Objetivo

El punto de acceso para exteriores de doble radio WAP571E Wireless-AC/N es un punto de acceso inalámbrico (WAP) de clase empresarial de alto rendimiento, exterior y muy seguro diseñado para proporcionar conectividad inalámbrica rentable para espacios exteriores.

Este artículo pretende proporcionar información general sobre el WAP571E.

Dispositivos aplicables

- WAP571E

Características del producto

- Conectividad exterior 802.11ac rentable de hasta 1,9 Gbps

- 3x3 Entrada múltiple salida múltiple (MIMO) con tres secuencias espaciales en 5,0 GHz y 2,4 GHz

- Alojamiento IP66 para exteriores

- Single Point Setup

- Dos puertos Gigabit Ethernet de red de área local (LAN)

- WPA2, 802.1X con servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota (RADIUS) y detección de punto de acceso no deseado.

- Portal cautivo con varios derechos y funciones

- Instalación sencilla y utilidad intuitiva basada en Web

- Compatibilidad con alimentación a través de Ethernet (PoE)

Configuración predeterminada

Parámetro

Valor Predeterminado

Nombre de usuario

Cisco

Contraseña

Cisco

Dirección IP de LAN

Dirección DHCP asignada por el servidor

IP de LAN de reserva

192.168.1.245

Máscara de subred

255.255.255.0

Especificaciones del producto

Especificaciones

Descripción

Estándares

IEEE 802.11ac, 802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3af, 802.3u, 802.1X (autenticación de seguridad), 802.1Q (VLAN), 8 802.1D (árbol de extensión), 802.11i (seguridad WPA2), 802.11e (QoS inalámbrica), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460)

Puertos

Detección automática de dos LAN Gigabit Ethernet

Tipo de cableado

Categoría 5e o superior

Antenas

Antenas internas optimizadas para su instalación en una pared

Indicadores LED

Una luz

Sistema operativo

Linux

Interfaces físicas

Puertos

2 Ethernet 10/100/1000, compatible con 802.3at en PoE, es solo para un puerto y no dos puertos

Botones

Botón Reset (Reinicio)

Indicadores luminosos

Una luz multifunción

Especificaciones físicas

Dimensiones físicas

(An. x Pr. x Pr.)

9,05 x 7,87 x 1,96 pulg. (230 x 200 x 50 mm)

Peso

2,97 lb o 1350 g

Capacidades de red

Soporte de VLAN

Yes

Número de VLAN

1 VLAN de administración más 32 VLAN para SSID

Suplicante 802.1X

Yes

Mapeo SSID a VLAN

Yes

Selección de canales automáticos

Yes

Spanning Tree

Yes

Equilibrio de carga

Yes

IPv6

Yes

Compatibilidad con host IPv6

RADIUS IPv6, syslog, protocolo de tiempo de red (NTP)

Capa 2

VLAN basadas en 802.1Q, 32 VLAN activas más una VLAN de administración

Security

WPA, WPA2

Sí, incluida la autenticación empresarial

Control de acceso

Sí, lista de control de acceso (ACL) de gestión más ACL MAC

Gestión segura

HTTPS

broadcast SSID

Yes

Detección de puntos de acceso sospechosos

Yes

Montaje y seguridad física

Opción de montaje múltiple

Soporte de montaje incluido para un montaje sencillo en la pared o en el poste

Quality of Service (QoS)

QoS

Especificación de tráfico y multimedia Wi-Fi (WMM TSPEC), QoS de cliente

Rendimiento

Rendimiento inalámbrico

Velocidad de datos de hasta 1,9 Gbps (el rendimiento real variará)

Soporte de usuario recomendado

Hasta 200 usuarios conectados, 50 usuarios activos por radio

Gestión de varios puntos de acceso

Single Point Setup

Yes

Número de puntos de acceso por clúster

16

Clientes activos por clúster

960

Configuración

interfaz de usuario web

Utilidad basada en Web integrada para una configuración sencilla basada en explorador (HTTP/HTTPS)

Administración

Protocolos de administración

Navegador web, protocolo simple de administración de red (SNMP) v3, Bonjour

Gestión remota

Yes

Registro de eventos

Alertas de correo electrónico, syslog remoto y local

Diagnóstico de red

Registro y captura de paquetes

Actualización de firmware web

Firmware actualizable a través del navegador web, archivo de configuración importado y exportado

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, Protocolo de configuración dinámica de hosts)

DHCP Client

host IPv6

Yes

redireccionamiento HTTP

Yes

Tecnología inalámbrica

Frecuencia

Radios simultáneas dobles (2,4 GHz y 5 GHz)

Tipo de radio y modulación

Radio dual, multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) IEEE 802.11 a/n: OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256AM)

IEEE 802.11ac: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)

WLAN

802.11n/ac

MIMO 3x3 con 3 flujos espaciales a 5 GHz y 2,4 GHz

21 para ancho de banda de 20 MHz; 9 para ancho de banda de 40 MHz; 4 para ancho de banda de 80 MHz

