CBW141ACM CBW142ACM y CBW143ACM

Objetivo

El objetivo de este artículo es familiarizarle con el Cisco Business Wireless (CBW) 141ACM Mesh Extender. Los extensores de malla CBW se utilizan con un punto de acceso principal (AP) en una red de malla CBW. Si no conoce los términos utilizados, consulte Cisco Business: Glosario de nuevos términos.

Si desea conocer los aspectos básicos de las redes de malla CBW, consulte:

- Cisco Business: Bienvenido a Wireless Mesh Networking

Dispositivos aplicables | Versión de software

- 141ACM (Ficha técnica) | 10.0.1.0 (última descarga)

Introducción

Los últimos puntos de acceso CBW están basados en 802.11 a/b/g/n/ac (Wave 2), con antenas internas. Admiten el último estándar 802.11ac Wave 2 para lograr un mayor rendimiento, mayor acceso y redes de mayor densidad.

Una red de interconexión CBW debe incluir un AP primario CBW en funcionamiento (140AC, 145AC o 240AC) y al menos un Extender de malla CBW. Este artículo es específico del extensor de malla 141ACM que se utilizará en una red de malla.

Otros extensores de malla están disponibles para una red CBW, incluidos los 142ACM y 143ACM (artículo de enlace) Haga clic en este enlace para obtener más información sobre los extensores de malla 142ACM y 143ACM. Puede utilizar cualquier combinación de puntos de acceso CBW siempre y cuando se configure y funcione un AP primario.

Requisitos previos antes de agregar un extensor de malla

- Una conexión a Internet activa

- Cisco Business App, un lector de código QR o acceso a https://ciscobusiness.cisco

- Un router (para actuar como servidor DHCP)

- Punto de acceso principal CBW (140 AC/145 AC/240 AC) con malla habilitada

Detalles generales del ampliador de malla CBW

Estas especificaciones se aplican a todos los extensores de malla CBW:

Salida múltiple multiusuario (MU) de entrada múltiple (MU-MIMO): permite la transmisión simultánea de datos a varios clientes compatibles con 802.11ac Wave 2 para mejorar la experiencia del cliente.

Administración de la red: puede configurar y administrar la red mediante una aplicación móvil o a través de un navegador web estándar.

Autenticación y seguridad: acceso Wi-Fi protegido 2 y 3 (WPA2), 802.1X, autenticación, autorización y contabilidad RADIUS (AAA), 802.11r y 802.11i

Número máximo de clientes inalámbricos asociados: 200 por radio Wi-Fi, con un total de 400 clientes por punto de acceso

802.11ac - 2x2 MU-MIMO con dos flujos espaciales, hasta 867 Mbps, canales de 20, 40 y 80 MHz, y selección dinámica de frecuencia

Tasas de datos admitidas

- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps

- 802.11b/g: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 5 y 4 Mbps

- Velocidades de transmisión de datos 802.11n a 2,4 GHz: De 6,5 a 144 Mbps (MCS0-MCS15)

- Velocidades de transmisión de datos 802.11ac a 5 GHz: De 6,5 a 867 Mbps (MCS0-MCS9)

Configuración de potencia de transmisión disponible

- 2,4 GHz hasta 20 dBm

- 5 GHz hasta 20 dBm

Antenas integradas

- 2,4 GHz, ganancia 2 dBi

- 5 GHz, ganancia 3 dBi

Indicadores: la luz de estado indica el estado del cargador de arranque, el estado de asociación, el estado operativo, las advertencias del cargador de arranque y los errores del cargador de arranque

Condiciones del entorno

- Funcionamiento

- Temperatura: De 0° a 50 °C (de 32° a 104 °F)

- Humedad: Del 10 % al 90 % (sin condensación)

- Altitud máxima: 9843 pies (3000 m) a 40 °C

- Sin funcionar (almacenamiento y transporte)

- Temperatura: De -22° a 158 °F (de -30° a 70 °C)

- Humedad: Del 10 % al 90 % (sin condensación)

- Altitud máxima: 15 000 pies (4500 m) a 25 °C

Sistema

- DRAM de 512 MB, flash de 128 MB

- Procesador de cuatro núcleos de 710 MHz

Consideraciones ambientales: para garantizar la mejor cobertura de RF para su punto de acceso, coloque su punto de acceso en un área lo más cercana posible a los clientes inalámbricos y práctica para hacerlo.

Las áreas que se deben evitar o los lugares que pueden resultar en un menor alcance o rendimiento son los siguientes.

- En un sótano de una casa u oficina de varios pisos. Las señales deben penetrar en muchas paredes.

- Obstrucciones casi grandes que pueden bloquear las señales de radio. Evite zonas como armarios metálicos o refrigeradores.

- En el suelo bajo un escritorio metálico u otros objetos densos o conductores.

Contenido del paquete 141ACM

- Cisco Business 141AC Mesh Extender

- Adaptador de alimentación

- Cable de alimentación

- Guía de inicio rápido

- Lista de contactos de soporte técnico

- Tarjeta de puntero RoHS de China

- Información de conformidad (sólo para SKU de la UE)

Características del producto

1. LED de estado

2. Puerto DC de 48 V

3. Botón de encendido/apagado

4. Puerto PSE-LAN1

5. Puertos LAN2/LAN3/LAN4

6. Puerto USB (para uso futuro)

7. Botón Modo

8. Código QR

9. Ranura de bloqueo de Kensington (lateral)

Características únicas de 141ACM

El extensor de malla 141ACM se puede colocar en cualquier superficie plana, como un escritorio, junto con un cable para conectar el extensor a una toma de corriente. No viene con soportes de montaje.

Este extensor de malla viene con cuatro puertos Gigabit Ethernet locales. Esto permite una variedad de conexiones.

Uno de los cuatro puertos del 141ACM proporciona alimentación a través de Ethernet (PoE) y puede alimentar algunos teléfonos Cisco MPP. Este es el único extensor de malla que incluye un puerto PoE.

Conclusión

Ahora tiene una mejor comprensión de las especificaciones del ampliador de malla 141ACM. ¿Desea obtener más información? Consulte los siguientes artículos:

Introducción a la malla             Preguntas frecuentes sobre malla             Decodificador del modelo inalámbrico empresarial de Cisco             Consejos para reiniciar             Restablecer a los valores por defecto de fábrica             Día cero:Configuración mediante aplicaciones/Web             Aplicación móvil frente a interfaz de usuario web             Prácticas recomendadas para una red de malla inalámbrica empresarial de Cisco              Permitir listas              Actualizar software             Familiarícese con la aplicación CBW             Resolución de problemas             Configuración de hora             Resolución de problemas de luz roja             Nombres de grupos de puentes