Fecha identificada

23 de may de 2017

Fecha de resolución

30 de marzo de 2018

Productos afectados

Modelo

Versión del firmware

SG350X

2.2.0.X

Descripción de problemas

El modelado del tráfico de salida en las interfaces de enlace ascendente del dispositivo XG limita el tráfico a 80 Kbps, incluso si se configuró una velocidad inferior.

Solución Aternativa

Utilice un valor de modelado de salida superior a 80 Kbps.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.