Objetivo

La información del producto proporciona una breve descripción general del sistema. El objetivo de este artículo es explicar los campos del área de información del producto del adaptador telefónico SPA8000.

Dispositivos aplicables

Adaptador telefónico · SPA8000

Versión del software

•6.1.12

Información del producto

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Network > Status. Se abre la página Estado:

Nota: Se puede acceder a la información del producto si elige Network > Status o Voice > Info.

Se muestra la siguiente información en el área Información del producto:

Nombre · producto: el nombre del dispositivo se muestra en el campo de nombre del producto.

Número de serie ·: el número de serie del producto se muestra en el campo de número de serie. Este número se puede utilizar para realizar un seguimiento de la información sobre el dispositivo en caso de que presente alguna falla.

Versión de software ·: la versión de software actual se muestra en el campo Versión de software.

Versión de hardware de ·: el campo Versión de hardware muestra la versión de hardware actual del dispositivo.

Dirección MAC ·: la dirección MAC del control de acceso a medios del dispositivo se muestra en el campo Dirección MAC.

Certificado de cliente ·: este campo indica si el dispositivo se ha autorizado para su uso en la red del proveedor de servicios de telefonía por Internet (ITSP).

Personalización ·: este campo muestra si la unidad de configuración remota (RC) se ha personalizado o no. Si la unidad ya ha recuperado su perfil personalizado, este campo muestra el nombre de la empresa que suministró la unidad. El estado Pendiente en el campo de personalización indica una nueva unidad RC que está lista para el aprovisionamiento. El estado Open indica que la unidad no se ha personalizado.