Objetivo

Un loop de conexión en puente o un loop de árbol de expansión pueden causar una interrupción de la red porque el paquete enviado en la red puede reproducirse para siempre, lo que ralentiza la red. El Protocolo de árbol de expansión (STP) impide que se formen bucles cuando se interconectan switches o puentes a través de varias rutas. El protocolo de árbol de extensión implementa el algoritmo IEEE 802.1D mediante el intercambio de mensajes de Unidad de datos de protocolo de puente (BPDU) con otros switches para detectar loops y, a continuación, elimina el loop cerrando las interfaces de puente seleccionadas. Este algoritmo garantiza que existe una única ruta activa entre dos dispositivos de red. El SG350XG y el SG550XG ofrecen un STP clásico, un STP rápido (RSTP) y un STP múltiple (MSTP).

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar el estado de STP y la configuración global en los SG350XG y SG550XG.

Los pasos de este documento se realizan en el modo de visualización avanzado. Para cambiar al modo de visualización avanzada, vaya a la esquina superior derecha y seleccione Nota:Avanzado en la lista desplegable Modo de visualización.

Dispositivos aplicables

- SG350XG

- SG550XG

Versión del software

- SG350XG - v2.0.0.73

- SG550XG - v2.0.0.73

Configuración de los parámetros globales

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Spanning Tree > STP Status & Global Settings. Se abre la página STP Status & Global Settings:

Paso 2. En el campo Spanning Tree State , marque la casilla Enable para habilitar STP. Está activado de forma predeterminada.

Paso 3. STP Loopback Guard proporciona protección adicional contra loops de reenvío de Capa 2. Se crea un loop cuando un puerto de bloqueo STP en una topología redundante pasa incorrectamente al estado de reenvío. Esto sucede generalmente porque uno de los puertos de una topología redundante (no no necesariamente el puerto de bloqueo STP) recibe físicamente no más de BPDU de STP. Si desea habilitar STP Loopback Guard, marque la casilla Enable para habilitar STP Loopback Guard.

Paso 4. Seleccione el Modo de Operación STP que desea utilizar.

Las opciones disponibles son:

- STP clásico: STP es un protocolo de red de capa de link que asegura una topología sin loop para cualquier LAN conectada en puente. La función básica del STP es prevenir los loops de puente y asegurar la radiación de broadcast.

- STP rápido: el protocolo de árbol de extensión rápido (RSTP) es un protocolo de red de capa 2 utilizado para obtener una topología sin bucles. RSTP es una versión mejorada del protocolo de árbol de extensión (STP) que proporciona una convergencia más rápida para obtener una topología sin bucles.

- STP múltiple: el STP múltiple se basa en el STP rápido. Detecta los loops de Capa 2 e intenta mitigarlos impidiendo que el puerto involucrado transmita tráfico. Dado que los loops existen por dominio de Capa 2, puede ocurrir una situación cuando un puerto está bloqueado para eliminar un loop STP. El tráfico se reenviará al puerto que no está bloqueado y no se reenviará ningún tráfico al puerto que está bloqueado. Este no es un uso eficiente del ancho de banda ya que el puerto bloqueado siempre se utilizará.

Paso 5. En el campo Gestión de BPDU, seleccione el botón de opción deseado. La gestión de BPDU es la forma en que se gestionan los paquetes de la Unidad de datos del protocolo de puente (BPDU) cuando el STP está inhabilitado en el puerto o el dispositivo. Las BPDU se utilizan para transmitir información del árbol de expansión. Este campo sólo está disponible si no ha activado el estado de árbol de extensión en el paso 2.

Las opciones disponibles son:

- Filtrado: filtra los paquetes BPDU cuando se inhabilita el árbol de expansión en una interfaz.

- Inundación - Inundan paquetes BPDU cuando el árbol de expansión está inhabilitado en una interfaz.

Paso 6. En el campo Path Cost Default Values, seleccione el método que desee utilizar para asignar los costos de trayectoria predeterminados a los puertos STP. El costo de trayectoria predeterminado asignado a una interfaz varía según el método seleccionado.

Las opciones disponibles son:

- Short - Especifica el rango de 1 a 65.535 para los costos de trayectoria de puerto.

- Long - Especifica el rango de 1 a 200.000.000 para los costos de trayectoria de puerto.

Configuración de los parámetros del puente

Paso 1. La prioridad establece el valor de prioridad del puente. Después de intercambiar BPDU, el dispositivo con la prioridad más baja se convierte en el puente raíz. En el caso de que todos los puentes utilicen la misma prioridad, sus direcciones MAC se utilizan para determinar el puente raíz. El valor de prioridad de bridge se proporciona en incrementos de 4096. Por ejemplo, 4096, 8192, 12288, etc. En el campo Prioridad, introduzca el valor entre 0 y 61440. El valor predeterminado es 32768.

Paso 2. En el campo Tiempo de saludo, establezca el intervalo (en segundos) que espera un puente raíz entre los mensajes de configuración. Este rango va de 1 a 10 y el valor predeterminado es 2.

Paso 3. Establezca el intervalo (en segundos) en el campo Max Age (Antigüedad máxima). Esto indica cuánto tiempo puede esperar el dispositivo sin recibir un mensaje de configuración antes de intentar redefinir su propia configuración. El rango está entre 6 y 40 y el valor predeterminado es 20.

Paso 4. En el campo Reenviar retardo, establezca el intervalo (en segundos) que un puente permanece en estado de aprendizaje antes de reenviar paquetes. Este rango oscila entre 4 y 30 y el valor predeterminado es 15.

Para obtener más información, consulte Nota:Configuración de la Configuración de la Interfaz STP en el SG350XG y SG550XG.

Paso 5. Haga clic en Apply (Aplicar). La configuración global de STP se escribe en el archivo de configuración en ejecución.

Raíz designada

Una raíz designada se produce cuando se fuerza a un dispositivo específico a ser el dispositivo raíz en un dominio STP (protocolo de árbol de extensión) en lugar de que los dispositivos lo descubran por sí mismos. Esta sección del documento muestra los detalles de la raíz designada.

El campo Bridge ID muestra la prioridad del puente concatenada con la dirección MAC del dispositivo.

El campo Root Bridge ID muestra la prioridad de Root Bridge concatenada con la dirección MAC del Root Bridge.

El campo Root Port es el puerto que ofrece la trayectoria de menor costo desde este bridge al Root Bridge.

Esto es significativo cuando el bridge no es la raíz.Nota:

El campo Costo de Trayectoria de Raíz es el costo de la trayectoria desde este bridge a la raíz.

El campo Recuentos de Cambios de Topología es el número total de cambios de topología STP que se han producido.

El campo Último cambio de topología es el intervalo de tiempo transcurrido desde que se produjo el último cambio de topología. El tiempo aparece en formato de días/horas/minutos/segundos.