = 60 Seconds

Ping Timeout     = 5 Seconds

!--- Here are some of the entries you can expect to find in the syslog:

[/]# dmesg

[...]

iSCSI: session 0x4179b000 target 11 accepted the preferred value (None) DataDigest=CRC32C

iSCSI: session 0x41a64800 target 10 accepted the preferred value (None) DataDigest=CRC32C

iSCSI: Direct Access Device found at lun 3 on target 11

Vendor Id  : DGC

Product Id : RAID 1                     Product Rev: 0632

iSCSI: Direct Access Device found at lun 0 on target 10

Vendor Id  : SEAGATE

Product Id : ST318203FC                 Product Rev: 0004

iSCSI: Direct Access Device found at lun 4 on target 11

Vendor Id  : DGC

Product Id : RAID 1                     Product Rev: 0632

iSCSI: iscsi_recv_cmd: session (0x4179b000) recv_cmd(sc) (0x41844800), Cmd 0x25, status 0x2,

senselen 18, sense key 06, ASC/ASCQ 29/00, task (0x40718b00) to (host 255 target 11 lun 3),

TargetAlias spa-vt

Sense 70000600 0000000a 00000000 29000000 0000

READ_CAPACITY result = 0x2 Target = 0xb LUN = 0x3

iSCSI: iscsi_recv_cmd: task (0x40718b00) itt 9 to (host 255 target 11 lun 3), Cmd 0x25,

U(Overflow/Underflow) underflow, received 0(task->rxdata), residual 8, expected 8

iSCSI: iscsi_recv_cmd: session (0x4179b000) recv_cmd(sc) (0x41844800), Cmd 0x25, status 0x2, senselen 18,

sense key 06, ASC/ASCQ 29/00, task (0x40718c00) to (host 255 target 11 lun 4), TargetAlias spa-vt

Sense 70000600 0000000a 00000000 29000000 0000

READ_CAPACITY result = 0x2 Target = 0xb LUN = 0x4

iSCSI: iscsi_recv_cmd: task (0x40718c00) itt 11 to (host 255 target 11 lun 4), Cmd 0x25,

U(Overflow/Underflow) underflow, received 0(task->rxdata), residual 8, expected 8

Pantallas del Vaticano (MDS 9216)

vatican# show zone status vsan 1016

VSAN: 1016 default-zone: deny distribute: active only Interop: Off

Full Zoning Database :

Zonesets:1  Zones:3 Aliases: 0

Active Zoning Database :

Name: iscsidoc  Zonesets:1  Zones:3

Status: Activation completed at Wed Sep 17 13:03:56 2003

vatican# show zone active vsan 1016

zone name jbod vsan 1016

* fcid 0x7902e8 [pwwn 21:00:00:20:37:67:f7:a2]

* fcid 0x790100 [symbolic-nodename 10.48.69.238]

zone name spa vsan 1016

* fcid 0x790104 [pwwn 50:06:01:60:88:02:a8:2b]

* fcid 0x790100 [symbolic-nodename 10.48.69.238]

zone name spb vsan 1016

* fcid 0x790105 [pwwn 50:06:01:68:88:02:a8:2b]

* fcid 0x790100 [symbolic-nodename 10.48.69.238]

vatican# show flogi database vsan 1016

---------------------------------------------------------------------------

INTERFACE  VSAN    FCID            PORT NAME               NODE NAME

---------------------------------------------------------------------------

fc1/3      1016  0x7902e8  21:00:00:20:37:67:f7:a2  20:00:00:20:37:67:f7:a2

fc1/7      1016  0x790104  50:06:01:60:88:02:a8:2b  50:06:01:60:11:02:a8:2b

fc1/11     1016  0x790105  50:06:01:68:88:02:a8:2b  50:06:01:60:11:02:a8:2b

iscsi2/1   1016  0x790100  20:03:00:0c:30:57:5e:c2  20:02:00:0c:30:57:5e:c2

Total number of flogi = 4.

vatican# show fcns database vsan 1016

VSAN 1016:

--------------------------------------------------------------------------

FCID        TYPE  PWWN                    (VENDOR)        FC4-TYPE:FEATURE

--------------------------------------------------------------------------

0x790100    N     20:03:00:0c:30:57:5e:c2 (Cisco)         scsi-fcp:init isc..w

0x790104    N     50:06:01:60:88:02:a8:2b (Clariion)      scsi-fcp:target

0x790105    N     50:06:01:68:88:02:a8:2b (Clariion)      scsi-fcp:target

0x7902e8    NL    21:00:00:20:37:67:f7:a2 (Seagate)       scsi-fcp:target

Total number of entries = 4

--- FCID 0X790100 is the virtual N port(HBA) for the iSCSI host.

