Objetivo

La instalación de nuevos dispositivos de red o la sustitución de dispositivos puede ser costosa, lenta y propensa a errores cuando se realiza manualmente. Normalmente, los nuevos dispositivos se envían primero a una instalación central de almacenamiento temporal donde los dispositivos se desempaquetan, se conectan a una red de almacenamiento provisional, se actualizan con las licencias, configuraciones e imágenes adecuadas y, a continuación, se empaquetan y se envían a la ubicación de instalación real. Una vez completados estos procesos, los expertos deben viajar a las ubicaciones de instalación para realizar la instalación. Incluso en los casos en los que los dispositivos se instalan en el certificado de no objeción (NOC) o en el propio Data Center, es posible que no haya suficientes expertos para el gran número de dispositivos. Todos estos problemas contribuyen a las demoras en la implementación y a aumentar los gastos operacionales.

La solución Cisco Plug-n-Play reduce los costes asociados a la implementación e instalación de los dispositivos de red, aumenta la velocidad de su instalación y reduce la complejidad de las implementaciones sin poner en peligro la seguridad. Con la solución Plug-n-Play de Cisco, puede realizar las instalaciones sin intervención de los switches en diversos escenarios de implementación y ubicaciones de implementación.

En este artículo se proporcionan instrucciones sobre cómo configurar los parámetros de PnP en el switch a través de la interfaz de línea de comandos (CLI).

Dispositivos aplicables

- Serie Sx350

- Serie SG350X

- Serie Sx550X

Versión del software

- 2.3.5.63

Configuración de los parámetros de PNP

Paso 1. Inicie sesión en la consola del switch. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son cisco/cisco. Si ha configurado un nuevo nombre de usuario o contraseña, introduzca las credenciales en su lugar.

Nota: Para saber cómo acceder a una CLI de switch SMB a través de SSH o Telnet, haga clic aquí.

Nota: Los comandos pueden variar dependiendo del modelo exacto de su switch. En este ejemplo, se accede al switch SG350X a través de Telnet.

Paso 2. Desde el modo EXEC privilegiado del switch, ingrese el modo de configuración global ingresando lo siguiente:

CBS350X#configure

Paso 3. Para habilitar globalmente PnP en su switch, introduzca lo siguiente:

SG350X(config)#pnp enable

Paso 4. Ingrese el protocolo y el nombre del servidor PnP o la dirección IP para localizar la información de configuración:

SG350X(config)#pnp transport [protocol] {{server [name] [ip address]}}

Nota: El protocolo de transporte predeterminado es HTTP y el nombre del servidor PnP es pnpserver.

Nota: En este ejemplo, el protocolo de transporte PnP utilizado es HTTP y se ingresa la dirección IP del servidor 192.168.100.112.

Paso 5. Para configurar el nombre de usuario y la contraseña que se ingresarán en los paquetes PnP, introduzca lo siguiente:

SG350X(config)#pnp device username [username] password [password]

Nota: En este ejemplo, el nombre de usuario es cisco y la contraseña es Cisco01234$.

Paso 6. Para configurar el intervalo de reconexión en segundos antes de intentar volver a conectar la sesión después de perder la conexión, introduzca lo siguiente:

SG350X(config)#pnp reconnect interval [seconds]

Nota: En este ejemplo, se elige Usar valor predeterminado que tiene el valor predeterminado de 30 segundos.

Paso 7. Para configurar los parámetros de tiempo de espera de detección, introduzca lo siguiente:

SG350X(config)#pnp discovery timeout [seconds] [exponential factor] [timeout value]

Las opciones son:

- timeout seconds: tiempo de espera en segundos antes de intentar la detección de nuevo después de que se produjo un error en la detección del servidor PnP. El valor predeterminado es 60 segundos.’

- factor exponencial: el valor que desencadena el intento de detección exponencialmente multiplicando el valor de tiempo de espera anterior por un valor exponencial y aplicando el resultado como tiempo de espera (si el valor es menor que el valor de tiempo de espera máximo). En este ejemplo, se utiliza el valor predeterminado de 3.

- valor de tiempo de espera máximo: el valor máximo de tiempo de espera en la detección. El valor debe ser mayor que el valor de tiempo de espera de detección.

Paso 8. Para configurar el tiempo de espera de vigilancia, introduzca lo siguiente:

SG350X(config)#pnp watchdog timeout [seconds]

- segundos: el intervalo de tiempo para esperar una respuesta de un PnP o un servidor de archivos durante una sesión PnP activa, como durante un proceso de descarga de archivos. En este ejemplo, se utilizan 60 segundos.

Paso 9. Ingrese el comando exit para volver al modo EXEC privilegiado:

Paso 10. (Opcional) Para mostrar los parámetros de PnP en el switch, introduzca lo siguiente:

CBS350X#show pnp

Paso 11. (Opcional) En el modo EXEC privilegiado del switch, guarde los parámetros configurados en el archivo de configuración de inicio introduciendo lo siguiente:

CBS350X#copy running-config startup-config

Paso 12. (Opcional) Presione Y para Sí o N para No en su teclado una vez que el archivo Overwrite [startup-config].... aparece el mensaje.

Ahora debería haber configurado correctamente los parámetros de PnP en su switch a través de la CLI.