Objetivos

En este artículo se describe cómo reiniciar los teléfonos IP de las series SPA300 y SPA500.

NOTE: El teléfono IP no debe reiniciarse, reiniciarse o restablecerse a menos que se lo indique el administrador del teléfono, ya que esto puede afectar negativamente a la función del teléfono. Esto se debe a que puede alterar la configuración del teléfono a medida que recarga el archivo de configuración que contiene todas las actualizaciones y modificaciones relativas a los teléfonos.

Dispositivos aplicables

Serie · SPA300

Serie · SPA500

Reinicio del teléfono IP

Paso 1.  Pulse el botón Setup del teclado.

Paso 2.  Desplácese hasta Reboot y presione Select o, presione 5.

Paso 3.  Para completar el proceso de reinicio, presione OK en el mensaje de confirmación o para cerrar el mensaje sin reiniciar el teléfono, presione Cancel.