Objetivo

Los SG550XG y SG350XG incluyen herramientas de ping y traceroute integradas que se pueden utilizar para probar las comunicaciones de red del switch. Ping utiliza paquetes de eco ICMP (Internet Control Message Protocol) para probar el alcance de un host en la red y devuelve información como el tiempo de ida y vuelta y el estado del paquete. Traceroute muestra la ruta y el tiempo que tarda un paquete cuando se viaja a un host de red.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo utilizar ping y traceroute en los SG550XG y SG350XG.

Dispositivos aplicables

· SG550XG

· SG350XG

Versión del software

•v2.0.0.73

Uso de las herramientas Ping y Traceroute

Ping

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Ping. Se abre la página Ping.

Paso 2. En el campo Definición de host, seleccione un botón de opción para especificar cómo se identificará el host remoto. Seleccione By IP address para designar el host por su dirección IP. Seleccione Por nombre para designar el host por su nombre de host. Si está en el modo de visualización básico, vaya directamente al paso 7 (el modo de visualización se puede cambiar con la lista desplegable en la esquina superior derecha de la utilidad de configuración web).

Paso 3. Si está viendo la página Ping en el modo de visualización avanzado, hay varios campos más disponibles. En el campo IP Version, seleccione un botón de opción para elegir la versión IP que utilizará el switch al hacer ping. Seleccione Versión 4 para utilizar IPv4 y Versión 6 para utilizar IPv6.

Paso 4. En la lista desplegable IP de origen, seleccione la dirección IP desde la que el switch enviará el ping. El valor predeterminado es Auto, que indica al switch que calcule la dirección de origen en función de la dirección de destino. Si ha seleccionado Versión 6 en el campo Versión IP, continúe con el Paso 5; Caso contrario, siga con el paso 7.

Paso 5. En el campo Destination IPv6 Address Type (Tipo de dirección IPv6 de destino), seleccione un botón de opción para indicar el tipo de dirección IPv6 del destino.

Las opciones son:

· Link Local: la dirección IP identifica de forma única a los hosts en un único link de red. Una dirección local de link tiene un prefijo FE80, no es enrutable y sólo se puede utilizar para la comunicación en la red local. Si existe una dirección local de link en la interfaz, esta entrada reemplaza la dirección en la configuración.

· global: la dirección es una dirección IPv6 de unidifusión global visible y accesible desde otras redes. Si selecciona esta opción, vaya directamente al Paso 7.

Paso 6. Si ha seleccionado Link Local en el campo Destination IPv6 Address Type, elija una interfaz local de link en la lista desplegable Link Local Interface.

Paso 7. En el campo Destination IP Address/Name , ingrese la dirección IP o el nombre de host del host remoto, dependiendo de su selección en el campo Host Definition. Si está en el modo de visualización Básico, vaya directamente al Paso 10.

Paso 8. En el campo Ping Interval, elija un botón de opción para especificar el tiempo que el switch espera entre los paquetes de envío. Seleccione Usar valor predeterminado para utilizar el valor predeterminado (2000 ms) o Definido por el usuario para introducir un período de tiempo personalizado (el intervalo es de 0 a 65535).

Paso 9. En el campo Number of Pings , elija un botón de opción para especificar el número de pings que el switch enviará al destino. Seleccione Usar valor predeterminado para utilizar la configuración predeterminada (4 pings) o Definido por el usuario para introducir un número personalizado (el intervalo es de 0 a 65535).

Paso 10. Haga clic en Activate Ping para iniciar el ping, o haga clic en Cancel para borrar la configuración.

Paso 11. Mientras se procesa el ping, aparecerá una barra de carga. Haga clic en el botón Detener ping debajo de esta barra para cancelar el ping.

Paso 12. Cuando finalice el ping, varios campos de la página se actualizarán con información.

Los campos son:

· Número de Paquetes Enviados - Muestra el número total de paquetes de solicitud de eco ICMP enviados al host remoto.

