Fecha identificada

23 de may de 2017

Fecha de resolución

8 de septiembre de 2017

Productos afectados

Modelo

Versión del firmware

Entrada fija

SG350X

2.2.0.x

2.3.5.63

Descripción de problemas

En algunos casos, si la configuración de ID de unidad de una unidad en una pila cambia de ID configurado a ID automático, el dispositivo no se une a la pila después de la recarga.

Resolución

Este problema se soluciona al actualizar a la versión 2.3.5.63 del firmware. Para actualizar, haga clic aquí para obtener instrucciones.