Fecha identificada

19 de agosto de 2016

Fecha de resolución

5 de junio de 2017

Producto afectado

Modelo

Versión del firmware

Entrada fija

SG350XG

2.2.0.x

2.3.0.130

Descripción de problemas

En algunos casos, si un switch ha preconfigurado configuraciones de servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota (RADIUS) o 802.1X a través de la interfaz de línea de comandos (CLI) o a través de la utilidad basada en web, es posible que la visualización o configuración mediante el control de autorización de dispositivos (DAC) falle.

Resolución

Este problema se soluciona al actualizar a la versión 2.3.0.130 del firmware. Para actualizar, haga clic aquí para obtener instrucciones.