Objetivo

Las nuevas versiones de firmware cuentan con funciones avanzadas y también pueden corregir los errores que existían anteriormente en los dispositivos de red. El rendimiento de un dispositivo de red se puede mejorar con el firmware más reciente.  Las actualizaciones del firmware se pueden realizar a través de un cliente TFTP o HTTP/HTTPS.

En este artículo se explica cómo actualizar el firmware de los puntos de acceso WAP121 y WAP321 mediante un cliente HTTP/HTTPS o un servidor TFTP.

Dispositivos aplicables

- WAP121

- WAP321

URL de descarga de software

- WAP121

- WAP321

Actualización del firmware

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Upgrade Firmware. Se abre la página Upgrade Firmware:

La parte superior de la página muestra información importante sobre el dispositivo.

· PID VID: muestra la ID del producto y la ID del proveedor del punto de acceso.

· Versión del firmware: muestra la versión del firmware actual.

Paso 2. Haga clic en el botón de opción del método de transferencia de firmware que desee en el campo Método de transferencia.

· HTTP/HTTPS: este método de transferencia utiliza la interfaz de usuario del dispositivo para actualizar el firmware. Para este tipo de actualización del firmware, consulte Actualización del firmware con HTTP/HTTPS

· TFTP: este método de transferencia requiere un servidor de protocolo de transferencia de archivos trivial (TFTP) para que los dispositivos WAP accedan. WAP actualiza su firmware desde el archivo ubicado en este servidor. Para utilizar este método, se debe descargar un servidor TFTP en el equipo. Los servidores TFTP más populares, TFTPd32 o TFTPd64 se pueden descargar aquí. Asegúrese de que el firmware más reciente del punto de acceso esté guardado en el servidor TFTP. Para este tipo de actualización de firmware, consulte Actualización de Firmware con TFTP.

Actualización del firmware con HTTP/HTTPS

Paso 1. Haga clic en el botón Browse y abra el archivo de imagen descargado anteriormente.

Nota: El archivo de actualización de firmware proporcionado debe ser un archivo .tar. Otros tipos de formato de archivo no funcionan.

Paso 2. Haga clic en Upgrade para aplicar el nuevo firmware.

Nota: La actualización tarda unos minutos. No actualice hasta que haya finalizado el proceso. Una vez finalizada la operación, el punto de acceso se reinicia y reanuda el funcionamiento normal. Todos los clientes conectados a WAP pueden perder la conectividad temporalmente mientras el dispositivo se actualiza.

Nota: una vez completada la actualización, podrá verla desde la página Resumen del sistema. Para obtener más información, consulte el artículo Estado de resumen del sistema en los puntos de acceso Cisco WAP121 y WAP321.

Actualización del firmware con TFTP

Paso 1. Introduzca el nombre del archivo de firmware en el campo Source File Name (Nombre del archivo de origen) que contiene el firmware más reciente para cargar.

Nota: El archivo de actualización de firmware proporcionado debe ser un archivo .tar. Otros tipos de formatos de archivo no funcionan.

Paso 2. Introduzca la dirección IP del servidor TFTP en el campo TFTP Server IPv4 Address (Dirección IPv4 del servidor TFTP).

Paso 3. Haga clic en Upgrade para aplicar el nuevo firmware.

Nota: La actualización tarda unos minutos. No actualice hasta que haya finalizado el proceso. Una vez finalizada la operación, el punto de acceso se reinicia y reanuda el funcionamiento normal. Todos los clientes conectados a WAP pueden perder la conectividad temporalmente mientras el dispositivo se actualiza.

Nota: una vez completada la actualización, podrá verla desde la página Resumen del sistema. Para obtener más información, consulte el artículo Estado del resumen del sistema en los puntos de acceso Cisco WAP121 y WAP321.