1 para ancho de banda de 20 MHz; 7 para ancho de banda de 40 MHz

Selección dinámica de frecuencia (DFS) 802.11

Tasas de datos admitidas

IEEE 802.11b: DSSS (1/2/5.5/11)

IEEE 802.11g: OFDM (6/9/12/18/24/36/48/54)

IEEE 802.11n: consulte la tabla siguiente

IEEE 802.11b 12.94 MHz

IEEE 802.11g 24.49 MHz

EEE 802.11n MCS0 (HT20): 27.44 MHz

MCSO IEEE 802.11n (HT40): 36.18 MHz

IEEE 802.11b: 29.76 dBm

IEEE 802.11g 29.24 dBm

IEEE 802.11n MCS0 (HT20): 29.25 dBm

IEEE 802.11n MCS0 (HT40): 23.81 dBm

Banda de frecuencia y canales operativos

Banda de frecuencia

N.º de canal

Frecuencia

N.º de canal

Frecuencia

2400-2483,5 MHz

1

2412 MHz

7

2442 MHz

2

2417 MHz

8

2447 MHz

3

2422 MHz

9

2452 MHz

4

2427 MHz

10

2457 MHz

5

2432 MHz

11

2462 MHz

6

2437 MHz

-

-

Banda 1 de 5150-5250 MHz

36

5180 MHz

44

-

38

5190 MHz

46

-

40

5200 MHz

48

-

42

5210 MHz

-

-

52

5260 MHz

60

-

54

5270 MHz

62

-

Banda 2 de 5250-5350 MHz

56

5280 MHz

64

-

58

5290 MHz

-

-

100

5500 MHz

112

-

102

5510 MHz

116

-

104

5520 MHz

132

-

Banda de 5470-5275 MHz

106

5530 MHz

134

-

108

5540 MHz

136

-

110

5550 MHz

140

-

149

5745 MHz

157

-

151

5755 MHz

159

-

153

5765 MHz

161

-

155

5775 MHz

165

-

Potencia de salida transmitida

2,4 GHz

802.11b: 20,0 +/- 1,5 dBm a CH6, todas las velocidades

802.11g: 20,0 +/- 1,5 dBm a CH6, 6 Mbps

802.11g: 17,0 +/- 1,5 dBm a CH6, 54 Mbps

802.11n (HT20): 20,0 +/- 1,5 dBm a CH6 MCS0

802.11n (HT20): 17,0 +/- 1,5 dBm a CH6 MCS7

802.11n (HT40): 16,0 +/- 1,5 dBm a CH6 MCS7

UNII-1 de 5 GHz (5150 a 5250 MHz)

802.11a: 22,0 +/- 1,5 dBm a 6 Mbps

802.11a: 22,0 +/- 1,5 dBm a 54 Mbps

802.11ac(HT20): 22,0 +/- 1,5 dBm en MCS0

802.11ac(HT20): 14,0 +/- 1,5 dBm en MCS9

802.11ac(HT40): 21,0 +/- 1,5 dBm en MCS0

802.11ac(HT40): 14,0 +/- 1,5 dBm en MCS9

802.11ac(HT80): 20,0 +/- 1,5 dBm en MCS0

802.11ac(HT80): 14,0 +/- 1,5 dBm en MCS9

5 GHz UNII-2 (5250 - 5350 MHz)/UNII-2 extendido (5470 - 5725 MHz)

802.11a: 18,0 +/- 1,5 dBm a 6 Mbps

802.11a: 18,0 +/- 1,5 dBm a 54 Mbps

802.11ac(HT20): 18,0 +/- 1,5 dBm en MCS0

802.11ac(HT20): 14,0 +/- 1,5 dBm en MCS9

802.11ac(HT40): 18,0 +/- 1,5 dBm en MCS0

802.11ac(HT40): 14,0 +/- 1,5 dBm en MCS9

802.11ac(HT80): 14,0 +/- 1,5 dBm en MCS9

UNII-3 de 5 GHz (5725 MHz~5850 MHz)

802.11a: 22,0 +/- 1,5 dBm a 6 Mbps

802.11a: 22,0 +/- 1,5 dBm a 54 Mbps

802.11ac(HT20): 22,0 +/- 1,5 dBm en MCS0

802.11ac(HT20): 14,0 +/- 1,5 dBm en MCS9

802.11ac(HT40): 21,0 +/- 1,5 dBm a MCS0

802.11ac(HT40): 14,0 +/- 1,5 dBm en MCS9

802.11ac(HT80): 20,0 +/- 1,5 dBm en MCS0

802.11ac(HT80): 14,0 +/- 1,5 dBm en MCS9

Temperatura operativa

De -40° a 55 °C (de -40° a 131 °F) con carga solar o de -40 a 65 °C (de -40° a 149 °F) sin carga solar

Temperatura de almacenamiento

De -50° a 70 °C (de -58° a 158 °F)

Humedad de funcionamiento

Del 5 % al 95 %, sin condensación

Humedad de almacenamiento

Del 5 % al 90 %, sin condensación

Memoria del sistema

256 MB de RAM

Flash de 128 MB