Fecha identificada

23 de may de 2017

Fecha de resolución

N/A

Producto afectado

Modelo

Versión del firmware

SG350XG

2.2.0.x

Descripción de problemas

Al seleccionar varios dispositivos en los que actualizar y marcar la casilla de verificación Reboot devices after download via Smart Network Application (SNA), el mensaje de confirmación aparece incluso antes de que la operación se complete en todos los dispositivos.

Estado actual

No se conoce ninguna solución alternativa.