Objetivo

El punto de acceso de dos radios WAP571 Wireless-AC/N Premium con PoE utiliza radio de doble banda simultánea para mejorar la cobertura y la capacidad del usuario. La tecnología 3x3 de entrada múltiple y salida múltiple (MIMO) con tres secuencias espaciales permite que el punto de acceso funcione con el máximo rendimiento tanto en la frecuencia de 5,0 GHz como en la de 2,4 GHz. Las interfaces LAN Gigabit Ethernet con Power over Ethernet (PoE) facilitan una instalación flexible y reducen los costes de cableado y cableado. La función de calidad de servicio (QoS) inteligente le permite dar prioridad al tráfico sensible al ancho de banda para aplicaciones de voz sobre IP (VoIP) y vídeo.

Para proporcionar un acceso de invitado altamente seguro a los visitantes y otros usuarios, WAP571 admite un portal cautivo con varias opciones de autenticación y la capacidad de configurar derechos, roles y ancho de banda. Una página de inicio de sesión personalizada para invitados le permite presentar un mensaje de bienvenida y detalles de acceso, y refuerza su marca con los logotipos de la empresa.

En este artículo se explican las características y funciones del punto de acceso de radio dual Wireless-AC/N Premium WAP571 con PoE.

Dispositivos aplicables

- WAP571

Características del producto

- La radio de doble banda simultánea admite hasta 1,3 Mbps en una radio de 5,0 GHz y 600 Mbps en una radio de 2,4 GHz para aprovechar al máximo la capacidad y la cobertura

- MIMO 3x3 con tres flujos espaciales de 5,0 GHz y 2,4 GHz, lo que permite un rendimiento máximo

- Single Point Setup, una tecnología sin controlador, simplifica la implementación y gestión de varios puntos de acceso sin necesidad de hardware adicional

- Las interfaces LAN de dos gigabits Ethernet pueden habilitar un enlace ascendente de alta velocidad a la red por cable y también el soporte de agregación de enlaces para aumentar el ancho de banda general entre los dos puertos

- Una seguridad sólida, que incluye WPA2, 802.1X con autenticación de usuario de acceso telefónico de autenticación remota (RADIUS) y detección de puntos de acceso desconocidos, ayuda a proteger la información empresarial confidencial

- La compatibilidad con un portal cautivo facilita el acceso de invitados altamente seguro y personalizado con varios derechos y funciones

- Una instalación sencilla a través de un asistente de configuración y una configuración intuitiva basada en Web facilitan una implementación y configuración rápidas y sencillas en cuestión de minutos

- La compatibilidad con PoE facilita la instalación sin necesidad de costosos cables adicionales

- Diseño elegante con varias antenas internas y un kit de montaje versátil que permite la instalación en el techo, la pared o el escritorio

- La QoS inteligente prioriza el tráfico de red para ayudar a que las aplicaciones de red críticas funcionen al máximo rendimiento

- Un modo de suspensión de ahorro de energía y funciones de control de puertos ayudan a aumentar la eficiencia energética.

- El modo Puente de grupo de trabajo le permite ampliar su red conectándose de forma inalámbrica a una segunda red Ethernet

- La compatibilidad con IPv6 le permite implementar futuras aplicaciones de red y sistemas operativos sin costosas actualizaciones.

- Una garantía de hardware de duración limitada proporciona tranquilidad

Especificaciones del producto

Especificaciones

Descripción

Estándares

IEEE 802.11ac, 802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3af, 802.3u, 802.1X (autenticación de seguridad), 802.1Q (VLAN), 8 802.1D (árbol de extensión), 802.11i (seguridad WPA2), 802.11e (QoS inalámbrica), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460)

Puertos

2 detección automática de LAN Gigabit Ethernet

Tipo de cableado

Categoría 5e o superior

Antenas

Antenas internas optimizadas para su instalación en una pared o techo

Indicadores LED

Una luz

Sistema operativo

Linux

Interfaces físicas

Puertos

2 - Ethernet 10/100/1000, con compatibilidad con 802.3at en PoE, es solo para 1 puerto y no 2 puertos

Botones

Botón Reset (Reinicio)

Ranura de bloqueo

Ranura para bloqueo Kensington

Indicadores luminosos

Una luz multifunción

Especificaciones físicas

Dimensiones físicas

9,05 x 9,05 x 1,57 pulg. (230 x 230 x 40 mm)

Peso

1,71 lb (778 g)

Capacidades de red

Soporte de VLAN

Yes

Número de VLAN

1 VLAN de administración más 32 VLAN para SSID

Suplicante 802.1X

Yes

Asignación de SSID a VLAN

Yes

Selección de canal automático

Yes

Spanning Tree

Yes

Equilibrio de carga

Yes

IPv6

Yes

- Compatibilidad con host IPv6

- RADIUS IPv6, syslog, protocolo de tiempo de red (NTP)

Capa 2

VLAN basadas en 802.1Q, 32 VLAN activas más 1 VLAN de administración

Security

WPA, WPA2

Sí, incluida la autenticación empresarial

Control de acceso

Sí, lista de control de acceso (ACL) de gestión más ACL MAC

Gestión segura

HTTPS

Difusión SSID

Yes

Detección de puntos de acceso no autorizados

Yes

Montaje y seguridad física

Varias opciones de montaje

Soporte de montaje incluido para un montaje sencillo en el techo o en la pared

Bloqueo de seguridad física

Ranura de bloqueo Kensington

Calidad del servicio

QoS

Especificación de tráfico y multimedia Wi-Fi (WMM TSPEC), QoS de cliente

Rendimiento

Rendimiento inalámbrico

Hasta 1,9 Gbps de datos (el rendimiento real variará)

Soporte de usuario recomendado

Hasta 200 usuarios conectados, 50 usuarios activos por radio

Gestión de varios puntos de acceso

Single Point Setup

Yes

Número de puntos de acceso por clúster

16

Clientes activos por clúster

960

Configuración

Interfaz de usuario web

Utilidad basada en Web integrada para una configuración sencilla basada en explorador (HTTP/HTTPS)

Administración

Protocolos de administración

Navegador web, protocolo simple de administración de red (SNMP) v3, Bonjour

Gestión remota

Yes

Registro de eventos

Alertas de correo electrónico, syslog remoto y local

Diagnóstico de red

Registro y captura de paquetes

Actualización del firmware web

Firmware actualizable a través del navegador web, archivo de configuración importado o exportado

Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP)

DHCP Client

Host IPv6

Yes

Redirección HTTP

Yes