Objetivo

En este artículo se proporcionan instrucciones sobre cómo ver el estado del módulo óptico en el switch a través de la interfaz de línea de comandos (CLI).

Introducción

Los switches de la serie Cisco Small Business le permiten conectar un transceptor Small Form-Factor Pluggable (SFP) en sus módulos ópticos para conectar cables de fibra óptica. Una vez que el transceiver y el cable de fibra óptica están conectados correctamente en el módulo óptico del switch, debería poder ver la información actual de la conexión óptica, lo que le ayuda a administrar esta conexión. Además, en caso de falla, puede resolver este problema con la información de estado del módulo óptico.

Se admiten los siguientes transceptores GE SFP (1000 Mbps):

- MGBBX1: Transceptor SFP 1000BASE-BX-20U, para fibra monomodo, longitud de onda de 1310 nm, admite hasta 40 km.

- MGBLH1: Transceptor SFP 1000BASE-LH, para fibra monomodo, longitud de onda de 1310 nm, admite hasta 40 km.

- MGBLX1: Transceptor SFP 1000BASE-LX, para fibra monomodo, longitud de onda de 1310 nm, admite hasta 10 km.

- Transceptor SFP MGBSX1:1000BASE-SX, para fibra multimodo, longitud de onda de 850 nm, admite hasta 550 m.

- MGBT1: Transceptor SFP 1000BASE-T para cable de cobre de categoría 5, admite hasta 100 m.

Se admiten los siguientes transceptores XG SFP+ (10 000 Mbps):

- Cisco SFP-10GSR

- Cisco SFP-10GLRM

- Cisco SFP-10GLR

Se admiten los siguientes cables pasivos XG o cableado twinaxial / cobre de conexión directa (Twinax /DAC):

- Cisco SFP-H10GCU1m

- Cisco SFP-H10GCU3m

- Cisco SFP-H10GCU5m

Dispositivos aplicables | Versión del firmware

- Sx350 | 2.2.8.04 (última descarga)

- SG350X | 2.2.8.04 (última descarga)

- Sx550X | 2.2.8.04 (última descarga)

Vea el estado del módulo óptico del switch a través de la CLI

Paso 1. Inicie sesión en la consola del switch. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son cisco/cisco. Si ha configurado un nuevo nombre de usuario o contraseña, introduzca las credenciales en su lugar.

Nota: En este ejemplo, se accede al switch a través de Telnet.

Paso 2. En el modo EXEC privilegiado del switch, utilice el comando show fiber-ports-óptico-transceiver ingresando lo siguiente:

SG350X#show fiber-ports optical-transceiver[interface interface-id]

- interface interface interface-id - (Opcional) Especifique un ID de puerto Ethernet.

Nota: En este ejemplo, se utiliza la interfaz 1/0/3.

La tabla de estado del módulo óptico muestra la siguiente información:

- Puerto: número de puerto en el que se conecta el SFP.

- Temperatura: Temperatura (en Celsius) en la que funciona el SFP.

- Voltaje - Voltaje de funcionamiento de los SFP.

- Actual: consumo actual de SFP.

- Potencia de salida: potencia óptica transmitida.

- Alimentación de entrada: potencia óptica recibida.

- LOS - La Pérdida de Señal (LOS) informa la pérdida de señal SFP local. Los valores posibles son Sí, No o N/A.

Nota: En este ejemplo, se utiliza la versión detallada, por lo tanto, se muestran todos los puertos SFP.

Ahora ha visto el estado del módulo óptico del switch a través de la CLI.