vatican# show fcns database detail vsan 1016

------------------------

VSAN:1016  FCID:0x790100

------------------------

port-wwn (vendor)     :20:03:00:0c:30:57:5e:c2 (Cisco)

node-wwn              :20:02:00:0c:30:57:5e:c2

class                 :2,3

node-ip-addr          :10.48.69.238

ipa                   :ff ff ff ff ff ff ff ff

fc4-types:fc4_features:scsi-fcp:init iscsi-gw

symbolic-port-name    :

symbolic-node-name    :10.48.69.238

port-type             :N

port-ip-addr          :0.0.0.0

fabric-port-wwn       :20:41:00:0c:30:57:5e:c0

hard-addr             :0x000000

------------------------

VSAN:1016  FCID:0x790104

------------------------

port-wwn (vendor)     :50:06:01:60:88:02:a8:2b (Clariion)

node-wwn              :50:06:01:60:11:02:a8:2b

class                 :3

node-ip-addr          :0.0.0.0

ipa                   :ff ff ff ff ff ff ff ff

fc4-types:fc4_features:scsi-fcp:target

symbolic-port-name    :

symbolic-node-name    :

port-type             :N

port-ip-addr          :0.0.0.0

fabric-port-wwn       :20:07:00:0c:30:57:5e:c0

hard-addr             :0x000000

------------------------

VSAN:1016  FCID:0x790105

------------------------

port-wwn (vendor)     :50:06:01:68:88:02:a8:2b (Clariion)

node-wwn              :50:06:01:60:11:02:a8:2b

class                 :3

node-ip-addr          :0.0.0.0

ipa                   :ff ff ff ff ff ff ff ff

fc4-types:fc4_features:scsi-fcp:target

symbolic-port-name    :

symbolic-node-name    :

port-type             :N

port-ip-addr          :0.0.0.0

fabric-port-wwn       :20:0b:00:0c:30:57:5e:c0

hard-addr             :0x000000

------------------------

VSAN:1016  FCID:0x7902e8

------------------------

port-wwn (vendor)     :21:00:00:20:37:67:f7:a2 (Seagate)

node-wwn              :20:00:00:20:37:67:f7:a2

class                 :3

node-ip-addr          :0.0.0.0

ipa                   :ff ff ff ff ff ff ff ff

fc4-types:fc4_features:scsi-fcp:target

symbolic-port-name    :

symbolic-node-name    :

port-type             :NL

port-ip-addr          :0.0.0.0

fabric-port-wwn       :20:03:00:0c:30:57:5e:c0

hard-addr             :0x000000

Total number of entries = 4

vatican# show iscsi initiator

iSCSI Node name is 10.48.69.238

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco.01.a06c4e2b8b247cadceb8af1a8474da1e

iSCSI alias name: ape

Node WWN is 20:02:00:0c:30:57:5e:c2 (dynamic)

Member of vsans: 1016

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:57:5e:c2 (dynamic)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag: 0x80

VSAN ID 1016, FCID 0x790100

vatican# show iscsi initiator configured

iSCSI Node name is 10.48.69.238

Member of vsans: 1016

vatican# show iscsi initiator detail

iSCSI Node name is 10.48.69.238

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco.01.a06c4e2b8b247cadceb8af1a8474da1e

iSCSI alias name: ape

Node WWN is 20:02:00:0c:30:57:5e:c2 (dynamic)

Member of vsans: 1016

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:57:5e:c2 (dynamic)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag is 0x80

VSAN ID 1016, FCID 0x790100

2 FC sessions, 2 iSCSI sessions

iSCSI session details

Target: spa-vt

Statistics:

PDU: Command: 10, Response: 10

Bytes: TX: 416, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.242:3260, Remote 10.48.69.238:49500

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 62 ms, Variance: 3

Advertized window: Current: 256 KB, Maximum: 256 KB, Scale: 3

Peer receive window: Current: 576 KB, Maximum: 576 KB, Scale: 4

Congestion window: Current: 4 KB

Target: seagate

Statistics:

PDU: Command: 4, Response: 4

Bytes: TX: 304, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.242:3260, Remote 10.48.69.238:49501

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 62 ms, Variance: 3

Advertized window: Current: 256 KB, Maximum: 256 KB, Scale: 3

Peer receive window: Current: 576 KB, Maximum: 576 KB, Scale: 4

Congestion window: Current: 4 KB

FCP Session details

Target FCID: 0x790104 (S_ID of this session: 0x790100)

pWWN: 50:06:01:60:88:02:a8:2b, nWWN: 50:06:01:60:11:02:a8:2b

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: spa-vt

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 1024 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 10

