Fecha identificada

31 de may de 2016

Fecha de resolución

5 de junio de 2017

Productos afectados

Modelo

Versión del firmware

Entrada fija

Sx550X, Sx350x Y Sx250

2.1.0.63

2.3.0.130

Descripción de problemas

Cuando el puerto PoE del switch Sx550X, Sx350X o Sx250 está conectado al puerto PoE del switch Catalyst 3750, el primero proporcionará alimentación a los segundos a través de PoE.

Resolución

Este problema se soluciona al actualizar a la versión 2.3.0.130 del firmware. Para actualizar, haga clic aquí para obtener instrucciones.