Fecha identificada

23 de may de 2017

Fecha de resolución

N/A

Productos afectados

Modelo

Versión del firmware

SG350X

2.2.0.x

Descripción de problemas

En algunos dispositivos y en ciertos puertos cuando no hay cable conectado o la longitud del cable es muy corta, ejecutar la prueba del cable a través del comando "test cable-diagnostics tdr" puede proporcionar resultados impredecibles.

Estado actual

No hay soluciones alternativas.