Target FCID: 0x7902e8 (S_ID of this session: 0x790100)

pWWN: 21:00:00:20:37:67:f7:a2, nWWN: 20:00:00:20:37:67:f7:a2

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: seagate

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 1392 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 4

vatican# show iscsi initiator iscsi-session detail

iSCSI Node name is 10.48.69.238

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco.01.a06c4e2b8b247cadceb8af1a8474da1e

iSCSI alias name: ape

Node WWN is 20:02:00:0c:30:57:5e:c2 (dynamic)

Member of vsans: 1016

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:57:5e:c2 (dynamic)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag is 0x80

VSAN ID 1016, FCID 0x790100

2 FC sessions, 2 iSCSI sessions

iSCSI session details

Target: spa-vt

Statistics:

PDU: Command: 10, Response: 10

Bytes: TX: 416, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.242:3260, Remote 10.48.69.238:49500

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 62 ms, Variance: 2

Advertized window: Current: 256 KB, Maximum: 256 KB, Scale: 3

Peer receive window: Current: 576 KB, Maximum: 576 KB, Scale: 4

Congestion window: Current: 4 KB

Target: seagate

Statistics:

PDU: Command: 4, Response: 4

Bytes: TX: 304, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.242:3260, Remote 10.48.69.238:49501

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 62 ms, Variance: 2

Advertized window: Current: 256 KB, Maximum: 256 KB, Scale: 3

Peer receive window: Current: 576 KB, Maximum: 576 KB, Scale: 4

Congestion window: Current: 4 KB

vatican# show iscsi initiator fcp-session detail

iSCSI Node name is 10.48.69.238

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco.01.a06c4e2b8b247cadceb8af1a8474da1e

iSCSI alias name: ape

Node WWN is 20:02:00:0c:30:57:5e:c2 (dynamic)

Member of vsans: 1016

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:57:5e:c2 (dynamic)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag is 0x80

VSAN ID 1016, FCID 0x790100

2 FC sessions, 2 iSCSI sessions

FCP Session details

Target FCID: 0x790104 (S_ID of this session: 0x790100)

pWWN: 50:06:01:60:88:02:a8:2b, nWWN: 50:06:01:60:11:02:a8:2b

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: spa-vt

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 1024 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 10

Target FCID: 0x7902e8 (S_ID of this session: 0x790100)

pWWN: 21:00:00:20:37:67:f7:a2, nWWN: 20:00:00:20:37:67:f7:a2

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: seagate

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 1392 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 4

vatican# show iscsi virtual-target configured

target: seagate

* Port WWN 21:00:00:20:37:67:f7:a2

=== The "*" means you have both discovery and target session. If there

is no "*" in front of the pWWN, it means you only have discovery session.

Configured node

No. of LU mapping: 1

iSCSI LUN: 0000, FC LUN: 0000

No. of advertised interface: 1

GigabitEthernet 2/1

No. of initiators permitted: 1

initiator 10.48.69.238/32 is permitted

all initiator permit is disabled

target: spa-vt

* Port WWN 50:06:01:60:88:02:a8:2b

Secondary PWWN 50:06:01:68:88:02:a8:2b

Configured node

No. of LU mapping: 2

iSCSI LUN: 0003, FC LUN: 0020

iSCSI LUN: 0004, FC LUN: 0021

No. of advertised interface: 1

GigabitEthernet 2/1

No. of initiators permitted: 1

initiator 10.48.69.238/32 is permitted

all initiator permit is disabled

vatican# show iscsi stats iscsi 2/1

iscsi2/1

5 minutes input rate 16 bits/sec, 2 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 16 bits/sec, 2 bytes/sec, 0 frames/sec

iSCSI statistics

50932 packets input, 60370640 bytes

Command 3659 pdus, Data-out 41069 pdus, 56533832 bytes, 2476 fragments

output 115926 packets, 112863536 bytes

Response 3374 pdus (with sense 206), R2T 1897 pdus

Data-in 103999 pdus, 106404584 bytes

vatican# show ips arp interface gigabitethernet 2/1

Protocol         Address   Age (min)   Hardware Addr  Type   Interface

Internet    10.48.69.200        0     0008.e21e.c7bc  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.201        5     0202.3d30.45c9  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.206        5     0202.3d30.45ce  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.209        3     0202.3d30.45d1  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.226        2     0060.08f6.bc1a  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.229        4     0800.209e.edab  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.231        1     0002.b3c1.7dab  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.233        0     0010.4200.7d5b  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.238        0     0030.6e1b.6f51  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.239       10     0030.6e1c.a00b  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.241        0     000b.cdaf.b4c3  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.248        4     0202.3d30.45f8  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.252        1     0202.3d30.45fc  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet      10.10.2.28        7     0202.3d0a.021c  ARPA  GigabitEthernet2/1

