Objetivo

El protocolo de inicio de sesión (SIP) es un protocolo de señalización utilizado para crear, administrar y finalizar sesiones en una red basada en IP. SIP es un mecanismo para la administración de llamadas. También permite el establecimiento de la ubicación del usuario, permite la negociación de funciones para que todos los participantes en una sesión puedan ponerse de acuerdo sobre las características que deben ser admitidas entre ellos, y permite realizar cambios en las características de una sesión mientras está en curso.

El protocolo de transporte en tiempo real (RTP) es un protocolo de Internet para transportar datos que tiene propiedades en tiempo real. Se trata de un formato estándar para transmitir datos en tiempo real, como audio o vídeo.

El objetivo de este documento es explicar la configuración de los parámetros del protocolo de transporte en tiempo real (RTP) en los teléfonos IP de las series SPA300 y SPA500.

Dispositivos aplicables

Teléfono IP serie SPA300 ·

Teléfono IP serie SPA500 ·

Configuración de Parámetros RTP

Nota: En el protocolo de señalización de conjunto del teléfono IP de la serie SPA300 o SPA500 actual como SIP, utilice las teclas de navegación para ir a Administración de dispositivos > Configuración de control de llamadas > Protocolo SIP de señalización. .

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Admin Login > Advanced > Voice > SIP. Se abre la página Parámetros SIP:

Paso 2. Desplácese hacia abajo hasta el área Parámetros RTP.

Paso 3. Ingrese el número de puerto mínimo en el campo Mín. de puerto RTP. Es el rango mínimo que contiene al menos diez puertos de número par para la transmisión y recepción. El valor predeterminado es 16384.

Paso 4. Ingrese el número de puerto máximo en el campo RTP Port Max. Es el rango máximo que contiene al menos diez puertos de número par para la transmisión y recepción. El valor predeterminado es 16482.

Paso 5. Ingrese el tamaño del paquete RTP en el campo Tamaño del paquete RTP. El intervalo es de 0,01 a 0,16. El valor predeterminado es 0.030.

Paso 6. Introduzca el número de errores sucesivos de protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) permitidos antes de la finalización del teléfono IP en el campo Max RTP ICMP Err. ICMP es un protocolo de Internet que se utiliza para enviar un mensaje de error de red. El valor predeterminado es 0.

Paso 7. Introduzca el intervalo para enviar informes de remitente del protocolo de control de transporte en tiempo real (RTCP) en una conexión activa en el campo RTCP Tx Interval. El intervalo va de 0 a 255 segundos. Los valores predeterminados son 0.

Paso 8. Elija Yes o No en la lista desplegable No UDP Checksum. Si elige Yes, el teléfono IP calculará la suma de comprobación del encabezado UDP para los mensajes SIP.

Paso 9. Elija Yes o No en la lista desplegable RTP simétrico. Si elige Yes, los paquetes RTP se enviarán a la dirección de origen y si elige No los paquetes RTP se enviarán a la dirección de destino. El valor predeterminado es No.

Paso 10. Elija Yes o No en la lista desplegable Stats in BYE. Si elige Yes, el encabezado P-RTP-Stat se enviará en respuesta a un mensaje BYE. El valor predeterminado es No.

Paso 11. Haga clic en Enviar todos los cambios para guardar los parámetros.