· Número de Paquetes Recibidos - Muestra el número total de paquetes de respuesta de eco ICMP recibidos del host remoto.

· Packet Lost - Muestra el porcentaje de paquetes de solicitud de eco que nunca recibieron un paquete de respuesta de eco correspondiente.

· Tiempo mínimo de ida y vuelta: muestra el tiempo más rápido de ida y vuelta del paquete de todos los paquetes enviados.

· Tiempo máximo de ida y vuelta: muestra el tiempo de ida y vuelta más lento del paquete de todos los paquetes enviados.

· Tiempo promedio de viaje de ida y vuelta: muestra el tiempo promedio de ida y vuelta de todos los paquetes enviados.

· Status (Estado de): muestra el estado de devolución del ping.

Traceroute

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Traceroute. Se abre la página Traceroute.

Paso 2. En el campo Definición de host, seleccione un botón de opción para especificar cómo se identificará el host remoto. Seleccione By IP address para designar el host por su dirección IPv4. Seleccione Por nombre para designar el host por su nombre de host. Si está en el modo de visualización Básico, vaya directamente al Paso 5. Si ha seleccionado Por nombre en este campo y se encuentra en el modo de visualización avanzado, vaya directamente al paso 4.

Paso 3. Si está viendo la página Traceroute en el modo de visualización avanzado, hay varios campos más disponibles (el modo de visualización se puede cambiar con la lista desplegable en la esquina superior derecha de la utilidad de configuración web). En el campo IP Version, seleccione un botón de opción para elegir qué versión IP utilizará el switch cuando ejecute el traceroute. Seleccione Version 4 para utilizar IPv4 y Version 6 para utilizar IPv6.

Paso 4. En la lista desplegable IP de origen, seleccione la dirección IP desde la que el switch enviará el traceroute. El valor predeterminado es Auto, que indica al switch que calcule la dirección de origen en función de la dirección de destino.

Paso 5. En el campo Host IP Address/Name, ingrese la dirección IP o el nombre de host del host remoto, dependiendo de su selección en el campo Host Definition. Si está en el modo de visualización Básico, vaya directamente al Paso 8.

Paso 6. En el campo TTL, elija un botón de opción para especificar el número máximo de saltos que el traceroute permitirá. La función TTL (time-to-live) se utiliza para evitar que el paquete se atasque en un loop interminable; si un paquete excede su valor TTL, el siguiente router al que llega lo descartará y enviará un paquete ICMP Time Exceeded nuevamente al switch. Seleccione Usar valor predeterminado para utilizar la configuración predeterminada (30) o Definido por el usuario para introducir un número personalizado (el intervalo es de 1 a 255).

Paso 7. En el campo Timeout, elija un botón de radio para especificar la cantidad de tiempo que el switch esperará a que un paquete de retorno se declare perdido y se mueva al siguiente paquete. Seleccione Usar valor predeterminado para utilizar la configuración predeterminada (3 ms) o Definido por el usuario para introducir un número personalizado (el intervalo es de 1 a 60).

Paso 8. Haga clic en Activate Traceroute para iniciar el traceroute, o haga clic en Cancel para borrar los parámetros.

Paso 9. Mientras se procesa el traceroute, aparecerá una barra de carga. Haga clic en el botón Stop Traceroute debajo de esta barra para cancelar el traceroute.

Paso 10. Cuando se completa el traceroute, aparece Traceroute Table, que contiene toda la información devuelta. Traceroute envía tres paquetes al host remoto y la información individual de cada paquete se encuentra bajo cada campo Round Trip 1-3.

Los campos son:

· Index - Muestra el número del salto.

· Host: muestra la dirección IP de una parada en la ruta.

· Round Trip 1-3 - Muestra la información de traceroute de cada paquete.

- Hora (ms) - Muestra la hora de ida y vuelta a la parada.

- Status (Estado): Muestra si el paquete ha alcanzado la parada correctamente.