vatican# show ips stats tcp interface gigabitethernet 2/1 detail

TCP Statistics for port GigabitEthernet2/1

TCP send stats

261205 segments, 117757220 bytes

140632 data, 51907 ack only packets

2655 control (SYN/FIN/RST), 0 probes, 2639 window updates

63382 segments retransmitted, 90885612 bytes

63382 retransmitted while on ethernet send queue, 1 packets split

13327 delayed acks sent

TCP receive stats

249073 segments, 72669 data packets in sequence, 61525764 bytes in sequence

2335 predicted ack, 68605 predicted data

0 bad checksum, 0 multi/broadcast, 0 bad offset

0 no memory drops, 0 short segments

4396 duplicate bytes, 205 duplicate packets

0 partial duplicate bytes, 0 partial duplicate packets

0 out-of-order bytes, 2625 out-of-order packets

0 packet after window, 0 bytes after window

0 packets after close

80504 acks, 117762158 ack bytes, 0 ack toomuch, 96274 duplicate acks

0 ack packets left of snd_una, 7 non-4 byte aligned packets

54199 window updates, 0 window probe

6343 pcb hash miss, 709 no port, 6 bad SYN, 0 paws drops

TCP Connection Stats

0 attempts, 2718 accepts, 2718 established

2716 closed, 15 drops, 0 conn drops

3 drop in retransmit timeout, 10 drop in keepalive timeout

0 drop in persist drops, 0 connections drained

TCP Miscellaneous Stats

37062 segments timed, 41787 rtt updated

817 retransmit timeout, 1 persist timeout

22654 keepalive timeout, 22643 keepalive probes

TCP SACK Stats

0 recovery episodes, 0 data packets, 0 data bytes

0 data packets retransmitted, 0 data bytes retransmitted

0 connections closed, 0 retransmit timeouts

TCP SYN Cache Stats

2720 entries, 2718 connections completed, 0 entries timed out

0 dropped due to overflow, 2 dropped due to RST

0 dropped due to ICMP unreach, 0 dropped due to bucket overflow

0 abort due to no memory, 2 duplicate SYN, 183 no-route SYN drop

0 hash collisions, 0 retransmitted

TCP Active Connections

Local  Address        Remote Address        State      Send-Q   Recv-Q

10.48.69.242:3260     10.48.69.238:49499    ESTABLISH  0        0

10.48.69.242:3260     10.48.69.238:49500    ESTABLISH  0        0

10.48.69.242:3260     10.48.69.238:49501    ESTABLISH  0        0

0.0.0.0:3260          0.0.0.0:0             LISTEN     0        0

vatican# discover scsi-target local

discovery started

vatican# show scsi-target devices vsan 1016

--------------------------------------------------------------------------------

VSAN    FCID        PWWN                      VENDOR    MODEL             REV

--------------------------------------------------------------------------------

1016    0x790104    50:06:01:60:88:02:a8:2b   DGC       RAID 0            0632

1016    0x7902e8    21:00:00:20:37:67:f7:a2   SEAGATE   ST318203FC        0004

vatican# show scsi-target lun vsan 1016

- RAID from DGC (Rev 0632)

FCID is 0x790104 in VSAN 1016, PWWN is 50:06:01:60:88:02:a8:2b

------------------------------------------------------------------------------

LUN    Capacity  Status  Serial Number    Device-Id

(MB)

------------------------------------------------------------------------------

0x0    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

da:05:b6:a9:b6:9d:7b:00

C:1 A:0 T:0 00:00:00:00

0x1    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

6a:66:0d:74:cb:33:88:6c

C:1 A:0 T:0 00:01:00:00

0x2    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

ec:81:5b:a2:c4:43:0d:8a

C:1 A:0 T:0 00:02:00:00

0x3    2147      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

e0:47:b3:be:3b:00:e0:d5

C:1 A:0 T:0 00:03:00:00

0x4    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

00:51:5b:7f:3d:9a:7b:ce

C:1 A:0 T:0 00:04:00:00

0x5    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

ab:b1:ae:80:59:c0:fc:f0

C:1 A:0 T:0 00:05:00:00

0x6    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

ad:91:58:af:d2:fd:c7:47

C:1 A:0 T:0 00:06:00:00

0x7    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

b1:ef:e7:6c:44:5c:16:97

C:1 A:0 T:0 00:07:00:00

0x8    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

84:4f:09:60:30:1e:fc:50

C:1 A:0 T:0 00:08:00:00

0x9    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

aa:6d:e2:0e:ce:7a:cc:21

C:1 A:0 T:0 00:09:00:00

0xa    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

5b:66:67:89:6c:f2:d1:56

C:1 A:0 T:0 00:0a:00:00

0xb    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

a9:32:bd:04:4a:bb:3d:9b

C:1 A:0 T:0 00:0b:00:00

0xc    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

cd:d9:96:f7:57:3f:07:0c

C:1 A:0 T:0 00:0c:00:00

0xd    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

0c:e5:ba:39:68:ca:d6:f0

C:1 A:0 T:0 00:0d:00:00

0xe    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

60:6e:ee:76:98:fc:ab:97

C:1 A:0 T:0 00:0e:00:00

0xf    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

8b:58:80:7b:12:fb:6b:12

C:1 A:0 T:0 00:0f:00:00

0x10   1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

a1:2f:6d:b0:c3:d6:c2:46

C:1 A:0 T:0 00:10:00:00

0x11   1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

2c:48:c4:74:25:4b:26:dd

C:1 A:0 T:0 00:11:00:00

0x20   5369      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

ba:18:6a:40:22:40:94:75

C:1 A:0 T:0 00:20:00:00

0x21   3221      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

74:d2:42:9e:31:8d:ff:86

C:1 A:0 T:0 00:21:00:00

- ST318203FC from SEAGATE (Rev 0004)

FCID is 0x7902e8 in VSAN 1016, PWWN is 21:00:00:20:37:67:f7:a2

------------------------------------------------------------------------------

LUN    Capacity  Status  Serial Number    Device-Id

(MB)

------------------------------------------------------------------------------

0x0    18210     Online  LRE8091500007039 C:1 A:0 T:3 20:00:00:20:37:67:f7:a2

vatican# show interface iscsi 2/1

iscsi2/1 is up

Hardware is GigabitEthernet

Port WWN is 20:41:00:0c:30:57:5e:c0

Admin port mode is ISCSI

Port mode is ISCSI

Speed is 1 Gbps

iSCSI initiator is identified by name

Number of iSCSI session: 0, Number of TCP connection: 0

Configured TCP parameters

Local Port is 3260

PMTU discover is enabled, reset timeout is 3600 sec

Keepalive-timeout is 60 sec

Minimum-retransmit-time is 300 ms

Max-retransmissions 4

Sack is disabled

Maximum allowed bandwidth is 500000 kbps

Minimum available bandwidth is 500000 kbps

Estimated round trip time is 10000 usec

5 minutes input rate 16 bits/sec, 2 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 16 bits/sec, 2 bytes/sec, 0 frames/sec

iSCSI statistics

Input 50920 packets, 60370032 bytes

Command 3659 pdus, Data-out 41069 pdus, 56533832 bytes fragments 2476

Output 115914 packets, 112862928 bytes

Response 3374 pdus (with sense 206), R2T 1897 pdus

Data-in 103999 pdus, 106404584 bytes

vatican# show interface gigabitethernet 2/1

GigabitEthernet2/1 is up

Hardware is GigabitEthernet, address is 0005.3000.a85a

Internet address is 10.48.69.242/26

MTU 1500  bytes

Port mode is IPS

Speed is 1 Gbps

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned on

iSCSI authentication: NONE

5 minutes input rate 440 bits/sec, 55 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 80 bits/sec, 10 bytes/sec, 0 frames/sec

850346 packets input, 127958119 bytes

6488 multicast frames, 0 compressed

0 input errors, 0 frame, 0 overrun 0 fifo

289960 packets output, 201600774 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 fifo

0 carrier errors

vatican# show ip route

Codes: C - connected, S - static

Default gateway is 10.48.69.129

C 10.48.69.192/26 is directly connected, gigabitethernet2-1

C 10.48.69.128/26 is directly connected, mgmt0

Visualizaciones de Fabric Manager y Device Manager

Esta sección proporciona capturas de pantalla de MDS Fabric Manager 1.2(1a) y Device Manager 1.2(1a).

Diagrama de topología del Fabric Manager

El administrador de dispositivos

Seleccione FC- > LUNs en el Administrador de dispositivos para mostrar los pWWN, IDs de LUNs y la capacidad de sus LUNs.

Seleccione IP > -iSCSI en el Administrador de dispositivos para mostrar las sesiones iSCSI.